المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تجاوز سعة قائمة انتظار الإدخال

معلومات ذات صلة

المقدمة

يناقش هذا المستند تجاوز قائمة انتظار الإدخال على واجهة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تجاوز سعة قائمة انتظار الإدخال

تمتلك كل واجهة قائمة انتظار إدخال يتم وضع الحزم الواردة عليها في انتظار المعالجة بواسطة معالج التوجيه (RP). وبشكل متكرر، يتجاوز معدل الحزم الواردة الموضوعة على قائمة انتظار الإدخال معدل معالجة الحزم من قبل RP.

تحتوي كل قائمة انتظار إدخال على حجم يشير إلى الحد الأقصى لعدد الحزم التي يمكن وضعها على قائمة الانتظار. بمجرد امتلاء قائمة انتظار الإدخال (الحد الأقصى لعدد الحزم في قائمة الانتظار)، تقوم الواجهة بإسقاط الحزم الواردة الإضافية.

تدخل الواجهة وضع التحكم الذي لا تقبل فيه الحزم الواردة. تسمح فترة التقييد ل RP بمعالجة تراكم الحزم على قائمة انتظار الإدخال. يقع سيناريو تجاوز قائمة انتظار الإدخال غالبا عندما تقوم واجهة أعلى سرعة بتغذية الحزم بواجهة أقل سرعة. وفيما يلي مثال على هذا:

حزم -> 1.5 ميجابايت —> موجه —> 9.6 كيلوبايت —>الحزم خارج

ملاحظة: يمكن أن يصبح هذا الوضع أكثر إثارة للمشاكل عند إستخدام بنية شبكة أنظمة Cisco (SNA) بسبب معالج واجهة القناة عالية السرعة (CIP) مقابل السرعات الأقل للواجهات الأخرى.

يعرض إخراج show interface id هذا مستويات قائمة انتظار الإخراج الحالية وعدد الحزم الصادرة التي سقطت:

dspu-7k#show interface channel 4/2

Channel4/2 is up, line protocol is up

Hardware is cxBus IBM Channel

MTU 4472 bytes, BW 98304 Kbit, DLY 100 usec, rely 255/255, load 1/255

Encapsulation CHANNEL, loopback not set, keepalive not set

Virtual interface

Last input 0:00:04, output 0:00:04, output hang never

Last clearing of "show interface" counters never

Output queue 0/40, 0 drops; input queue 63/75, 118 drops

5 minute input rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

5 minute output rate 0 bits/sec, 0 packets/sec

101646 packets input, 2427760 bytes, 0 no buffer

Received 0 broadcasts, 0 runts, 0 giants

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun, 0 ignored, 0 abort

210328 packets output, 5016959 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets, 0 restarts

0 output buffer failures, 0 output buffers swapped out

يوفر show interface interface-identifier هذه المعلومات:

- يظهر عداد قائمة انتظار الإدخال x/y عدد الحزم الحالية في قائمة انتظار الإدخال x والحجم الحالي لقائمة انتظار الإدخال ص.

- يشير عداد عمليات الإسقاط إلى عدد الحزم الواردة التي تم إسقاطها.

- إذا كان العدد الحالي للحزم الموجودة في قائمة انتظار الإدخال بشكل ثابت بنسبة 80 بالمائة من الحجم الحالي لقائمة انتظار الإدخال أو أكبر من ذلك، فقد يتطلب حجم قائمة انتظار الإدخال إجراء ضبط لاستيعاب معدل الحزمة الواردة.

- حتى إذا لم يقترب العدد الحالي للحزم الموجودة على قائمة انتظار الإدخال مطلقا من حجم قائمة انتظار الإدخال، فقد تستمر دفعات الحزم في تجاوز قائمة الانتظار.

- إذا زاد عداد عمليات الإسقاط بمعدل مرتفع، قد يتطلب حجم قائمة انتظار الإدخال الضبط لاستيعاب عمليات التشغيل.

ملاحظة: يمكنك ضبط حجم قائمة انتظار الإدخال باستخدام أمر تكوين واجهة قائمة الانتظار، كما يوضح هذا المثال.

interface channel 4/2

hold-queue 125 in

معلومات ذات صلة

- استكشاف أخطاء منفذ المحول والواجهة وإصلاحها

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems