المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المخطط

التحقق من مصفوفة التوافق

إجراء الترقية

دراسات حالة أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

السيناريو الأول. يحسن في أسلوب متدرج عندما يكون اتصال VSL متقاطع غائبا

الترادف في مقابل التراتبي

السيناريو 2. طراز نشط تم ضبطه باستخدام صورة قديمة

السيناريو 3. تبديل مادة النشر في وضع الاستعداد غير متوفر

السيناريو 4.Post Upgrade ICS SUP يبقى في الإصدار الأقدم

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء ISSU/eFSU خطوة بخطوة على محولات Cisco Catalyst 6500 Series Switches في وضع VSS باستخدام Supervisor 6T مع توفر ثنائي الإتجاه في إعداد SUP رباعي.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- معرفة أساسية بإعداد وتكوين نظام التحويل الظاهري الرباعي-SUP (VSS) ل Catalyst 6500

- نسخ الصور باستخدام طريقة TFTP/USB/WebUI

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى نظام التحويل الظاهري Cisco Catalyst 6500 Virtual Switching System على برنامج Cisco IOS® Software، الإصدار 15.5(1)SY12 أو إصدار أحدث

إصدارات البرامج والمكونات المادية.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المخطط

التحقق من مصفوفة التوافق

الخطوة 1. ارجع إلى مستند Cisco هذا؛ https://www.cisco.com/c/en/us/support/switches/catalyst-6500-series-switches/products-release-notes-list.html#anchor142.

الخطوة 2. دققت يستعمل الأمر في الأداة CLI:

WS-C6504-E-1#show issu comp-matrix stored

Number of Matrices in Table = 1

(1) Matrix for s2t54-ADVENTERPRISEK9-M(10) - s2t54-ADVENTERPRISEK9-M(10)

==========================================

Start Flag (0xDEADBABE)

My Image ver: 15.5(1)SY13

Peer Version Compatibility

------------ -------------

15.1(2)SY Incomp(1)

15.1(2)SY1 Incomp(1)

15.1(2)SY2 Incomp(1)

15.5(1)SY Dynamic(0)

15.5(1)SY1 Dynamic(0)

15.1(2)SY12 Incomp(1)

15.2(1)SY6 Incomp(1)

15.4(1)SY4 Incomp(1)

15.5(1)SY2 Dynamic(0)

15.5(1)SY3 Dynamic(0)

15.5(1)SY4 Dynamic(0)

15.5(1)SY5 Dynamic(0)

15.5(1)SY6 Dynamic(0)

15.5(1)SY7 Dynamic(0)

15.5(1)SY8 Dynamic(0)

15.5(1)SY9 Dynamic(0)

15.5(1)SY10 Dynamic(0)

15.5(1)SY11 Dynamic(0)

15.5(1)SY12 Dynamic(0)

15.5(1)SY13 Comp(3)

إجراء الترقية

الخطوة 1. تأكد من وجود صورة Cisco IOS الجديدة (الإصدار 15.5(1)SY13 من برنامج Cisco IOS Software في bootdisk,slavebootdisk,ics-bootdisk,slave-ics-bootdisk.

WS-C6504-E-1#dir bootdisk: | i SY13

8 -rw- 167430292 Apr 16 2024 22:55:58 +00:00 s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

WS-C6504-E-1#dir slavebootdisk: | i SY13

19 -rw- 167430292 Apr 16 2024 00:37:58 +00:00 s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

WS-C6504-E-1#dir ics-bootdisk: | i SY13

11 -rw- 167430292 Apr 16 2024 23:06:18 +00:00 s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

WS-C6504-E-1#dir slave-ics-bootdisk: | i SY13

5 -rw- 167430292 Apr 16 2024 23:20:18 +00:00 s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

الخطوة 2. استعملت هذا أمر in order to دققت أن ال VSS جاهز أن يركض التحسين إجراء:

WS-C6504-E-1#show redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 1 day, 4 hours, 41 minutes

Switchovers system experienced = 0

Standby failures = 1

Last switchover reason = none

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 1/1

Current Software state = ACTIVE >> Switch 1 Slot 1 is active

Uptime in current state = 1 day, 4 hours, 41 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, s2t54 Software (s2t54-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(1)SY12, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2023 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 05-Sep-23 11:24 by mcpre

BOOT = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 2/1

Current Software state = STANDBY HOT >> Switch 2 Slot 1 is standby

Uptime in current state = 19 hours, 43 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, s2t54 Software (s2t54-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(1)SY12, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2023 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 05-Sep-23 11:24 by mcpre

BOOT = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

WS-C6504-E-1#show issu state detail

The system is configured to be upgraded in staggered mode.

4 supervisor nodes are found to be online.

Summary: the system will be upgraded in staggered mode.

Slot = 1/1

RP State = Active

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Slot = 2/1

RP State = Standby

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Slot = 1/2

RP State = Active-ICS

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Slot = 2/2

RP State = Standby-ICS

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

الخطوة 3. استعملت الأمرissu loadversion in order to بدأت التحسين عملية.

في هذه الخطوة، تتم إعادة تحميل الهيكل الاحتياطي VSS، وإعادة تحميله باستخدام الصورة الجديدة، والتهيئة كهيكل VSS الاحتياطي في وضع تكرار التحويل ذو الحالة (SSO)، مع تشغيل الصورة الجديدة. اكتملت هذه الخطوة عند مزامنة تكوين الهيكل، كما هو موضح بواسطة رسالة نجاح المزامنة المجمعة. قد يستغرق تحميل الصورة الجديدة عدة ثوان إلى بضع دقائق، كما قد يستغرق هيكل الاستعداد VSS الانتقال إلى وضع SSO.

WS-C6504-E-1#issu loadversion 1/1 bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin 2/1 slavebootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y

Building configuration...

[OK]

*Apr 17 00:43:14.195: %ISSU_PROCESS-SW1-3-LOADVERSION: Loadversion sequence will begin in 60 seconds. Enter 'issu abortversion' to cancel.

*Apr 17 00:43:44.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Resetting Standby shortly

*Apr 17 00:43:44.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Resetting Standby ICS shortly

*Apr 17 00:43:44.199: %ISSU_PROCESS-SW2_STBY-6-SELF_RELOAD: slot 33 countdown to self-reload started, 30 second delay

*Apr 17 00:43:44.199: %ISSU_PROCESS-SW2-2_STBY-6-SELF_RELOAD: slot 34 countdown to self-reload started, 30 second delay

*Apr 17 00:44:29.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Standby ICS has gone offline

*Apr 17 00:44:29.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Standby has gone offline

*Apr 17 00:46:59.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Standby has come online, wait for Standby ICS

*Apr 17 00:47:44.503: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Standby ICS has come online

*Apr 17 00:49:15.363: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Standby reached terminal state

*Apr 17 00:49:29.199: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Standby ICS reached terminal state, wait for system to settle

*Apr 17 00:49:59.195: %ISSU_PROCESS-SW1-3-LOADVERSION: Loadversion has completed. Please issue the 'issu runversion' command after all modules come online.

*Apr 17 00:49:59.195: %ISSU_PROCESS-SW1-3-LOADVERSION: Loadversion has completed. Please issue the 'issu runversion' command after all modules come online.

الخطوة 4. يجب أن يشير متغير التمهيد للاستعداد إلى صورة جديدة في show issu state detail الإخراج.

WS-C6504-E-1#show issu state detail

The system is configured to be upgraded in in-tandem mode.

4 supervisor nodes are found to be online.

Summary: an in-tandem upgrade is in progress.

