المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

إستبدال محول من السلسلة Cisco Nexus 7000

قبل البدء

إطار إستبدال الهيكل

الخيار 1. نهج تدريجي

الخيار 2. الاستبدال المباشر

كيفية التأكد من تعيين وحدة بت الارتباط ل vPC بشكل صحيح

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات اللازمة لإجراء عملية إستبدال هيكل في بيئة قناة منفذ ظاهري (vPC). يحدث هذا السيناريو بسبب فشل الأجهزة أو قيود دعم الميزات/الأجهزة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- واجهة سطر الأوامر (CLI) لنظام تشغيل Nexus

- قواعد vPC

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- المشرف 1 الإصدار 5.2(3a) أو إصدار أحدث

- المشرف 2 إطلاق 6.x أو فيما بعد

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

إستبدال محول من السلسلة Cisco Nexus 7000

عندما يستبدل أنت cisco Nexus 7000 sery مفتاح، أنت ينبغي أنجزت هذا إجراء in order to ضمنت أن هناك أدنى أو لا انقطاع. توضح هذه الصورة كيفية إستبدال الهيكل.

قبل البدء

1. بمجرد إنشاء "ترخيص المواد المسترجعة" (RMA) لهيكل الاستبدال، تأكد من فتح حالة مع فريق الترخيص من أجل إعادة إستضافة الترخيص على الهيكل الجديد. يمكن لفريق الترخيص إنشاء ملف ترخيص جديد للهيكل البديل. لا يؤدي إنشاء ملف ترخيص جديد إلى إبطال الترخيص الحالي على الهيكل. الاحتفاظ بالبريد الإلكتروني باستخدام مفتاح الترخيص.

2. قم بحفظ التكوين الجاري تشغيله لجميع مراكز البيانات الافتراضية (VDCs) (سياقات الأجهزة الظاهرية).

3. انسخ التكوين الجاري تشغيله إحتياطيا لجميع وحدات VDC على ذاكرة التمهيد المؤقتة (bootflash) وعلى خادم FTP/FTP الآمن (SFTP)/TFTP.

4. التعرف على أن جميع الأجهزة متصلة عبر المنافذ المهملة على Nexus 7000 الهدف. ويحدث فقد الاتصال في حالة دعم البيئة من قبل المنافذ المتخلفة التي لا تحتوي على إرتباط متكرر مرة أخرى في الشبكة.

5. قم بالتخطيط لتجاوز أي جدار حماية/موازن تحميل/أجهزة مشابهة موجودة حاليا على Nexus 7000 الهدف إلى Nexus 7000 الآخر.

6. تجميع إخراج الأمر الموضح في هذه القائمة من كل من Nexus 7000s (حفظ للتحقق بعد التنفيذ). يجب إكمال هذا لكل مركز بيانات محلي (VDC) أيضا.

- show version

- show module

- إظهار المخزون

- show vPC

- إظهار دور vPC

- show port-channel خلاصة

- إظهار مجموع الفسحة بين دعامتين

- show vlan sum

- show running-config

- show ip int brief vrf all

- إظهار حالة int

- show cdp nei

- show trunk

- إختبار الاتصال بخوادم معينة للتأكد من إمكانية الوصول إليها أو إستخدام الأداة المناسبة لأنظمة إدارة الشبكة (NMS)

- وفقا للبيئة المحيطة بكل عميل، يجب التقاط مخرجات الأوامر الإضافية

إطار إستبدال الهيكل

هناك طريقتان لتنفيذ عملية إستبدال الهيكل. يوثق الخيار 1 نهجا أكثر تحكما يوفر للعميل القدرة على تنفيذ الخطوات على مراحل، ولكنه يستغرق مزيدا من الوقت. كما يتوفر خيار ثان. كلا الخيارين المدرجين مستقلان عن دور vPC.

الخيار 1. نهج تدريجي

1. قم بإيقاف تشغيل جميع روابط vPC على الهيكل الذي يتم إستبداله. ينطبق هذا على VDC الذي تم تكوين vPC فيه.

2. إيقاف تشغيل جميع الارتباطات المادية للطبقة 3.

3. إيقاف تشغيل جميع المنافذ المهملة.

4. إيقاف تشغيل إرتباط "البقاء على قيد الحياة" (PKA) للنظير.

5. إيقاف تشغيل إرتباط النظير. بغض النظر عن دور vPC، يحتفظ الجانب الآخر بارتباط vPC بما أن هذه الخطوات تؤدي إلى سيناريو مزدوج نشط.

6. تأكد من عدم وجود مشكلة في الاتصال.

أتمت هذا steps in order to استبدلت المفتاح:

1. اعمل على تقليل طاقة Nexus 7000 الهدف.

2. افصل الكبلات من الوحدات.

3. قم بتثبيت المحول الجديد.

4. قم بتركيب المشرفين والوحدات النمطية.

5. قم بتشغيل المحول.

6. تحقق من أن المشرف يأتي بالإصدار الصحيح من NX-OS.

أتمت هذا steps in order to ركبت الترخيص:

1. قم بتثبيت ترخيص الهيكل، الذي تم الحصول عليه في الخطوة 1 في قسم "قبل البدء".

2. انسخ التكوين من ذاكرة bootflash إلى التكوين الجاري تشغيله.

3. تحقق من أن التكوين متوافق مع النسخة الاحتياطية.

أعد المحول إلى الإنتاج. من المهم التحقق من دور LACP والمبت اللاصق قبل إظهار الواجهات. القسم التالي يمر بالخطوات.

التحقق من دور LACP

وعندما ينشأ إرتباط النظير بين إثنين من نظراء vPC، وبصرف النظر عن أدوار vPC، يتم أيضا تحديد الأدوار الدائمة ل LACP (يصبح أحد النظراء هو المدير، في حين يصبح الآخر هو العبد).

يتم إجراء عملية إختيار دور LACP إذا كان لكلا النظيرين دور واحد (إما رئيسي أو تابع). يفوز النظام الذي له عنوان MAC الأدنى كمدير ولا يخضع هذا الاختيار لتكوين أولوية دور vPC.

تتسبب عملية إعادة إختيار LACP في إعادة تهيئة قنوات منفذ vPC LACP، مما يؤدي إلى انقطاع محتمل لحركة المرور.

دخلت هذا أمر in order to فحصت ال LACP دور:

show system internal vpcm info all | i "LACP Role"

show system internal vpcm info all | i "LACP Per"

توصية

قبل إدخال جهاز vPC معزول بالفعل إلى الإنتاج، تحقق من أدوار LACP على كلا المربعين. إذا كان الدور نفسه، فقم بتعطيل الاسترداد التلقائي مع عدم الاسترداد التلقائي ضمن مجال vPC على كلا النظراء وأعد تحميل الجهاز المعزول. بعد إعادة التحميل، يأتي الجهاز المعزول مع دور LACP "لم يتم إنشاء أي دور" ويمكن إدخاله إلى الكمبيوتر الشخصي بدون إعادة إختيار دور LACP.

التحقق من البت اللاصق

تحقق للتأكد من تعيين وحدة بت اللاصقة على false.

1. دخلت العرض sys داخلي vpcm معلومة كل | ألصق الأمر للتحقق مما إذا كان البت اللاصق مضبوطا على false.

2. إذا تم تعيين وحدة بت اللاصقة على خطأ، فتابع إلى الخطوة 5. إذا تم تعيين بت اللاصق على true، فقم بإعادة تكوين أولوية دور vPC. هذا يعني إعادة تطبيق التكوين الأصلي لأولوية الدور. إذا كانت أولوية الدور هي الافتراضية، ثم قم بإعادة تطبيق الإعداد الافتراضي. في هذا المثال، أولوية الدور هي 2000 ويتم إعادة تطبيق نفس القيمة.
vpc domain 30

role priority 2000

ملاحظة: تقوم هذه الخطوة بإعادة تعيين البت اللاصق من true إلى false.

3. دخلت العرض sys داخلي vpcm معلومة كل | ألصق الأمر لتحديد ما إذا كان البت اللاصق مضبوطا على false.

4. إذا كانت وحدة البت اللاصقة لا تزال صحيحة، فقم بإعادة تحميل وحدة التحكم في الشبكة الافتراضية (VDC) أو الهيكل.

5. إذا كانت وحدة بت اللاصقة خاطئة، فاحضر PKA وارتباط النظير (PL).

مثال الإخراج:

N7K# show system internal vpcm info all | i i sticky

Sticky Master: FALSE

إظهار الواجهات المادية

1. أحضر رابط PKA.

2. إحضار ملف vPC PL.

3. تأكد من إنشاء دور vPC بشكل صحيح.

4. قم بإظهار إرتباطات vPC واحدة تلو الأخرى من خلال عدم إيقاف تشغيل الواجهة.

5. إحضار المنافذ اليتيمة.

6. إحضار الواجهات المادية للطبقة 3.

بمجرد اكتمال الخطوات، تحقق من عدم وجود مشاكل في الاتصال.

قم بأخذ لقطة لنفس المخرجات التي تم جمعها سابقا وقارن من أجل التحقق.

- show version

- show module

- إظهار المخزون

- show vPC

- إظهار دور vPC

- show port-channel خلاصة

- إظهار مجموع الفسحة بين دعامتين

- show vlan sum

- show running-config

- show ip int brief vrf all

- إظهار حالة int

- show cdp nei

- show trunk

- إختبارات الاتصال بخوادم معينة للتأكد من إمكانية الوصول إليها أو إستخدام أداة NMS المناسبة

- وفقا للبيئة المحيطة بكل عميل، يجب التقاط مخرجات الأوامر الإضافية

الخيار 2. الاستبدال المباشر

والفارق بين نهج الاستبدال المباشر والنهج التدريجي هو أن نهج إغلاق فرادى الروابط لا يستخدم في الاستبدال المباشر.

1. اعمل على تقليل طاقة Nexus 7000 الهدف.

2. افصل الكبلات من الوحدات.

3. قم بتثبيت المحول الجديد.

4. قم بتركيب المشرفين والوحدات النمطية.

5. قم بتشغيل المحول.

6. تحقق من أن المشرف يأتي بالإصدار الصحيح من NX-OS.

أتمت هذا steps in order to ركبت الترخيص:

1. قم بتثبيت ترخيص الهيكل. تم الحصول على هذا في الخطوة 1 في قسم "قبل البدء".

2. انسخ التكوين من ذاكرة bootflash إلى التكوين الجاري تشغيله.

3. تحقق من أن التكوين متوافق مع النسخة الاحتياطية.

أتمت هذا steps in order to رجعت المفتاح إلى إنتاج:

1. قم بإيقاف تشغيل Nexus 7000 مرة أخرى. قم بتوصيل جميع الارتباطات مرة أخرى على Nexus 7000.

2. قم بتشغيل هذا الطراز إحتياطيا. يتم حل جهاز vPC بعد إنشاء الحالة الأولية.

3. التقط لقطة للأوامر لمقارنتها بعد الاستبدال.

وهذا أشبه بإعادة تشغيل Nexus 7000، حيث من المتوقع أن تتعافى Nexus 7000 بسلاسة.

والنهجان الموضحان لهما مزاياهما وعيوبهما. يمنح الخيار 1 المزيد من التحكم على حساب نافذة تغيير أطول. لا توجد توصية بشأن النهج الأفضل لأنه يعتمد على نوع الشبكة ونوع التطبيق المستضاف.

كيفية التأكد من تعيين وحدة بت الارتباط ل vPC بشكل صحيح

يشرح هذا القسم كيفية التأكد من تعيين وحدة بت الارتباط ل vPC بشكل صحيح لتجنب انقطاع ممكن عند دمج محول معزول في طي vPC.

أتمت هذا steps قبل أن يجلب ال PKA و PL:

1. دخلت العرض sys داخلي vpcm معلومة كل | ألصق الأمر للتحقق مما إذا كان البت اللاصق مضبوطا على false.

2. إذا تم تعيين البت اللاصق على خطأ، فتابع إلى الخطوة 5. إذا تم تعيين بت اللاصق على true، فأعد تكوين أولوية دور vPC. وهذا يعني إعادة تطبيق التكوين الأصلي لأولوية الدور. إذا كانت أولوية الدور هي الافتراضية، ثم قم بإعادة تطبيق الإعداد الافتراضي. في هذا المثال، أولوية الدور هي 2000 ويتم إعادة تطبيق نفس القيمة.
vpc domain 30

role priority 2000

ملاحظة: تقوم هذه الخطوة بإعادة تعيين البت اللاصق من true إلى false.

3. دخلت العرض sys داخلي vpcm معلومة كل | ألصق الأمر لتحديد ما إذا كان البت اللاصق مضبوطا على false.

4. إذا كانت وحدة البت اللاصقة لا تزال صحيحة، فقم بإعادة تحميل وحدة التحكم في الشبكة الافتراضية (VDC) أو الهيكل.

5. إذا كانت البت اللاصق خطأ، قم برفع PKA و PL.