المحتويات

المقدمة

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الحل

الانتقال من نماذج FMC القائمة على الطرازين M4 و M5 إلى M6

فرق بين FMC المستند إلى M5 و M6

المنظر الأمامي لهيكل M6 FMC

المنظر الخلفي لهيكل وحدة التحكم في إدارة الهيكل (FMC) طراز M6

محركات أقراص الاسترداد لوحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC) القائمة على الطراز M6

دعم أجهزة SFP

بطاقات واجهة الشبكة (NIC) المدعومة: M5 و M6 مقارنة

دعم ترحيل النموذج

ملف التكوين

إصدار البرنامج الثابت و PID ووحدة المعالجة المركزية المستخدمة من Dmidecode

أسئلة وأجوبة

المقدمة

يصف هذا المستند أنظمة Cisco Secure Firepower Management Center (FMC)-X 700 الأساسية.

المتطلبات

تبلغ FMC 4600/2600/1600 (M5 FMC) القائمة على أجهزة UCS C220-M5 نهاية البيع في نهاية عام 2023 تقريبا. لذلك، مطلوب منا الترحيل إلى أنظمة UCS C225-M6 الحديثة للأجهزة.M6 FMC (مشروع BullsEye) التي سيتم دعمها فقط مع الإصدار 7.4.0 والإصدارات اللاحقة.

ورقة مواصفات الطراز c2250-m6-sff

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

مركز إدارة جدار الحماية (FMC) من Cisco طراز 4600/2600/1600 الذي يشغل الإصدار 7.4

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الحل

تتضمنgoal الأنظمة الأساسية لوحدة التحكم في إدارة الإطارات (FMC) طراز M6transparent/seamless transition من الطرز القديمة القائمة على وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC) طراز M5 إلى الطرز الجديدة القائمة على وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC) طراز M6.لن تلاحظ أي أختلاف في إستخدام طرازات وحدة التحكم في الإدارة المالية (FMC) القائمة على بنية M6، باستثناء الأداء المحسن لنماذج وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC) القائمة على الطراز FMC4700.M6 التي تستخدم نفس ملف ISO المستخدم لتثبيت طرازات وحدة التحكم في الإدارة المالية (FMC) القائمة على الطراز M5.

الانتقال من نماذج FMC القائمة على الطرازين M4 و M5 إلى M6

فرق بين FMC المستند إلى M5 و M6

المنظر الأمامي لهيكل M6 FMC

المنظر الخلفي لهيكل وحدة التحكم في إدارة الهيكل (FMC) طراز M6

محركات أقراص الاسترداد لوحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (FMC) القائمة على الطراز M6

في طرز FMC التي تستند إلى M5، تعرضت بطاقة SD واحدة تستخدم للاسترداد للتلف في بعض الحالات.لمعالجة هذه المشكلة، تدعم وحدات FMCs القائمة على M6 محركي أقراص M2 وسيتم تهيئة RAID1 مسبقا قبل شحن الوحدات.يتم إستخدام محركي أقراص لدعم التكرار، حتى في حالة تلف أحد محركات الأقراص، يجب سلامة البيانات في محرك أقراص آخر.وبشكل فعال، تتوفر سعة 240 جيجابايت بعد التهيئة باستخدام RAID1.

دعم أجهزة SFP

كما سيتم دعم أجهزة الإرسال والاستقبال SFP من الجيل العاشر المؤهلة للعمل مع وحدة التحكم FMC من الطراز M5 كذلك.

يمكن إستخدام قائمة أجهزة الإرسال/الاستقبال هذه في ETH2 و ETH3 عبر جميع الطرز.

- SFP-10G-SR

- SFP-10G-LR

وتعتبر وحدات SFPs هذه مؤهلة للسرعة 25G على ETH2 و ETH3 ل FMC4700.يجب تهيئة FEC باستخدام RS-IEEE على محول جانبي نظير ل 25G.

- SFP-25G-SR-S

- SFP-10/25G-LR-S

- SFP-10/25G-CSR-S

بطاقات واجهة الشبكة (NIC) المدعومة: M5 و M6 مقارنة

دعم ترحيل النموذج

ملف التكوين

cat /etc/sf/ims.conf   (this is not the full content of ims.conf file)

CSMVERSION=7.4.0

MODELNUMBER=66

MODEL="Secure Firewall Management Center 4700"

MODELID=U

PRODUCT_ID=FMC4700-K9

إصدار البرنامج الثابت و PID ووحدة المعالجة المركزية المستخدمة من Dmidecode

dmidecode : يمكن إستخدام هذه الأداة المساعدة لتشغيل معلومات الأجهزة والبرامج الثابتة على الجهاز.

ملاحظة: dmidecode يجب تشغيل الأمر كمستخدم جذري.

root@firepower:~# dmidecode --type 0 -> command to get the BIOS firmware version

BIOS Information

Vendor: Cisco Systems, Inc. M6 FMC

Version: C225M6.4.2-2c.0.0731220910  -> BIOS firmware version

Release Date: 07/31/2022

root@firepower:~# dmidecode --type 1 -> command to get the product id

Product Name: FMC4700-K9

Serial Number: WZP254500YD

root@firepower:~# dmidecode | grep -i processor -> command to get CPU information

Type: Central Processor

Version: AMD EPYC 7352 24-Core Processor

أسئلة وأجوبة

س: هل تدعم M6 أيضا CIMC؟

لا، حتى الآن يتم دعم ترحيل النموذج داخل نماذج M6 FMC، يتوفر دعم نموذج الترحيل من M5 إلى M6 في الإصدارات المستقبلية.

س: يرجى التأكد من أنه بالنسبة لبرنامج IFT، يمكننا فقط تحميل نسخة إحتياطية من وحدات FMC الأخرى من الفئة M6 وليس من وحدة FMC من الفئة M5.

هناك خطة لدعم الترحيل من أجهزة FMCs من الفئة M4 و M5 إلى أجهزة FMCs من الفئة M6.