Slot = 1/1

RP State = Active

ISSU State = Load Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Load Version Completed

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Slot = 2/1

RP State = Standby

ISSU State = Load Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Load Version Completed

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin  >> Standby Chassis has been upgraded to latest code

Slot = 1/2

RP State = Active-ICS

ISSU State = Load Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Load Version Completed

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Slot = 2/2

RP State = Standby-ICS

ISSU State = Load Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Load Version Completed

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin >> Standby Chassis has been upgraded to latest code

الخطوة 5. عند تشغيل هيكل الاستعداد VSS بنجاح للصورة الجديدة في حالة تكرار SSO وتكون جميع بطاقات الخط الموجودة على هيكل الاستعداد VSS في وضع التشغيل الفوري والمباشر، فأدخل الأمر issu running version لإجبار تبديل. يأخذ الهيكل الاحتياطي VSS الذي تمت ترقيته دور الهيكل النشط الجديد، مشغلا الصورة الجديدة. ويقوم الهيكل النشط سابقا بإعادة التحميل والتهيئة كهيكل VSS الاحتياطي الجديد في وضع SSO، وتشغيل الصورة القديمة (في حالة الحاجة إلى إجهاض ترقية البرنامج واستعادة الصورة القديمة). اكتملت هذه الخطوة عند مزامنة تكوين الهيكل، كما هو موضح بواسطة رسالة نجاح المزامنة المجمعة.

WS-C6504-E-1#issu runversion

This command will reload the Active unit.  Proceed ? [confirm]y

%issu runversion initiated successfully

*Apr 17 00:54:42.707: %ISSU_PROCESS-SW1-2_STBY-6-SELF_RELOAD: slot 18 countdown to self-reload started, 3 second delay

*Apr 17 00:54:44.715: %RF-SW1-5-RF_RELOAD: Self reload. Reason: Admin ISSU runversion CLI

*Apr 17 00:54:46.719: %SYS-SW1-5-SWITCHOVER: Switchover requested by Exec. Reason: Admin ISSU runversion CLI.

Initializing as Virtual Switch STANDBY processor

*Apr 17 00:57:14.023: %VSLP-5-VSL_UP:  Ready for control traffic

*Apr 17 00:57:24.919: %PFREDUN-SW1_STBY-6-STANDBY: Initializing for SSO mode in Default Domain

الخطوة 6. تحقق من الحالة بمجرد إجراء التحويل.

WS-C6504-E-1#show issu state detail

The system is configured to be upgraded in in-tandem mode.

4 supervisor nodes are found to be online.

Summary: an in-tandem upgrade is in progress.

Slot = 2/1

RP State = Active

ISSU State = Run Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Run Version after Switchover

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin >> Switch 2 became the active after switchover

Slot = 1/1

RP State = Standby

ISSU State = Run Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Run Version in Progress

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Slot = 2/2

RP State = Active-ICS

ISSU State = Run Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Run Version in Progress

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Slot = 1/2

RP State = Standby-ICS

ISSU State = Run Version

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = Run Version in Progress

Starting Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

Target Image = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin

WS-C6504-E-1#sh redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 44 minutes

Switchovers system experienced = 1

Standby failures = 0

Last switchover reason = user forced

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 2/1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 7 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, s2t54 Software (s2t54-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(1)SY13, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2024 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Mar-24 06:59 by mcpre

BOOT = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 1/1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 2 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, s2t54 Software (s2t54-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(1)SY12, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2023 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 05-Sep-23 11:24 by mcpre

BOOT = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12;

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

الخطوة 7. أستخدم الأمر issu acceptedVersion لإيقاف مؤقت التراجع. وهذا ضروري لأنه إذا انتهت صلاحية المؤقت، فإن الهيكل الذي تمت ترقيته يعيد التحميل ويرتد إلى إصدار البرنامج السابق.

WS-C6504-E-1# show issu rollback-timer

Rollback Process State = In progress

Configured Rollback Time = 00:45:00

Automatic Rollback Time = 00:37:28

WS-C6504-E-1# issu acceptversion

% Rollback timer stopped. Please issue the commitversion command.

View the rollback timer to see that the rollback process has been stopped:

WS-C6504-E-1# show issu rollback-timer

Rollback Process State = Not in progress >> Rollback Process is stopped after the acceptversion

الخطوة 8. في حالة إستخدام موسع الموصلات البينية (FEX) في الإعداد، أستخدم الأمر issu running version fex all لبدء إجراء تنزيل الصورة وترقيتها على FEX (6800ia). يثير ال FEX الصورة جلبت من الجديد برمجية حزمة من المشرف6T (هنا، cisco ios برمجية إطلاق 15.5(1)SY13). إذا كنت تستخدم مكدسات FEX، فإن المدير مسؤول عن إستخراج الصورة من أعضائها.

الخطوة 9. دخلت in order to باشرت، ال issu التزام أمر أن يحسن ال VSS إستعداد هيكل وأتمت ال in-Service برمجية تحسين (ISSU) تسلسل. يتم إعادة تمهيد الهيكل الاحتياطي VSS، وإعادة تحميله باستخدام الصورة الجديدة، وتهيئته كهيكل VSS الاحتياطي في حالة تكرار SSO، مما يعمل على تشغيل الصورة الجديدة. تكون هذه الخطوة كاملة عند مزامنة تكوين الهيكل، كما هو موضح بواسطة الرسالة الناجحة للمزامنة المجمعة، وتكون جميع الأسطر الموجودة في وضع الاستعداد VSS الجديد في وضع الاستعداد في وضع الاستعداد.

WS-C6504-E-1# issu commitversion

%issu commitversion initiated successfully, upgrade sequence will continue shortly

WS-C6504-E-1#

*Apr 17 01:02:57.607: %ISSU_PROCESS-SW2-3-COMMITVERSION: issu commitversion; Commitversion sequence will begin in 60 seconds. Enter 'issu abortversion' to cancel.

*Apr 17 01:03:27.607: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Resetting Standby shortly

*Apr 17 01:03:27.607: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Resetting Standby ICS shortly

*Apr 17 01:03:27.611: %ISSU_PROCESS-SW1-2_STBY-6-SELF_RELOAD: slot 18 countdown to self-reload started, 30 second delay

*Apr 17 01:03:27.611: %ISSU_PROCESS-SW1_STBY-6-SELF_RELOAD: slot 17 countdown to self-reload started, 30 second delay

*Apr 17 01:04:12.607: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Standby ICS has gone offline

*Apr 17 01:04:12.607: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Standby has gone offline

*Apr 17 01:06:42.607: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Standby has come online, wait for Standby ICS

*Apr 17 01:07:28.315: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Standby ICS has come online

*Apr 17 01:08:59.623: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Standby has reached terminal state

*Apr 17 01:09:12.699: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Standby ICS reached terminal state

*Apr 17 01:09:12.751: %ISSU_PROCESS-SW2-6-COMMITVERSION_INFO: Upgrade has completed, updating boot configuration

Building configuration...

[OK]

الخطوة 10. تحقق مما إذا تم إكمال الترقية.

WS-C6504-E-1#sh redundancy

Redundant System Information :

------------------------------

Available system uptime = 55 minutes

Switchovers system experienced = 1

Standby failures = 1

Last switchover reason = user forced

Hardware Mode = Duplex

Configured Redundancy Mode = sso

Operating Redundancy Mode = sso

Maintenance Mode = Disabled

Communications = Up

Current Processor Information :

-------------------------------

Active Location = slot 2/1

Current Software state = ACTIVE

Uptime in current state = 17 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, s2t54 Software (s2t54-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(1)SY13, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2024 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Mar-24 06:59 by mcpre

BOOT = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

Peer Processor Information :

----------------------------

Standby Location = slot 1/1

Current Software state = STANDBY HOT

Uptime in current state = 3 minutes

Image Version = Cisco IOS Software, s2t54 Software (s2t54-ADVENTERPRISEK9-M), Version 15.5(1)SY13, RELEASE SOFTWARE (fc1)

Technical Support: http://www.cisco.com/techsupport

Copyright (c) 1986-2024 by Cisco Systems, Inc.

Compiled Tue 19-Mar-24 06:59 by mcpre

BOOT = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12 >> Standby has been upgraded

CONFIG_FILE =

BOOTLDR =

Configuration register = 0x2102

WS-C6504-E-1# show module switch all

Switch Number:     1   Role:  Virtual Switch Standby

----------------------  -----------------------------

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1    5  Supervisor Engine 2T 10GE w/ CTS (Hot) VS-SUP2T-10G       xxxx

2    5  Supervisor Engine 2T 10GE w/ CTS (CSSO VS-SUP2T-10G       xxxx

3   48  CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet  WS-X6748-GE-TX     xxxx

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  xxxx. xxxx. xxxx to xxxx. xxxx. xxxx 1.5   12.2(50r)SYS 15.5(1)SY13  Ok

2  xxxx. xxxx. xxxx to xxxx. xxxx. xxxx 1.3   12.2(50r)SYS 15.5(1)SY13  Ok

3  xxxx. xxxx. xxxx to xxxx. xxxx. xxxx 3.2   12.2(18r)S1  15.5(1)SY13  Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status

---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------

1  Policy Feature Card 4       VS-F6K-PFC4        xxxx 1.2    Ok

1  CPU Daughterboard           VS-F6K-MSFC5        xxxx 2.0    Ok

2  Policy Feature Card 4       VS-F6K-PFC4         xxxx 1.2    Ok

2  CPU Daughterboard           VS-F6K-MSFC5        xxxx 1.4    Ok

3  Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC    xxxx 4.1    Ok

Mod  Online Diag Status

---- -------------------

1  Pass

2  Pass

3  Pass

Switch Number:     2   Role:   Virtual Switch Active

----------------------  -----------------------------

Mod Ports Card Type                              Model              Serial No.

--- ----- -------------------------------------- ------------------ -----------

1    5  Supervisor Engine 2T 10GE w/ CTS (Acti VS-SUP2T-10G       xxxx

2    5  Supervisor Engine 2T 10GE w/ CTS (CSSO VS-SUP2T-10G       xxxx

3   48  CEF720 48 port 10/100/1000mb Ethernet  WS-X6748-GE-TX     xxxx

Mod MAC addresses                       Hw    Fw           Sw           Status

--- ---------------------------------- ------ ------------ ------------ -------

1  xxxx. xxxx. xxxx to xxxx. xxxx. xxxx 1.5   12.2(50r)SYS 15.5(1)SY13  Ok

2  xxxx. xxxx. xxxx to xxxx. xxxx. xxxx 2.1   12.2(50r)SYS 15.5(1)SY13  Ok

3  xxxx. xxxx. xxxx to xxxx. xxxx. xxxx 3.6   12.2(18r)S1  15.5(1)SY13  Ok

Mod  Sub-Module                  Model              Serial       Hw     Status

---- --------------------------- ------------------ ----------- ------- -------

1  Policy Feature Card 4       VS-F6K-PFC4        xxxx 1.2    Ok

1  CPU Daughterboard           VS-F6K-MSFC5       xxxx 2.0    Ok

2  Policy Feature Card 4       VS-F6K-PFC4        xxxx 3.0    Ok

2  CPU Daughterboard           VS-F6K-MSFC5       xxxx 3.1    Ok

3  Centralized Forwarding Card WS-F6700-CFC   xxxx 4.1    Ok

Mod  Online Diag Status

---- -------------------

1  Pass

2  Pass

3  Pass

WS-C6504-E-1# sh issu state detail

The system is configured to be upgraded in in-tandem mode.

4 supervisor nodes are found to be online.

Summary: the system will be upgraded in in-tandem mode.

Slot = 2/1

RP State = Active

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Slot = 1/1

RP State = Standby

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Slot = 2/2

RP State = Active-ICS

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

Slot = 1/2

RP State = Standby-ICS

ISSU State = Init

Boot Variable = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin,12;bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY12.bin,12

Operating Mode = sso

ISSU Sub-State = No Upgrade Operation in Progress

Starting Image = N/A

Target Image = N/A

Current Version = bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

دراسات حالة أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

السيناريو الأول. يحسن في أسلوب متدرج عندما يكون اتصال VSL متقاطع غائبا

WS-C6504-E-1#issu loadversion 1/1 bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin 2/1 slavebootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

WS-C6504-E-1#*Apr 16 23:31:12.528: SW1:  Quad-sup ISSU Staggered mode VSL requirement(Parallel/Cross VSL connectivity) is NOT met. Disable Staggered mode using config cli "no issu upgrade staggered" to perform ISSU in default mode which is In-tandem.

تتلقى رسالة خطأ تذكر فيها المتطلبات غير مستوفاة لأنه ليس لديك اتصال VSL مشترك للمتابعة.

يمكنك إجراء الترقية عن طريق تعطيل النظام المتقلب.

WS-C6504-E-1(conf t)# no issu upgrade staggered

WS-C6504-E-1#issu loadversion 1/1 bootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin 2/1 slavebootdisk:s2t54-adventerprisek9-mz.SPA.155-1.SY13.bin

System configuration has been modified. Save? [yes/no]: y

Building configuration...

[OK]

*Apr 17 00:43:14.195: %ISSU_PROCESS-SW1-3-LOADVERSION: Loadversion sequence will begin in 60 seconds. Enter 'issu abortversion' to cancel.

*Apr 17 00:43:44.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Resetting Standby shortly

*Apr 17 00:43:44.195: %ISSU_PROCESS-SW1-6-LOADVERSION_INFO: Resetting Standby ICS shortly

الترادف في مقابل التراتبي

يعتبر تحديث نظام التشغيل VSS الخاص بالإشراف المزدوج أو الترادف (SUP) أمرا ممكنا، ومع ذلك، فإنه يأخذ هيكلا واحدا دون اتصال بالإنترنت أثناء فترة تمهيد عمل المشرف بأكملها.

يتم إعادة تحميل مشرف واحد في كل مرة في الوضع الافتراضي ل Sup2T، الوضع المختلط. وهذا يعني ضمنا أن المشرف الذي يستخدم هذا الإصدار يكون موجودا عند إعداد التسميات لإعادة التحميل. ونظرا لأن الأسطر يتم إعادة تحميلها بسرعة أكبر بكثير من المشرف، فإن وقت التوقف عن العمل يقل بشكل ملحوظ في الهيكل نتيجة لذلك.

بالإضافة إلى ذلك، يشير إلى توفر مشرف يستخدم البرنامج القديم، مما يوفر فترة عودة أسرع بكثير إذا لزم الأمر. بالنسبة ل Sup2T، يكون الوضع الافتراضي في حالة ترتيب.

يمكن تعطيل أسلوب الترقية المتدرج باستخدام هذا الأمر.

السيناريو 2. طراز نشط تم ضبطه باستخدام صورة قديمة

هنا، في الأساس، يمكنك التأثير على إصدار ISSU Run.

بالنسبة لإصدار تشغيل ISSU، يوجد بالفعل مؤقت إسترجاع ممكن. في حالة عدم قدرتك على المتابعة، يرجع المؤقت تلقائيا إلى الصورة الأقدم.

فيما يتعلق بإصدار ISSU Commit، تم تعطيل مؤقت إعادة التوجيه نظرا لأنك قمت بإصدار مقبول. وبالتالي، يجب عليك تنفيذ هذا الأمر للعودة إلى الصورة الأقدم.

WS-C6504-E-1# issu abortversion

السيناريو 3. تبديل مادة النشر لا يظهر الاستعداد

قم بقطع اتصال إرتباط المحول الظاهري (VSL) بشكل فعلي وترقية الجهاز إلى الصورة الجديدة باستخدام طريقة USB/TFTP.

بعد الترقية، قم بإيقاف تشغيل الجهاز. ربطت ال VSL خطوة وأدخلت الأداة إلى ال VSS لذلك هو يستطيع شكلت إستعداد.

السيناريو 4. يظل ICS SUP الخاص بترقية مادة النشر في الإصدار الأقدم

قم بتوصيل بروتوكول الشجرة المتفرعة (SUP) وحده في هيكل إحتياطي أو هيكل الاستعداد حيث لا يمكن ملاحظة التأثير نظرا لأن النشط يعمل بشكل جيد.

ترقية الجهاز إلى صورة جديدة باستخدام طريقة USB/TFTP.

ثم قم بإيقاف تشغيله وجلبه إلى نفس الفتحة حتى تتم ترقية الصورة ثم تعود مرة أخرى إلى وضع الاستعداد داخل الهيكل (ICS) باستخدام صورة أحدث.