المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

الأسباب الشائعة

حلول الأوامر

show interface

إظهار وحدة الإحصاءات الداخلية للأجهزة pktflow سقطت

وحدة إلحاق وعرض محرك الأقراص الداخلي للأجهزة

الأوامر الإضافية

معلومات خاصة ب F2e

إظهار وضع الأخطاء الداخلية للأجهزة

إظهار خريطة vqi-map الداخلية ل qengine للأجهزة

إظهار الوحدة النمطية لإسقاط مخرج قائمة انتظار الأجهزة (قابل للتطبيق على F2e فقط)

المقدمة

يصف هذا المستند أسباب بطاقات الخط وحلول مبدلات الإدخال لبطاقة الخط Cisco Nexus 7000 F248 Series (F2/F2e). يشير تجاهل الإدخال إلى عدد الحزم التي سقطت في قائمة انتظار الإدخال بسبب الازدحام. يتضمن هذا الرقم حالات السقوط التي تحدث بسبب سقوط الذيل والكشف المبكر العشوائي المرجح (WRED).

معلومات أساسية

الربط F2 linecard قائمة انتظار على مدخل بدلا من مخرج وينفذ قوائم انتظار إخراج ظاهري (VOQs) على كل قارن مدخل، لذلك أن إزدحام ميناء مخرج لا يؤثر على حركة مرور موجه إلى آخر ميناء مخرج. يساعد الاستخدام المكثف لمكبرات الصوت في النظام على ضمان تحقيق الحد الأقصى من الإنتاجية لكل مخرج. لا يؤثر الازدحام على منفذ مخرج واحد على حركة المرور الموجهة لواجهات الخروج الأخرى، والتي تتجنب حظر رأس الخط (HOL) الذي وإلا يتسبب بالازدحام في الانتشار.

كما تستخدم قواعد البيانات الموحدة مفهوم حركة المرور الدائنة وغير المعتمدة. يتم تصنيف حركة مرور البث الأحادي كحركة مرور معتمدة؛ يتم تصنيف حركة مرور البث والبث المتعدد والبث الأحادي غير المعروف كحركة مرور غير موثوق بها. لا تستخدم حركة المرور غير المعتمدة الهواتف الصوتية، وتكون حركة المرور في قائمة الانتظار عند الخروج بدلا من الدخول. إن مدخل يتلقى ميناء ما من رصيد أن يرسل حركة مرور إلى مخرج ميناء، المدخل ميناء مصد إلى أن هو يحصل ائتمان. بما أن المخازن المؤقتة لمنفذ المدخل ليست عميقة، فقد تحدث عمليات إسقاط الإدخال.

الأسباب الشائعة

هذه هي الأسباب الشائعة لمرتجعات الإدخال:

- يقع السبب الأكثر شيوعا للإدخال مهمل عندما يتلقى أنت يحول محلل أيسر (فسحة بين دعامتين) مع الغاية ميناء على F2 linecard ومع فسحة بين دعامتين حركة مرور أن يتجاوز معدل الخط. أخيرا يخزن المدخل ميناء الربط، أي يؤدي إلى مدخل مرتجع.

ملاحظة: {لا تكون وحدات الإدخال/الإخراج من الجيل التالي مثل F2E و F3 و M3 عرضة للفسحة بين دعامتين غاية سيناريوهات الاشتراك الزائد لمنفذ التوسيع الذي يؤدي إلى ظهور بطاقات Indiscards و HOLB على منافذ الدخول. ويشار إلى ذلك أيضا في الإرشادات والقيود للفسحة بين دعامتين}

- يؤدي التصميم غير المناسب (مثل 10G من عرض النطاق الترددي للإدخال و 1 G من عرض النطاق الترددي للخرج) إلى تشغيل الحد الأقصى للأجهزة في الطراز F2 (منع المكونات المادية).

