المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

إظهار وحدة التحكم ضمن واجهة سطر الأوامر ل GRP

إظهار وحدة التحكم تحت واجهة سطر الأوامر (CLI) لبطاقة الخط

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوفر الأمر show controller معلومات متعلقة بالأجهزة ومفيدة لاستكشاف أخطاء الأجهزة وإصلاحها وتشخيصها باستخدام واجهات موجه Cisco. تستخدم السلسلة Cisco 12000 بنية موزعة مع واجهة سطر أوامر مركزية (CLI) في معالج التوجيه gigabit Route Processor (GRP) وواجهة سطر أوامر محلية في كل بطاقة خط. على السلسلة Cisco 12000، يختلف إخراج الأمر show controller حسب واجهة سطر الأوامر المستخدمة (على مستوى GRP أو مستوى بطاقة الخط).

يزود هذا وثيقة معلومات على كيف أن يفسر كلا مجموعة من المخرجات.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

يتم أخذ الإخراج المقدم على هذا المستند من موجه إنترنت Cisco 12016 الذي يشغل برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.0(18)ST.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

إظهار وحدة التحكم ضمن واجهة سطر الأوامر ل GRP

يوفر إخراج وحدة التحكم show من واجهة سطر الأوامر (CLI) لبروتوكول GRP معلومات الطبقة 1، بما في ذلك تنبيهات SONET والأخطاء. يتم توفير أي إحصائيات ATM المحددة بواسطة إخراج show controller على واجهة سطر الأوامر (CLI) لبطاقة الخط.

SONET هو بروتوكول يستخدم بنية من ثلاث طبقات، وهي القسم والخط والمسار. يتم عرض طبقات SONET أدناه.

تضيف كل طبقة مقدار معين من وحدات البايت الزائدة إلى إطار SONET. ونتيجة لذلك، يتم تقسيم إخراج وحدة تحكم العرض atm إلى ما يلي:

- قسم

- خط

- تنبيهات المسار والأخطاء

وفيما يلي أمثلة على كل منها:

ملاحظة: يظهر العرض الوارد أدناه فقط مخرجات الواجهة ATM6/0.

GSR#show controller atm6/0

ATM6/0

SECTION

LOF = 0          LOS       = 0         RDOOL = 0             BIP(B1) = 0

Active Alarms: None

LINE

AIS = 0          RDI       = 0          FEBE = 0             BIP(B2) = 0

Active Alarms: None

PATH

AIS = 0          RDI       = 0          FEBE = 0             BIP(B3) = 0

LOP = 0          NEWPTR    = 0          PSE = 0              NSE = 0

Active Alarms: None

HCS errors

Correctable HCS errors = 0             Uncorrectable HCS errors = 0

يصف الجدول التالي بإيجاز كل حالة من حالات التنبيه أو الخطأ ويوفر روابط لمراجع موجودة للحصول على مزيد من المعلومات حول كيفية أستكشاف أخطاء كل حالة من حالات التنبيه أو الخطأ وإصلاحها.

العنصر

معنى

الوصف

لوف

فقدان الإطار

عدد مرات إختبار الواجهة خارج مشاكل محاذاة الإطار. راجع أستكشاف أخطاء أجهزة التنبيه المادية وإصلاحها على إرتباطات SONET و SDH.

لوس

فقدان الإشارة

عدد المرات التي تكون فيها الإشارة الضوئية الواردة كلها أصفار لمدة 100 ميكرو ثانية على الأقل. الأسباب المحتملة تشمل سلك القطع، التخفيف المفرط للإشارة، أو المعدات المعيبة. تزيل ولاية لوس عندما يتم تلقي نمطين متتاليين من أنماط التأطير ولا يتم اكتشاف أي شروط جديدة في قائمة التحكم بالوصول (LOS). يتم الكشف عن فقدان المقطع للإشارة عندما يدوم نمط الكل الأصفار على إشارة SONET الواردة 19 (+،-3) ميكروثانية أو أكثر. كما يمكن الإبلاغ عن هذا العيب إذا انخفض مستوى الإشارة المستلمة إلى ما دون الحد المحدد. راجع أستكشاف أخطاء أجهزة التنبيه المادية وإصلاحها على إرتباطات SONET و SDH.

ردول

إستقبال البيانات خارج التأمين

تم إسترداد ساعة SONET باستخدام المعلومات الموجودة في SONET. RDOOL هو عدد غير دقيق لعدد المرات التي تم فيها الكشف عن بيانات الاستلام خارج القفل، وهو ما يشير إلى أن حلقة القفل المرحلي لاسترداد الساعة غير قادرة على القفل إلى دفق التلقي.

BIP (B1)

تماثل بينية البت

عدد الإطارات المستلمة التي تحتوي على خطأ تماثل في جزء المقطع. راجع أخطاء معدل خطأ وحدة بت أستكشاف الأخطاء وإصلاحها على إرتباطات SONET.

BIP (B2)

تماثل بينية البت

عدد الإطارات المستلمة التي تحتوي على خطأ تماثل في مستوى LINE. راجع أخطاء معدل خطأ وحدة بت أستكشاف الأخطاء وإصلاحها على إرتباطات SONET.

BIP (B3)

BIP (B3)

عدد الإطارات المستلمة التي تحتوي على خطأ تماثل على مستوى المسار. راجع أخطاء معدل خطأ وحدة بت أستكشاف الأخطاء وإصلاحها على إرتباطات SONET.

AIS

إشارة الإنذار

عدد إشارات AIS التي تم إستلامها بواسطة الواجهة. يشير العرض إلى ما إذا كانت الإشارة عبارة عن LINE أو PATH AIS. راجع أستكشاف أخطاء أجهزة التنبيه المادية وإصلاحها على إرتباطات SONET و SDH.

RDI

مؤشر العيب عن بعد

عدد إشارات RDI التي تم إستلامها بواسطة الواجهة. يشير العرض إلى ما إذا كانت الإشارة عبارة عن RDI للخط أو المسار. راجع أستكشاف أخطاء أجهزة التنبيه المادية وإصلاحها على إرتباطات SONET و SDH.

فيبي

خطأ في الكتلة البعيدة

تم إرجاع إشارة إلى عنصر الشبكة المرسلة تشير إلى تلقي كتلة خاطئة في عنصر الشبكة المتلقي. يطلق على FEBE الآن مؤشر الأخطاء عن بعد (REI).

LOP

فقدان المؤشر

تم الإبلاغ عنه نتيجة لمؤشر مسار غير صالح (H1، H2) أو عدد زائد من المؤشرات التي تم تمكين علامة البيانات الجديدة (NDF) بها. راجع أستكشاف أخطاء NewPTR وإصلاحها على واجهات POS.

نيوبتر

مؤشر جديد

عدد غير دقيق لعدد المرات التي قام فيها مصمم SONET بالتحقق من صحة قيمة مؤشر SONET الجديدة (H1، H2). راجع أستكشاف أخطاء NewPTR وإصلاحها على واجهات POS.

PSE

حشو إيجابي

عدد غير دقيق لعدد المرات التي اكتشف فيها مهيئ SONET وجود حدث أمر إيجابي في المؤشر المتلقى (H1، H2 بايت). راجع أستكشاف أخطاء أحداث PSE و NSE وإصلاحها على واجهات POS.

NSE

حشو سلبي

عدد غير دقيق لعدد المرات التي اكتشف فيها مهيئ SONET وجود أشياء سلبية في المؤشر المتلقى (H1، H2 بايت). راجع أستكشاف أخطاء أحداث PSE و NSE وإصلاحها على واجهات POS.

HCS

المجموع الاختباري للرأس

عدد مرات فشل خلية ATM في المجموع الاختباري للرأس. تتم حماية رؤوس خلايا ATM (ليست حمولة) بواسطة التحقق الدوري للتكرار (CRC) الذي يبلغ 1 بايت ويسمى المجموع الاختباري للرأس (HEC أو HCS). ستقوم CRC بتصحيح أخطاء البت الواحد (أخطاء HCS القابلة للتصحيح) في الرأس واكتشاف أخطاء البت المتعددة (أخطاء HCS غير القابلة للتصحيح). لاستكشاف هذه المشكلة وإصلاحها، حدد ما إذا كانت طبقة SONET تواجه أخطاء البت بالبحث عن قيم متزايدة لعدادات الأخطاء التالية في إخراج الأمر show controller atm:

- B1 و B2 و BIP B3 - يشير إلى أن الواجهة المحلية تتلقى إطارات SONET التي تحتوي على أخطاء في تماثل البت.

- FEBE - يشير إلى أن الواجهة البعيدة تتلقى إطارات SONET بأخطاء B2 و B3.

إذا كانت هذه العدادات في أزدياد، فمن المحتمل أن تكون خلايا ATM تالفة أيضا. إن أخطاء HCS هي ببساطة نتيجة لمشاكل مستوى SONET. لحل هذه المشكلة، أستخدم الخطوات الموجودة في أخطاء معدل أخطاء بت أستكشاف الأخطاء وإصلاحها على إرتباطات SONET.

إظهار وحدة التحكم تحت واجهة سطر الأوامر (CLI) لبطاقة الخط

يعرض إخراج الأمر show controller من واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ببطاقة الخط إحصائيات ATM المحددة. كما يتوفر الأمر show controller detail ويعرض إحصائيات خاصة بالأجهزة. عادة ما تكون هذه الإحصائيات مفيدة لمهندسي التطوير من Cisco فقط ولا تتم مناقشتها في هذا المستند.

تدعم Cisco 12000 Series طريقتين لتجميع المخرجات من واجهة سطر الأوامر (CLI) لبطاقة الخط.

- attach <slot-number> - أستخدم هذا الأمر للوصول إلى صورة برنامج Cisco IOS Software على بطاقة خط لمراقبة المعلومات الموجودة على بطاقة الخط وصيانتها. بعد الاتصال بصورة Cisco IOS على بطاقة الخط باستخدام هذا الأمر، يتغير موجه الأمر إلى "LC-slot<x>#"، حيث يمثل x رقم فتحة بطاقة الخط.

RTR12008#attach 1

Entering Console for 4    Port ATM OC-3c/STM-1 in Slot: 1

Type "exit" to end this session

press RETURN to get started!

LC-Slot1>en

- تشغيل - أستخدم هذا الأمر لتنفيذ الأوامر عن بعد على بطاقة خط. يمكنك إستخدام أمر EXEC ذي الامتيازات execute-on فقط من برنامج Cisco IOS الذي يتم تشغيله على بطاقة GRP.

RTR12008#execute-on ?

all   All    slots

slot  Command is executed on slot(s) in this    chassis

RTR12008#execute-on slot 1 ?

LINE     Command to be executed on another slot

PTR12008#execute-on slot 1 sh controller

=========    Line Card (Slot 1) =======

التالي مثال إنتاج من العرض جهاز تحكم أمر من ال linecard CLI.

GSR-LC#show controller

TX SAR (Patch 3.2.2) is Operational;

RX SAR (Patch 3.2.2) is Operational;

Interface Configuration Mode:

STS-12c

Active Maker Channels: total # 1

VCID VPI ChID Type     OutputInfo    InPkts   InOAMs  MacString

999   0 9D68 UBR    0C020DE0    1044406472        0    9D682000AAAA030000000800

00000000             0        0

SAR Counters:

tx_paks   1592028614    tx_abort_packs         0       tx_idle_cells          2862571613

rx_paks   1184045134    rx_drop_paks            0       rx_discard_cells       3438990

Host Counters:

rx_crc_err_packs         139694737     rx_giant_paks                    0

rx_abort_paks                    0     rx_crc10_cells                   0

rx_tmout_paks                    0     rx_unknown_paks                  0

rx_out_buf_paks                  0     rx_unknown_vc_paks               0

rx_len_err_paks                  0     rx_len_crc32_err_paks            0

يشير الحقلان TX SAR و RX SAR إلى إصدار الرمز الدقيق الذي يتم تشغيله على شريحة التجزئة وإعادة التجميع.

تظهر وضع تكوين الواجهة على أنه STS-XC، والذي يشير إلى إرتباط SONET مع إطار إشارة النقل المتزامنة (STS)، أو ك STM-X، والذي يشير إلى إرتباط SDH مع وضع النقل المتزامن (STM). لتغيير نوع الإطارات، أستخدم أمر التكوين ATM sonet-4 interface-level.

يصف الجدول التالي حقلي عدادات SAR وعدادات المضيف. يشير العديد من العدادات إلى حزم AAL5. يدعم ATM خمس طبقات ملاءمة ATM (AAL). يقوم AAL5 بإلحاق مقطورة سعة ثمانية بايت بوحدة بيانات بروتوكول تقارب الطبقة الفرعية (CPCS-PDU) للجزء الشائع. يحدد طلب التعليقات (RFC) 1483، التضمين متعدد البروتوكولات عبر طبقة ملاءمة ATM 5، تضمين AAL5snap Encapsulation، بالإضافة إلى تحديد كيفية إستخدام تضمين AAL5snap Sulation للمقطورة AAL5.

يوفر الأمر show controller atm 0 all قيمة تجميع واحدة لجميع أخطاء CRC وحالات الإسقاط وغيرها من العدادات لجميع PVCs التي تم تكوينها على واجهة؛ لا تحافظ بطاقات خط ATM لسلسلة Cisco 12000 على عدادات لكل VC. بمعنى آخر، تكون جميع العدادات لكل واجهة وليس لكل عنصر افتراضي. بالإضافة إلى ذلك، فإن حالات السقوط الموضحة في مخرجات سجل الأوامر هذا تنخفض إلى مستوى برنامج التشغيل. ستمرر بعض الحزم التحقق من مستوى برنامج التشغيل (الطبقة-2)، ثم يتم إسقاطها في قائمة انتظار إدخال واجهة الطبقة-3.

العدّاد

الوصف

tx_paks

عدد حزم AAL5 التي تم إرسالها.

tx_abort_paks

عدد حزم AAL5 التي تمت جدولتها للإرسال ولكن لم يتم إرسالها لأن طبقات البرامج العليا تجاوزت خلية ذات قيم VPI/VCI لم تتعرف عليها SAR أو لم تعد تعتبره صالحا.

tx_idle_cell

عدد الخلايا الخاملة التي تم إرسالها بواسطة بطاقة الخط. راجع خلايا التحكم في ATM الموضحة - الخلايا الخاملة والخلايا غير المعينة وخلايا ملء IMA والخلايا غير الصالحة.

rx_paks

عدد حزم AAL5 التي تم تلقيها كحزم مكملة. لا يتضمن هذا العداد الحزم المستلمة مع حدوث خطأ، مثل الحزم التي تكون:

- أعيد تجميعه جزئيا

- فشل التحقق CRC-32

- تم الاستلام على زوج VPI/VCI غير موجود

- تعذر التخزين في أي مخازن تخزين مؤقت داخلية ل SAR

rx_drop_paks

عدد حزم AAL5 التي تم إسقاطها بواسطة SAR بسبب نقص المخازن المؤقتة الداخلية ل SAR. قد يحدث ذلك عندما لا تستطيع وحدة المعالجة المركزية (CPU) المضيفة قبول الحزم بسرعة كافية من SAR.

rx_discard_cell

عدد الخلايا التي تم تجاهلها بسبب تالف الرأس، بما في ذلك قيم VPI/VCI غير الموجودة أو غير المتعرف عليها في رأس الخلية.

rx_crc_err_paks

عدد حزم AAL5 المستلمة التي تحتوي على أخطاء CRC. راجع دليل أستكشاف أخطاء CRC وإصلاحها لواجهات ATM.

rx_abort_paks

عدد حزم AAL5 المستلمة ذات حقل الطول في حاوية AAL5 المعينة إلى قيمة 0.

rx_tmout_paks

عدد حزم AAL5 التي أعيد تجميعها جزئيا والتي تم التخلص منها لأنها لم يتم إعادة تجميعها بالكامل خلال الفترة الزمنية المطلوبة. بمعنى آخر، لم يتم إستلام الخلية الأخيرة من حزمة AAL5 خلال الفترة الزمنية المطلوبة. يتم تحديد هذا العداد أيضا في RFC 2515 .

rx_out_buf_paks

عدد حزم AAL5 المستلمة التي تم إسقاطها بسبب عدم توفر مخازن مؤقتة لتخزين الحزم في ذاكرة المضيف. في بعض الحالات الاستثنائية، قد تنتهي صلاحية بطاقة خط الإدخال من هذه المخازن المؤقتة وقد تقوم بإسقاط هذه الحزمة بشكل عشوائي بغض النظر عن الأسبقية. ويتم نحت هذه المخازن المؤقتة من ذاكرة SAR، وهي ذاكرة SRAM سعة 2 ميجابايت حيث يتم تخزين الحزم قبل تسليمها إلى قوائم انتظار ToFab. راجع فهم خيارات قوائم انتظار كل VC على بطاقة الخط 4xOC3 ATM. راجع أيضا أستكشاف الأخطاء التي تم تجاهلها وإصلاحها ولم يتم إسقاط الذاكرة على موجه الإنترنت Cisco 12000 Series.

rx_len_err_paks

عدد حزم AAL5 ذات حجم معاد تجميعه يختلف عن الحجم المشار إليه بواسطة حقل الطول في مقطورة AAL5. يشير الحقل ثنائي البايت الطول في مقطورة AAL5 إلى حجم حقل حمولة وحدة بيانات بروتوكول الطبقة الفرعية لتقارب الجزء الشائع (CPCS-PDU). وحدات البايت هي 16 بت أو قيمة أقصى طول لها هي 65،535 ثمانية. راجع فهم وحدة الإرسال القصوى (MTU) على واجهات ATM.

rx_giant_paks

عدد حزم AAL5 ذات طول معاد تجميعه يتجاوز القيمة المحددة في حقل الطول لمقطورة AAL5. لفهم كيفية حدوث هذه الانتهاكات، راجع فهم وحدة الإرسال القصوى (MTU) على واجهات ATM.

rx_crc10_cell

عدد الخلايا التي فشلت المجموع الاختباري CRC-10 المستخدم من قبل خلايا العمليات والإدارة والصيانة (OAM) أو الخلايا الخام.

rx_unknown_vc_paks

عدد حزم AAL5 التي تم التخلص منها بسبب قيم غير موجودة أو غير صحيحة في حقل VPI أو VCI، بالإضافة إلى قيم غير معروفة أو غير مدعومة في حقول SNAP أو NPLID أو UI أو معرف البروتوكول.

rx_len_crc32_err_paks

عدد حزم AAL5 التي تم التخلص منها بسبب فشل الحزم في التحقق CRC-32. يملأ حقل CRC وحدات البايت الأربع الأخيرة من المقطورة AAL5 ويحمي معظم CPCS-PDU، باستثناء حقل CRC الفعلي نفسه. للحصول على تلميحات أستكشاف المشكلات وإصلاحها، راجع دليل أستكشاف أخطاء CRC وإصلاحها لواجهات ATM.

rx_unknown_paks

عدد حزم AAL5 التي تم استقبالها مع حدوث خطأ بخلاف تلك الواردة أعلاه.

ملاحظة: على عكس أجهزة ATM الأخرى، مثل PA-A3، لا تقوم بطاقات خط ATM لسلسلة Cisco 12000 بحساب وحدات التحكم في الإرسال (SARTimeOut) ووحدات بيانات المحول (SDU) ذات الحجم الزائد، كما هو محدد في RFC 1695.

معلومات ذات صلة

- المزيد من معلومات ATM

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems