المحتويات

المقدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يوضح هذا المستند عدم قدرة UPF المستندة إلى RCM على الحصول على الأمر config push(host/ecs/apn) بسبب وجود مشكلة في جانب NSO

المشكلة

عند بدء إدارة تكوين التكرار (RCM) في إعادة تمهيد UPF (وظيفة مستوى المستخدم)، بمجرد أن يستقبل RCM التكوين ConfigComplete من UPF، يرسل RCM رسالة إعلام إلى NSO(Network Services Orchestrator)، للمتابعة إلى الخطوة التالية - لدفع المضيف و ECS وملفات التكوين الخاصة ب APN بهذا الترتيب.

ولكن يتم تحديد إصدار NSO عند توزيع الطابع الزمني لإشعار RCM الذي تم إرساله.

# لا يقوم NSO بالمتابعة من أجل دفع التهيئة إلى UPF عندما يكون الطابع الزمني للإخطار بالتنسيق (لاحظ عدم وجود حقل microSecond)

NetConf-Notifications المستلمة-إعلام 2024-01-25T04:59:30+00:00

//Sample notification - does not work on NSO

netconf-notifications received-notifications notification 2024-01-25T04:59:30+00:00 0

user          <NSO username>

subscription  alert-notification

stream        alert-notification

received-time 2024-01-25T04:59:30.042866+00:00

data smi-alert-notification starts-at ""

data smi-alert-notification ends-at ""

data smi-alert-notification alert-status Config-Push

NAME           VALUE

-------------------------------

DeviceID

Event          Config-Push

GroupID        2

ManagementIP   <IPv4 address>

NameSpace      <rcm-namespace>

RCMVIP         <IPv4 address>

RecoveryState

SSHIP          <IPv4 address>

UPFState       STANDBY

# ينتقل NSO للتشكيل عندما يكون الطابع الزمني للإخطار في التنسيق (لاحظ وجود حقل microSecond)

NetConf-notifications المستلمة-الإعلام 2024-01-25T04:43:30.045+00:00

//Sample notification - working on NSO

netconf-notifications received-notifications notification 2024-01-25T04:43:30.045+00:00 0

user          <NSO username>

subscription  alert-notification

stream        alert-notification

received-time 2024-01-25T04:43:30.087872+00:00

data smi-alert-notification starts-at ""

data smi-alert-notification ends-at ""

data smi-alert-notification alert-status Config-Push

NAME           VALUE

-------------------------------

DeviceID

Event          Config-Push

GroupID        2

ManagementIP  <IPv4 address>

NameSpace      <rcm-namespace>

RCMVIP        <IPv4 address>

RecoveryState

SSHIP          <IPv4 address>

UPFState       STANDBY

ملاحظة: يمكن طلب رسائل إعلام NSO من بيئة الإنتاج من سجلات NSO.

الحل

يحتوي RCM حاليا على مؤقت مدته 100 دقيقة من وقت الانتظار ومن ثم يقوم بإعادة تشغيل UPF العالق، بانتظار دفع التكوين من NSO.

يأتي إصلاح جانب NSO عبر معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCwi70899