المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

إخراج الأمر

حزمة نتستات

نظام جمع البيانات من الشبكة

بوابة نتستات

نظام netstat الكل

مخروط نتستات

الصفحة الرئيسية ل Netstat

معلومات ذات صلة

المقدمة

يزود هذا وثيقة عينة أمر إنتاج ل netstat أمر.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

إخراج الأمر

حزمة نتستات

netstat poolsize

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

TCPIP Free pool status:

Object       # alloc     # free      Lo-water    Permit size

======       =======     ======      ========    ===========

ACB            1000         997         993         100

CCB             150         129         129          10

Dat buf         160         157         157          32

Sm dat buf        0           0           0           1

Tiny dat buf      0           0           0           0

Env             750         750         730          75

Lrg env          50          49          49          10

RCB              50          50          50           3

SCB             256         237         236          17

SKCB            256         256         256          17

TCB             256         254         254          17

UCB             100         100          99           6

نظام جمع البيانات من الشبكة

netstat devlinks

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Device CIP1              Type: CLAW        Status: Ready

Queue size: 0            Address: 0580

Link CHIP1            Type: IP          Net number: 1

بوابة نتستات

netstat gate

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Known gateways:

NetAddress      FirstHop        Link     Pkt Sz  Subnet Mask     Subnet Value

----------      --------        ------   ------  -----------     ------------

Default         128.207.161.1   CHIP1    1500    {none}

128.207.0.0     {direct}        CHIP1    1500    0.0.255.0       0.0.161.0

نظام netstat الكل

netstat all

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Client: FTPSRVCE                       Last Touched:   1:52:31

Local Socket: *..FTP-C                 Foreign Socket: *..*

BackoffCount: 0

ClientRcvNxt: 0

ClientSndNxt: 526598377

CongestionWindow: 65535

Local connection name: 1001

Sender frustration level: Contented

Incoming window number: 0

Initial receive sequence number: 0

Initial send sequence number: 526598376

Maximum segment size: 536

Outgoing window number: 0

Precedence: Routine

RcvNxt: 0

Round-trip information:

Smooth trip time:   0.000

Smooth trip variance:   1.500

SlowStartThreshold: 65535

SndNxt: 526598376

SndUna: 526598376

SndWl1: 0

SndWl2: 0

SndWnd: 0

MaxSndWnd: 0

State: Listen

No pending TCP-receive

----

Client: INTCLIEN                       Last Touched:   1:52:39

Local Socket: *..TELNET                Foreign Socket: *..*

BackoffCount: 0

ClientRcvNxt: 0

ClientSndNxt: 524397177

CongestionWindow: 65535

Local connection name: 1000

Sender frustration level: Contented

Incoming window number: 0

Initial receive sequence number: 0

Initial send sequence number: 524397176

Maximum segment size: 536

Outgoing window number: 0

Precedence: Routine

RcvNxt: 0

Round-trip information:

Smooth trip time:   0.000

Smooth trip variance:   1.500

SlowStartThreshold: 65535

SndNxt: 524397176

SndUna: 524397176

SndWl1: 0

SndWl2: 0

SndWnd: 0

MaxSndWnd: 0

State: Listen

No pending TCP-receive

----

مخروط نتستات

netstat conn

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Active Transmission Blocks

User Id  Conn  Local Socket            Foreign Socket            State

---- --  ----  ----- ------            ------- ------            -----

FTPSRVCE 1001  *..FTP-C                *..*                      Listen

INTCLIEN 1000  *..TELNET               *..*                      Listen

الصفحة الرئيسية ل Netstat

netstat home

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Home address list:

Address            Link

-------            ------

128.207.161.2      CHIP1

معلومات ذات صلة

- دعم IBM / SNA و Token Ring التقني

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems