المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

أساليب ترقية GUI

ترقية المسارات

ترقية جديدة مقابل القديمة

عملية ترقية التقسيم القديم

ترقية انقسام جديد - المعالج

الخطوات التفصيلية

الخطوة 1. مرحبا بك في ترقية Cisco ISE

الخطوة 2. القائمة المرجعية

الخطوة 3. حدد العقد للتكرارات

الخطوة 4. التحضير للترقية

الخطوة 5. التشغيل المرحلي

الخطوة 6. ترقية

التكرار 2

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فشلت عمليات الفحص المسبقة

التحقق من ترقية بيانات التكوين

مشاكل الترقية، مجموعة السجلات

مشكلات الترقية، قم بإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند ميزة ترقية التقسيم المحسنة التي تم تقديمها في 3.2 P3 مقارنة بطريقة ترقية التقسيم التقليدي.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- المعرفة الأساسية ل Cisco Identity Service Engine

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

أساليب ترقية GUI

- إنفصمتما

- عملية متسلسلة متعددة الخطوات لترقية عملية النشر لديك أثناء توفر الخدمات.

ترقية التقسيم القديم

- ثنائي

- عملية تتكون من خطوتين لترقية جميع العقد بالتوازي مع انقطاع الخدمة.

- يستغرق وقتا أقل من وقت الترقية المقسمة.

ترقية كاملة

- انقسام جديد

- ترقية في حزم.

- زيادة الاستقرار وتقليل وقت التوقف عن العمل.

- وقت أقل من وقت ترقية التقسيم القديم.

- فحوصات مسبقة.

- لا يوجد URT.

ترقية انقسام جديد

ترقية المسارات

- 2.6 و 2.7 و 3.0 > انقسام/كامل > 3.1

- 2،7، 3.0، 3.1 > انقسام/كامل > 3.2

- 3.0 و 3.1 و 3.2 > انقسام/كامل > 3.3

- استبدلت التحديث المقسم الجديد مع 3. 2 P3 ترقية التقسيم القديم، تاركة خيارين فقط: ترقية كاملة وفصل جديد.

ترقية جديدة مقابل القديمة

عملية ترقية التقسيم القديم

خطوات ترقية التقسيم القديم

1. فسحة بين دعامتين: إلغاء التسجيل، ترقية بيانات التكوين، الترقية إلى PAN.

2. pMnT: إلغاء التسجيل والتسجيل في عملية نشر جديدة وتنزيل وترقية البيانات التشغيلية واستيرادها.

3. PSN1: قم بإلغاء التسجيل والتسجيل في عمليات النشر الجديدة وتنزيل البيانات واستيرادها.

4. PSN2: قم بإلغاء التسجيل والتسجيل في عمليات النشر الجديدة وتنزيل البيانات واستيرادها.

5. sMnT: إلغاء التسجيل والتسجيل في عملية نشر جديدة وتنزيل وترقية البيانات التشغيلية واستيرادها.

6. PPAN: قم بتسجيل البيانات وتنزيلها واستيرادها، وروجت الفسحة بين دعامتين بحيث يتم نفس النشر كما كان قبل الترقية.

انقسام قديم مقابل انقسام جديد

ترقية انقسام جديد - المعالج

الخطوة 1.

الخطوة 2. القائمة المرجعية

الخطوة 3. حدد العقد

الخطوة 4. التحضير للترقية

الخطوة 5. ترقية التشغيل المرحلي

الخطوة 6. ترقية العقد

صفحة الملخص

ملاحظة: يتم تكرار نفس الخطوات لكل تكرار.

الخطوات التفصيلية

الخطوة 1. مرحبا بك في ترقية Cisco ISE

الخطوة 2. القائمة المرجعية

الخطوة 3.  تحديد عقد للتكرارات

يمكن تحديد تكرارات مختلفة لنفس النشر.

خيارات التكرار

في حالة تكرارين، تبدأ الخطوة 3 في تحديد العقد.

تحديد عقدة Iteration1

الخطوة 4. التحضير للترقية

تحديد العقدة

فحوصات مسبقة

فحوصات مسبقة

- يتحقق التحقق من صحة المستودع إذا تم تكوين المستودع لكافة العقد.

- حزمة تنزيل يساعد على التنزيل.

- تحقق الذاكرة من توفر مساحة ذاكرة تبلغ 25٪ على عقدة PAN ومن توفر مساحة ذاكرة تبلغ 1 جيجابايت في العقد الأخرى.

- يساعد تنزيل حزمة تصحيح على تنزيل حزمة التصحيح للعقد المحددة.

- يتحقق التحقق من صحة تجاوز فشل PAN إذا كان التوفر العالي لوحدة PAN ممكنا. كن على علم بأن تجاوز فشل PAN سيتم تعطيله إذا تم تمكينه.

- يتحقق فحص النسخ الاحتياطي المجدول من تمكين النسخ الاحتياطي المجدول. - غير إلزامي.

- يتحقق النسخ الاحتياطي للتكوين مما إذا كان قد تم إجراء النسخ الاحتياطي للتكوين مؤخرا. يتم تشغيل عملية الترقية فقط بعد اكتمال النسخ الاحتياطي.

- تقوم "ترقية بيانات التكوين" بتشغيل ترقية بيانات التكوين على نسخة قاعدة بيانات التكوين وإنشاء عملية تفريغ بيانات الترقية. يبدأ هذا التحقق بعد تنزيل الحزمة.

- يشير Services أو Process Failures إلى حالة الخدمة أو التطبيق (سواء كان قيد التشغيل أو في حالة فشل).

- يتحقق دعم النظام الأساسي من الأنظمة الأساسية المدعومة في عملية النشر. وهو يتحقق مما إذا كان النظام يحتوي على 12 وحدة معالجة مركزية (CPU) أساسية كحد أدنى، وقرص صلب سعة 300 جيجابايت وذاكرة سعة 16 جيجابايت كحد أدنى. كما تتحقق من أن إصدار ESXi هو 6.5 أو إصدار أحدث.

- يتحقق التحقق من صحة النشر من حالة عقدة النشر (سواء كانت متزامنة أو قيد التقدم).

- يتحقق DNS ResolutionAbility من البحث الأمامي والعكسي لاسم المضيف وعنوان IP.

- يتحقق التحقق من صحة شهادة مخزن التوثيق ما إذا كانت شهادة مخزن التوثيق صالحة أو انتهت صلاحيتها.

- يتحقق التحقق من صحة شهادة النظام لكل عقدة.

- تحقق "مساحة القرص" ما إذا كان القرص الثابت يحتوي على مساحة حرة كافية لمتابعة عملية الترقية.

- عمليات التحقق من صحة NTP ل NTP التي تم تكوينها في النظام وما إذا كان مصدر الوقت من خادم NTP.

- يتحقق Load Average Check من حمل النظام على فترة زمنية محددة. التردد يمكن أن يكون 1 أو 5 أو 15 دقيقة.

ملاحظة: لا تنطبق جميع التصحيحات المسبقة في جميع العقد، حيث يتم تشغيل بعضها فقط في PAN.

- جميع العقد

- التحقق من صحة المستودع

- تنزيل الحزمة

- فحص الذاكرة

- تنزيل حزمة تصحيح

- فشل العملية أو الخدمة

- فحص دعم منصة العمل

- دقة DNS

- فحص مساحة القرص

- التحقق من صحة NTP

- فحص متوسط التحميل.

- على PAN فقط

- التحقق من صحة تجاوز فشل PAN

- فحص النسخ الاحتياطي المجدول

- التحقق من النسخ الاحتياطي للتكوين

- ترقية بيانات التكوين

- التحقق من صحة النشر

- التحقق من صحة شهادة مخزن الثقة

- التحقق من صحة شهادة النظام

يمكن أن تكون حالة كافة عمليات التحقق المسبقة:

- نجاح

- تحذير

- فشل

وبمجرد إصلاحه، يمكن إعادة تقييم التصحيحات المسبقة مع التحذيرات وحالات الفشل.

حالة التحقق المسبق

ملاحظة: يمكن أن تستمر خدمات ISE في التشغيل أثناء تنفيذ التحققات المسبقة. يمكن أن يكون التقرير صالحا لمدة 12 ساعة يمكن خلالها تشغيل الترقية.

ملاحظة: يمكن تنزيل الحزمة وتنزيل حزمة التصحيح وفحص النظام الأساسي وترقية بيانات التكوين وفحص مساحة القرص لمدة 12 ساعة. تنتهي صلاحية عمليات التحقق السابقة الأخرى بعد 3 ساعات ويمكن إعادة التحقق منها باستخدام زر تحديث "التدقيقات الفاشلة" أو زر تحديث فردي.

ملاحظة: تم تنزيل حزمة الترقية وتخزينها في ./storeddata/install/.upgrade/.

الخطوة 5. التشغيل المرحلي

بمجرد تمرير جميع عمليات التحقق المسبقة بنجاح، تكون الخطوة التالية هي التشغيل المرحلي. تنسخ PAN تفريغ قاعدة بيانات التكوين الذي تم إعداده في خطوة سابقة إلى بقية العقد في التكرار.

IterStaging

التشغيل المرحلي ل ITER

ملاحظة: لا يمكن أن تتسبب خطوة "متابعة ترقية التشغيل المرحلي" (من خلال النقر فوق "بدء التشغيل المرحلي") في تعليق أي خدمات ISE. يمكن للبادئة متابعة التنفيذ في الخلفية حتى إذا تم إغلاق واجهة مستخدم ISE.

الخطوة 6. ترقية

- تتم ترقية جميع العقد في التكرار بالتوازي، وبالتالي يتم تعطيل الخدمات.

- كل عقدة لها شريط تقدم خاص بها وهناك عقدة أخرى للتقدم العام للتكرار.

- التحسين monitore تقدم عن طريق PPAN.

الترقية

التكرار 2

- يتم تطبيق نفس التصحيحات المسبقة.

- أثناء التشغيل المرحلي، يتم نسخ تفريغ قاعدة بيانات التكوين (ليس حزمة الترقية) من PPAN الجديد في 3.3 من التكرار 1.

التكرار 2

- تتم ترقية العقد ومراقبة الحالة عبر PPAN جديد (3.3).

ترقية التكرار 2

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

فشلت عمليات الفحص المسبقة

أحلت ال ade.log و ise-psc.log مبرد.

show logging system ade/ADE.log

show logging application ise-psc.log

التحقق من ترقية بيانات التكوين

ارجع إلى ADE.log، configdb-upgrade-[timestamp].log و dbupgrade-data-global-[timestamp].log on secondary admin node.

show logging system ade/ADE.log

show logging application configdb-upgrade-[timestamp].log

show logging application dbupgrade-data-global-[timestamp].log

ملاحظة: عند جمع مجموعة الدعم، تأكد من تمكين فحص قاعدة بيانات التكوين الكامل لتضمين سجلات ترقية configDB.

مشاكل الترقية، مجموعة السجلات

فشلت الترقية في إحدى العقد ولا يمكن متابعة عملية النشر.

ارجع إلى:

- ADE.log

- ise-psc.log

show logging system ade/ADE.log

show logging application ise-psc.log

السجلات الإضافية:

- لوغاريتم

مشكلات الترقية، قم بإصلاحها

إجراءات أستكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco