المحتويات

المقدمة

الخلفية

أوامر BBU الهامة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

السيناريو رقم 1

السيناريو رقم 2 (تأمين مؤقت)

القيود

المقدمة

يصف هذا المستند الأوامر المتعلقة بوحدة نسخ البطارية الاحتياطي (BBU) على CGRs & IR 8140 مع تحديد معرفات وحدات البت الخاصة (BBU). توفر وحدة دعم الطاقة (BBU) للموجه مصدر طاقة في حالة الطوارئ إذا لم يكن مصدر طاقة التيار المتردد متوفرا.

الخلفية

يدعم الموجه ما يصل إلى ثلاث وحدات BBU مثبتة في نفس الوقت. غرفة القيادة لديها وحدات بي بي يو مثبتة على الباب.  ومع ذلك، فإن الطراز IR8140H يحتوي على وحدات معالجة الإطارات (BBU) المركبة في الوحدة النمطية الخاصة به والمدرجة في فتحة بطارية.يعتمد المقدار الإجمالي للوقت الذي يمكن أن توفره وحدات التزويد بالطاقة (BBU) المثبتة للموجه على تكوين وحدات التحكم في الوصول عن بعد (FAR) وعدد وحدات التزويد بالطاقة (BBU) التي تم تثبيتها في الموجه. يمكن تثبيت وحدة حفظ السلام (BBU) في الموجه أثناء تشغيل الموجه وتشغيله بشكل طبيعي.

BBU PID - CGR-BATT-4AH هو نهاية حياته وقد تم إستبداله ب IRMH-Batt-4AH (PID الأحدث) BBU. وقد تم تصميمه ليكون متوافقا مع الإصدارات السابقة، لذلك فهو مدعوم من قبل جميع الصور CGR1240 Cisco IOS® و IR8140 Cisco IOS® XE.

أوامر BBU الهامة

الطراز IR8140:

show platform hardware battery short

show platform hardware battery unit

show platform hardware battery details

الطراز CGR1240:

show platform battery short

show platform battery unit

show platform battery details

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

الحالة تتضمن قيم مختلف السجلات ويمكن رؤيتها باستخدام الأوامر الموضحة أدناه

show platform hardware battery details (IR8140)

show platform battery details (CGR1240)

كما يوجد سجل أحداث يحتوي على معلومات يمكن أن تكون مفيدة للغاية.

show platform hardware battery event-log (IR8140)

show platform battery event-log (CGR1240 - From 15.9 & later)

يمكن إيقاف وحدات BBU (تحديدا CGR-Batt-4AH PID) بشكل مؤقت لمدة تصل إلى 48 ساعة لأسباب تتعلق بالأمان مثل عدم توازن الفولطية المؤقت أو زيادة درجة الحرارة. سيسترد BBU نفسه ولكن تستمر أوامر show في إظهاره كمؤمن حتى يتم تنفيذ الأمر unlock أو إعادة تشغيل النظام. إذا تم الإبلاغ عن وجود تأمين على وحدات النسخ الاحتياطي للأشرطة (BBU)، يجب الانتظار لمدة يومين على الأقل، وفقط إذا لم يتم مسح وحدة النسخ الاحتياطي للأشرطة بعد ذلك، فيمكن اعتباره تأمينا حقيقيا.

السيناريو رقم 1

1. يقوم الموجه IR8140 بتشغيل IOS-XE الإصدار 17.8.1 أو الأحدث

2. هناك بطاريات مثبتة وتم اكتشاف أن إحدى هذه البطاريات بها خلية تالفة.

3. يتم إستبدال البطارية ببطارية جديدة، لا تحتوي على خلية تالفة.

4. لم تتم إعادة تحميل النظام نظرا لعدم تنفيذ الأمر "طلب إلغاء تأمين بطارية النظام الأساسي" بعد إستبدال البطارية.

السيناريو رقم 2 (تأمين مؤقت)

1. يقوم الموجه IR8140 بتشغيل IOS-XE الإصدار 17.8.1 أو الأحدث

2. دخلت بطارية BMZ التأمين الذاتي

3. أجهزة إسترداد بطارية BMZ

4. يتم إستخدام أوامر العرض للتحقق من حالة تأمين البطارية

إذا تم إستبدال بطارية ذات خلية تالفة دون إعادة تحميل الموجه، قم بتشغيل الأمر "طلب إلغاء تأمين بطارية النظام الأساسي للأجهزة" للحصول على المعلومات الصحيحة حول حالة البطارية الجديدة في أوامر show.

إذا أظهرت بطارية BMZ أنه تم اكتشاف خلية تالفة:

1. انتظر لمدة تصل إلى 48 ساعة

2. قم بتشغيل "طلب إلغاء تأمين بطارية أجهزة النظام الأساسي" وانتظر دقيقة واحدة على الأقل

3. تحقق مما إذا كانت حالة البطارية في إخراج الأمر show تظهر الآن بشكل طبيعي. إذا كان لا يزال يعرض خلية سيئة، فقد يكون هناك مشكلة في الجهاز بالبطارية.

القيود

- لا يمكن أن يختلط CGR-Batt-4AH (معرف فئة أقدم) مع IRMH-Batt-4AH (معرف فئة أحدث) BBU على حزمة CGR نفسها.

- الحاجة إلى إستبدال جميع وحدات التزويد بالطاقة (BBU) من نوع CGR-Batt-4AH (معرف فئة المورد (PID) الأقدم) في مكدس بوحدات التزويد بالطاقة (BBU) من نوع IRMH-Batt-4AH (معرف فئة مورد (PID) أحدث) عند طلب ترخيص المواد المسترجعة.

- وإذا تم شراؤها كقطع غيار، فسيتم إرجاع وحدة واحدة فقط من وحدات التزويد بالطاقة (BBU) من IRHM لكل وحدة من وحدات التزويد بالطاقة (CGR).

- وعند إستبدال وحدات بناء الإطارات (BU) من نوع CGR بوحدات طاقة تعمل بالموجات (BBU) من نوع IRMH، سيتم التحقق من الأمر الأصلي لوحدة حفظ الإطارات (CGR BBU) لمعرفة عدد وحدات التزويد بالطاقة (BBU) التي تم شراؤها في الطلب الأصلي.

- إذا تم شراء وحدة معالجة مركزية (CGR BBU) كجزء من تكوين هيكل متعدد لوحدات معالجة البيانات (BBU)، فسيتم إرجاع العدد الأصلي لوحدات معالجة البيانات (BBU) لأول وحدة يتم إرجاعها فقط.  لن يتم السماح بأي وحدات RMA لوحدات CGR BBU المتبقية في ذلك الترتيب الأصلي لذلك الهيكل.

- إذا ظهرت حالة تأمين من قبل وحدة التزويد بالطاقة (BBU) بحالة شحن تبلغ 0٪، فلن يتم إستبدال وحدة التزويد بالطاقة (BBU) لأنه تم السماح لها بالجلوس لأكثر من عام بدون شحن والذي لا يعد إستخداما طبيعيا للبطارية.

- يلزم إعادة وحدات وحدات وحدات IRMH-BATT-4AH BBU الفاشلة إلى Cisco كجزء من عملية RMA. لا يلزم إرجاع وحدات BBU القديمة CGR-BATT-4AH.