المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

طوبولوجيا

منهجية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية التحقق من عدادات الأجهزة الخاصة باكتشاف إعادة التوجيه ثنائي الإتجاه (BFD) على قوائم بطاقات إعادة التوجيه الموزعة (DFC) الخاصة ب 7600 جهاز.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة أساسية بالمواضيع التالية:

- تكوين وميزات الموجهات من السلسلة 7600

- تهيئة وحدات بطاقة الخط ل DFC

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى برنامج 7600 IOS، الإصدار 15.3.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

BFD هو بروتوكول شبكة مصمم للكشف عن حالات الفشل الفرعية الثانية في الاتصال في أي نوع من المسارات بين الأنظمة (الارتباطات المادية المباشرة، الدوائر الافتراضية، الأنفاق، MPLS LSPs، وما إلى ذلك).

يمثل DFC DFC DFC، والفارق الرئيسي بين سلاسل DFC و CFC هو أن بطاقات DFC تحتوي على بطاقة فرعية مضمنة مع محرك L2 ومحرك L3/4، وهذا إلغاء تحميل عمليات البحث التي تتم على سلاسل CFC سيتم إرسالها إلى المشرف لتتم محليا على بطاقة الخط.

تتم معالجة حزم BFD في الأجهزة بطريقة لا تؤثر على وحدة المعالجة المركزية (CPU)، وهذا يعني أنه في بطاقات DFC يتم إستقبال هذه الحزم وإعادة توجيهها دائما دون مغادرة بطاقة الخط.

طوبولوجيا

R1(TE3/21)—R2

منهجية أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكنك أن ترى أن R1 لا يعرض تجاور BFD مع جاره على SlotG3/21.

تحقق من تفاصيل الجوار:

R1# sh bfd nei det

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

172.31.11.34                            1/0          Down      Down      Te3/21

Session Host: Hardware

OurAddr: 172.31.11.33

Handle: 1

Local Diag: 1, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 5

Received MinRxInt: 200000, Received Multiplier: 5

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(0)

Rx Count: 37   ßNotice received packets are too low

Tx Count: 9401

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: ISIS CEF

Downtime: 02:36:34

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 1

Multiplier: 5               - Length: 24

My Discr.: 77               - Your Discr.: 1

Min tx interval: 200000     - Min rx interval: 200000

Min Echo interval: 0

R1# sh bfd nei det

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

172.31.11.34                            1/0          Down      Down      Te3/21

Session Host: Hardware

OurAddr: 172.31.11.33

Handle: 1

Local Diag: 1, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 5

Received MinRxInt: 200000, Received Multiplier: 5

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(0)

Rx Count: 37   ß--------------------------------------------------Notice received packets are not incrementing

Tx Count: 9456 ß-------------------------------------------------- Transmit packets are incrementing

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: ISIS CEF

Downtime: 02:36:34

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 1

Multiplier: 5               - Length: 24

My Discr.: 77               - Your Discr.: 1

Min tx interval: 200000     - Min rx interval: 200000

Min Echo interval: 0

يمكنك أيضا التحقق من نفس الأمر للأجهزة التي تعطي نفس المخرج، ال RX لا يستلم.

R1#show bfd neighbors hardware details

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

172.31.11.34                            1/0          Down      Down      Te3/21

Session Host: Hardware

OurAddr: 172.31.11.33

Handle: 1

Local Diag: 1, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 5

Received MinRxInt: 200000, Received Multiplier: 5

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(0)

Rx Count: 37

Tx Count: 19337

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: ISIS CEF

Downtime: 05:22:16

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 1

Multiplier: 5               - Length: 24

My Discr.: 77               - Your Discr.: 1

Min tx interval: 200000     - Min rx interval: 200000

Min Echo interval: 0

R1#show bfd neighbors hardware details

IPv4 Sessions

NeighAddr                              LD/RD         RH/RS     State     Int

172.31.11.34                            1/0          Down      Down      Te3/21

Session Host: Hardware

OurAddr: 172.31.11.33

Handle: 1

Local Diag: 1, Demand mode: 0, Poll bit: 0

MinTxInt: 1000000, MinRxInt: 1000000, Multiplier: 5

Received MinRxInt: 200000, Received Multiplier: 5

Holddown (hits): 0(0), Hello (hits): 1000(0)

Rx Count: 37

Tx Count: 19348

Elapsed time watermarks: 0 0 (last: 0)

Registered protocols: ISIS CEF

Downtime: 05:22:28

Last packet: Version: 1                  - Diagnostic: 0

State bit: Up               - Demand bit: 0

Poll bit: 0                 - Final bit: 0

C bit: 1

Multiplier: 5               - Length: 24

My Discr.: 77               - Your Discr.: 1

Min tx interval: 200000     - Min rx interval: 200000

بعد ذلك، يمكنك المتابعة للتحقق من العدادات مباشرة على بطاقة الخط.

ل هذا يحتاج أنت ال تمييز محلي (LD) قيمة على العرض bfd مجاور تفصيل إنتاج، ل هذه الحالة LD قيمة 1.

ld، استعملت هذا قيمة أن يعين فقط هذا جلسة وهو ينبغي كنت فريد وغير صفري، لكل BFD جلسة في هذا أداة.

تقوم بإظهار الوحدة النمطية وترى أن Linecard 3 هو DFC.

ترفق الخط حيث تريد التحقق من قيم BFD، في هذه الحالة هي linecard 3.

R1# attach 3

R1-dfc3# show platform npc bfd ld 1

bfd_pak_big 0

bfd_pak_authenticated 0

bfd_x40g_xlifid_ifnum0 0

bfd_wd_hash_table_retry_count 0

bfd_ld_hash_table_retry_count 0

x40g_sso_differ_ld_count 0

Current normal_event_qsize 0 and 0 paks crossed the limit.

****BFD Session info for ld(1) avlnode ld (1) ****

ifnum(25), slotunit(21), txtimer(1000000) detect_timer(0)

p bit(0), f bit(0), srcip(172.31.11.33) dstip(172.31.11.34)

wdog cnterid(65664) tags inner(0) outer(0) tx sess info(0x19F4B7E0)

ADJ registered(0x1) tag_count(0) tx sessid(830)

dmac(dccc.eeee.aaaa), smac(5033.eeeee.8888), rx statid(508546), tx statid(508545)

RX pkt count(5838365), TX pkt count (5208864) ß------------------------------------------ Here you can see the counters for the RX and TX

IPV6 SA(::), IPV6 DA(::), no_adj_retry_tx (0)

R1# show platform npc bfd ld 1

bfd_pak_big 0

bfd_pak_authenticated 0

bfd_x40g_xlifid_ifnum0 0

bfd_wd_hash_table_retry_count 0

bfd_ld_hash_table_retry_count 0

x40g_sso_differ_ld_count 0

Current normal_event_qsize 0 and 0 paks crossed the limit.

****BFD Session info for ld(1) avlnode ld (1) ****

ifnum(25), slotunit(21), txtimer(1000000) detect_timer(0)

p bit(0), f bit(0), srcip(172.31.11.33) dstip(172.31.11.34)

wdog cnterid(65664) tags inner(0) outer(0) tx sess info(0x19F4B7E0)

ADJ registered(0x1) tag_count(0) tx sessid(830)

dmac(dccc.eeee.aaaa), smac(5033.eeeee.8888), rx statid(508546), tx statid(508545)

RX pkt count(5838365), TX pkt count (5208864)  ß-------------------------- RX is not increasing

IPV6 SA(::), IPV6 DA(::), no_adj_retry_tx (0)

عند هذه النقطة، آخر أنت تحريت وفسحة بين دعامتين أوصيت التقاط على الأداة مجاور أن يرى إن أن أداة يرسل فعلا ربط.