- إذا خرجت حركة مرور من منافذ متعددة من نفس الواجهة (من 1G إلى 1G أو من 10G إلى 10G قارن)، إذا تجاوزت معدل الخط، فقد ينتج عنه إدخال مرتجع على منافذ الدخول.

- قد يتسبب عدم تطابق شبكة VLAN في حدوث عمليات تجاهل للإدخال. أستخدم الأمر show interface trunk للتحقق من قيام كلا المحولين بإعادة توجيه شبكة VLAN نفسها.

حلول الأوامر

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

ملاحظات: أستخدم أداة بحث الأوامر (للعملاء المسجلين فقط) للحصول على مزيد من المعلومات حول الأوامر المستخدمة في هذا القسم.

تدعم أداة مترجم الإخراج (للعملاءالمسجلين فقط) بعض أوامر show. استخدم "أداة مترجم الإخراج" لعرض تحليل لمُخرَج الأمر show.

في هذه الأمثلة، يحتوي الإيثرنت 2/1 (ETH2/1) على مضيف متصل يستقبل دفقين بسرعة 1 جيجابت في الثانية. يعمل ETH2/1 عند 1G. يدخل المجريان في ETH2/5 و ETH2/9.

show interface <ingress interface>

أستخدم هذا الأمر للتحقق من سرعة الواجهات. إذا كانت واجهة المدخل تعمل بسرعة 10 جيجابت في الثانية وواجهة المخرج تعمل بسرعة 1 جيجابت في الثانية، فإن حالات السقوط تحدث على الأرجح بسبب حظر المجلد.

N7K1# show int eth2/5

Ethernet2/5 is up

admin state is up, Dedicated Interface

------

full-duplex, 1000 Mb/s

------

30 seconds input rate 588237960 bits/sec, 73524 packets/sec

30 seconds output rate 216 bits/sec, 0 packets/sec

Load-Interval #2: 5 minute (300 seconds)

input rate 588.56 Mbps, 73.52 Kpps; output rate 156.11 Mbps, 19.45 Kpps

RX

221333142 unicast packets  0 multicast packets  0 broadcast packets

221333128 input packets  221333169400 bytes

0 jumbo packets  0 storm suppression packets

0 runts  0 giants  0 CRC  0 no buffer

0 input error  0 short frame  0 overrun   0 underrun  0 ignored

0 watchdog  0 bad etype drop  0 bad proto drop  0 if down drop

0 input with dribble  11590977 input discard <-------

0 Rx pause

إظهار وحدة الإحصائيات الداخلية للأجهزة <x> pktflow التي تم إسقاطها

قم بتشغيل هذا الأمر عدة مرات لتحديد ما إذا كانت قيمة congestion_drop_bytes increincreations؛ x هي رقم الوحدة النمطية لمنفذ المدخل.

قم بإرفاق الوحدة النمطية <x> وأبديت qengine الداخلي للأجهزة

قم بتشغيل هذه الأوامر عدة مرات للتعرف على رقم فهرس قائمة الانتظار الظاهرية (VQI):

إرفاق الوحدة النمطية <x>

module-x# show hardware internal qengine voq-status | على سبيل المثال "0 0 0 0 0 0 0 0"

أو

الوحدة النمطية-x# show المكونات الداخلية للجهاز QENGINE inst 2 voq-status غير فارغة

على معرف فئة المورد (VQI)، سترى عدادات غير صفرية أثناء التنقل باستمرار. وفي الموانئ المزدحمة، تبقى العدادات عادة عالية معظم الوقت.

N7K1# attach module 2

Attaching to module 2 ...

To exit type 'exit', to abort type '$.'

module-2# show hardware internal qengine inst 2 voq-status non-empty

VQI:CCOS  BYTE_CNT  PKT_CNT  TAIL  HEAD  THR

--------  --------  -------  ----  ----  ---

0036:3    6154      3077     6804  14168 1 <------- VQI is 36 here

module-2# show hardware internal qengine voq-status | ex "0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0"

VQI:CCOS CLP0 CLP1 CLP2 CLP3 CLP4 CLP5 CLP6 CLP7 CLP8 CLP9 CLPA CLPB

-------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----

0036:3   0    0    0    0    0    0    0    1    0    0    0    0

VQI === 36

ما إن يتلقى أنت ال VQI رقم، استعملت العرض جهاز داخلي qengine vqi-map أمر in order to بحثت ال VQI خريطة طاولة. راجع رقم الفتحة ورقم واجهة البيانات المنخفضة السرعة (LDI) لتحديد واجهة الخروج. (تعرف الفتحة أيضا باسم الوحدة النمطية، ويعرف LDI أيضا باسم المنفذ.) الوحدة النمطية مستندة إلى الصفر ويمكن إستخدام وظيفة تعيين لتحديد LDI.

module-2# show hardware internal qengine vqi-map

VQI   SUP  SLOT  LDI  EQI  FPOE  NUM  XBAR   IN   ASIC  ASIC  SV  FEA_

NUM   VQI  NUM   NUM  NUM  BASE  DLS  MASK   ORD  TYPE  IDX   ID  TURE

----  ---  ----  ---  ---  ----  ---  -----  ---  ----  ----  --  ----

--snip

36     no   1     0    0    8     1    0x155  0    CLP   0     0   0x81

--snip

LDI إلى تخطيط المنفذ المادي:

LDI

المنفذ

0

2

1

1

2

3

3

4

4

6

5

5

6

7

7

8

8

10

9

9

10

11

11

12

12

14

13

13

14

15

15

16

16

18

17

17

18

19

19

20

20

22

21

21

22

23

23

24

24

26

25

25

26

27

27

28

28

30

29

29

30

31

31

32

32

34

33

33

34

35

35

36

36

38

37

37

38

39

39

40

40

42

41

41

42

43

43

44

44

46

45

45

46

47

47

48

المنفذ الفعلي = ETH 2/2

التحقق من صحة VQI و LDI عبر واجهة معلومات الوحدة النمطية الداخلية للنظام show system ETH2/2 | تضمين VQI

كان المنفذ المكتظ من وصف الاختبار 2/1 ولكن VQI المدرج هو e2/2. السبب ل السلطة التقديرية أن المخرج يخزن مؤقت يكون شاركت ب مجموعة أيسر أي مجموعة من 4 ميناء ل F2/F2e وحدة نمطية. تشكل المنافذ 1-4 و 5-8 وما إلى ذلك جزءا من كل مجموعة من مجموعات المنافذ. إن يحتقن أي ميناء وحيد في مجموعة الميناء في إتجاه المخرج بعد ذلك هو يستطيع سببت ضغط خلفي على المدخل ميناء ينتج عنه إدخال مرتجع.

الأوامر الإضافية

إذا إستمرت في ملاحظة الإدخالات المرتجعة، قم بتشغيل هذه الأوامر عدة مرات:

- show interface | في ميجابت في الثانية|إيثرنت

- إظهار PKTFLOW للإحصائيات الداخلية للأجهزة التي تم إسقاطها

- إظهار الإزدحام الذي تم إسقاطه للإحصائيات الداخلية للأجهزة

- إظهار PKTFLOW للإحصائيات الداخلية الثابتة

- إظهار خطأ داخلي في الأجهزة

- إظهار محرك qengine لجهاز الإحصاءات الداخلية للأجهزة

- اعرض صلب داخلي {upper}mac port 38 qos config

- عرض جهاز mac all port 38 داخلي ثابت صلب

- إلحاق وحدة نمطية 1

- إظهار حالة الصوت/الصوت الخاص بمحرك QENGINE الداخلي للأجهزة

- إظهار خريطة vqi-map الداخلية ل qengine للأجهزة

معلومات خاصة ب F2e

على F2e، هناك جهاز داخلي خطأ عداد أن يشير إلى ال VQI من الميناء أول في الميناء مجموعة/asic مع الزحام مخرج قارن.

إظهار بيانات أخطاء الأجهزة الداخلية <x>

استعملت هذا أمر in order to فحصت الوحدة نمطية ل عدد المرات إزدحام كشفت.

N7K2# show hardware internal errors mod 1

|------------------------------------------------------------------------|

| Device:Clipper XBAR             Role:QUE                     Mod: 1    |

| Last cleared @ Wed Jul 10 14:51:56 2013

| Device Statistics Category :: CONGESTION

|------------------------------------------------------------------------|

Instance:1

ID    Name                                          Value             Ports

--    ----                                          -----             -----

16227 Num of times congestion detected on VQI 48    0000000000001296  5-8 -

Instance:2

ID    Name                                          Value             Ports

--    ----                                          -----             -----

16227 Num of times congestion detected on VQI 48    0000000000000590  9-12 -

Instance:3

ID    Name                                          Value             Ports

--    ----                                          -----             -----

16227 Num of times congestion detected on VQI 48    0000000000001213  13-16 -

إظهار خريطة vqi-map الداخلية ل qengine للأجهزة

استعملت هذا أمر in order to عينت ال VQI إلى القارن طبيعي. يستعمل هذا مثال VQI 48 من المثالالسابق. راجع رقم الفتحة ورقم LDI لتحديد واجهة المخرج. الوحدة النمطية مستندة إلى الصفر ويمكن إستخدام وظيفة تعيين لتحديد LDI.

module-1# show hardware internal qengine vqi-map

VQI   SUP  SLOT  LDI  EQI  FPOE  NUM  XBAR   IN   ASIC  ASIC  SV  FEA_

NUM   VQI  NUM   NUM  NUM  BASE  DLS  MASK   ORD  TYPE  IDX   ID  TURE

----  ---  ----  ---  ---  ----  ---  -----  ---  ----  ----  --  ----

--snip

48    no   0     12   0    3     1    0x155  0    CLP   3     0   0x1

--snip

Module Number = SLOT NUM + 1  (zero-based)

Module Number = 0 + 1 = 1

Physical Port = Eth 1/14 (check the LDI to physical port mapping table)

Validate VQI and LDI via "show system internal ethpm info interface Eth1/14 | include VQI"

على الرغم من أن VQI 48 يخطط إلى ETH1/13، لاحظ أنه يتم الإبلاغ عن الازدحام على المنفذ الأول في مجموعة المنافذ/ASIC. لأن هناك أربعة منافذ في مجموعة منفذ واحد/asic واحد، أستخدم الأمر التالي لعرض الواجهة الفعلية داخل مجموعة المنافذ/asic التي ترى الازدحام.

إظهار وحدة خروج قوائم انتظار الأجهزة <x> (قابلة للتطبيق على F2e فقط)

استعملت هذا أمر in order to عرضت الفعلي مخرج قارن أن يرى إزدحام على الميناء مجموعة/asic أن يكون جزء من VQI 48 من المثالالسابق.

N7K2# show hardware queuing drops egress module 1

VQ Drops

--------------------------------------------------------------------------------

|    Output   |     VQ Drops     |  VQ Congestion   | Src | Src  |    Input    |

|  Interface  |                  |                  | Mod | Inst |  Interface  |

--------------------------------------------------------------------------------

|     Eth1/14 | 0000000000000000 | 0000000000001296 |   1 |    1 |    Eth1/5-8 |

|     Eth1/14 | 0000000000000000 | 0000000000000590 |   1 |    2 |   Eth1/9-12 |

|     Eth1/14 | 0000000000000000 | 0000000000001213 |   1 |    3 |  Eth1/13-16 |

|     Eth1/14 | 0000000000000000 | 0000000000000536 |   2 |    1 |    Eth2/5-8 |

|     Eth1/14 | 0000000000000000 | 0000000000000009 |   2 |    2 |   Eth2/9-12 |

|     Eth1/14 | 0000000000000000 | 0000000000000262 |   2 |    3 |  Eth2/13-16 |

--------------------------------------------------------------------------------