المحتويات

نقطة إختبار لعدة تحريرات Test لمنشور EDITStest ل EDITStest متعدد تحريرات لمنشور EDITStest ل EDITSor MULTIEditsTest ل EDITSePOST ل EDITStest ل OR MULTIEDITStest ل EDITStest ل POST EDITStest ل MULTIEDITStest ل POST EDITStest لعدة تحريرات ل EDITStestPOSTforEDITStest لعدة تحريرات ل POSTePOSTTEST لعدة تحريرات ل POST ل POSTORORORل XTل ORل EDITSPOST ل POSTل EDITSORORل XTل ORل POSTمتعددة ل EDITSل EDITSPostPost ل XTPost ل OROrOrMultiل EDITSforOrMultiMultiforEDITSTest ل EDITSMultiforMultiEditsل FOREdITSfor forFOROr نشر لعدة تحريرات Test لمنشور EDITStest لعدة تحريرات لمنشور EDITStest لعدة تحريرات لمنشور TEST لعدة تحريرات لمنشور TEST لعدة تحريرات لمنشور EDITStest لعدة تحريرات لمنشور EDITStest لعدة تحريرات لمنشور EDITStest لعدة تحريرات

الاختبار اليدوي هو العملية الأساسية لضمان الجودة حيث يقوم مختبرون بشريا بتنفيذ حالات إختبار بدون أدوات تشغيل تلقائي. من خلال محاكاة إجراءات المستخدم النهائي، يتحقق الاختبارون من البرامج بحثا عن الأخطاء ومشاكل واجهة المستخدم والسلوك غير المتوقع. يعد هذا التصميم أساسيا للتحقق من قابلية الاستخدام والمنطق التجاري قبل إصداره