المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

تسجيل الدخول إلى MVS

تحديد ما إذا كان TCP/IP قيد التشغيل

الخيار 1- إستخدام أمر عرض نشط (DA)

الخيار 2- عرض إدخال الأمر من وحدة تحكم TSO

تحرير توصيف TCP/IP واستعراضه

تحديد ما إذا كان CHPID متصلا

تحديد ما إذا كانت المسارات متصلة

تحديد ما إذا كانت الأجهزة متصلة

تغيير CHPID عبر الإنترنت أو دون اتصال

تغيير المسارات عبر الإنترنت أو دون اتصال

تغيير الأجهزة عبر الإنترنت أو دون اتصال

التحقق من حالة CIP

معلومات ذات صلة

المقدمة

يقدم هذا المستند إرشادات لتكوين وحدة تخزين افتراضية متعددة (MVS) ونظام تشغيل/390.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات.

تسجيل الدخول إلى MVS

تبعت هذا steps in order to login إلى MVS:

في معظم الحالات، تبدو نافذة مطالبة تسجيل الدخول الأولية مشابهة لما يلي:

IKJ56700A ENTER USERID - CEMVS1

1. أدخل معرف المستخدم الذي تستخدمه لجلسة العمل هذه عندما ترى المطالبة.

2. أدخل كلمة مرورك فقط واضغط رجوع عندما ترى لوحة تسجيل الدخول إلى خيار مشاركة الوقت (TSO/E) الموضحة هنا:

-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------- TSO/E LOGON -----------------------------------

Enter LOGON parameters below:

Userid    ===> CEMVS1

Password  ===>

Procedure ===> IKJACCNT

Acct Nmbr ===>

Size      ===> 4096

Perform   ===>

Command   ===>

Enter an 'S' before each option desired below:

-Nomail         -Nonotice        -Reconnect        -OIDcard

PF1/PF13 ==> Help    PF3/PF15 ==> Logoff    PA1 ==> Attention    PA2 ==> Reshow

----------------------------------------------------------------------------------

أدخل علامة إستفهام (؟) في أي حقل إدخال لطلب المساعدة الحساسة للسياق.

3. حدد خيارا.

لعمل تحديد، اكتب تسمية المرجع للوحة بعد موجه الأمر ("تحديد الخيار ===>") واضغط رجوع.

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===>

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

ملاحظة: تستند التعليمات الواردة في هذا المستند إلى هذه اللوحة الأولى، وهي اللوحة التي تظهر في معظم حالات التنفيذ.

يمكن أن يختلف هذا مع باقي لوحات TSO بشكل كبير. لكنها تختلف من متجر إلى آخر. إذا لم تجد خيارات مماثلة لتلك المدرجة تحت وظائف PDF في اللوحة الظاهرة في الخطوة 3 من تسجيل الدخول إلى MVS، ابحث عن خيار في لوحتك يسمى PDF أو ISPF، وحدده.

ملاحظة: إذا لم تظهر تحديدات مفاتيح وظيفة البرنامج (PF) الموضحة في أسفل اللوحة في الخطوة 3 من تسجيل الدخول إلى MVS على اللوحة الخاصة بك، فاكتب PFSHOW على سطر الأوامر واضغط على رجوع لتشغيلها.

للعودة إلى هذه اللوحة الأولى بعد التقدم إلى لوحات أخرى، اضغط على F3، أو مفتاح PF الذي يتوافق مع "End". كل مرة تضغط فيها على مفتاح نهاية pf، ترجع بلوحة واحدة.

تحديد ما إذا كان TCP/IP قيد التشغيل

اتبع هذه الخطوات لتحديد ما إذا كان بروتوكول TCP/IP قيد التشغيل.

1. من اللوحة الأولى، حدد خيار SDSF للوصول إلى لوحات النظام Display and Search Facility (SDSF). في هذا المثال، حدد L2.

ملاحظة: إذا لم يستخدم متجرك SDSF، فقد يكون هناك خيار ل Interactive Operator Facility (IOF). تنفيذ IOF مماثل ل SDSF.

-------------------------------------------------------------------------------

BIG COMPANY INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> L2

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

لوحة قائمة SDSF هي الشاشة التالية التي تراها.

-------------------------------------------------------------------------------

V1R3M3 ------------------  SDSF PRIMARY OPTION MENU  --------------------------

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

Type an option or command and press Enter.

LOG       - Display the system log

DA        - Display active users of the system

I         - Display jobs in the JES2 input queue

O         - Display jobs in the JES2 output queue

H         - Display jobs in the JES2 held output queue

ST        - Display status of jobs in the JES2 queues

PR        - Display JES2 printers on this system

INIT      - Display JES2 initiators on this system

TUTOR     - Short course on SDSF (ISPF only)

END       - Exit SDSF

Licensed Materials - Property of IBM

5665-488 (C) Copyright IBM Corp. 1981, 1992. All rights reserved.

US Government Users Restricted Rights - Use, duplication or

disclosure restricted by GSA ADP Schedule Contract with IBM Corp.

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. أختر أحد هذه الخيارات لتحديد ما إذا كان بروتوكول TCP/IP قيد التشغيل:

- الخيار 1- إستخدام أمر عرض نشط (DA)

- الخيار 2- عرض إدخال الأمر من وحدة تحكم TSO

الخيار 1- إستخدام أمر عرض نشط (DA)

يمكنك عرض عمليات TCP/IP النشطة لتحديد ما إذا كان TCP/IP قيد التشغيل. اتبع الخطوات التالية:

1. حدد DA لعرض المستخدمين النشطين للنظام.

2. عندما تعرض لوحة DA، أدخل البادئة tcpip* في سطر إدخال الأوامر.

يؤدي هذا إلى تصفية القائمة بحيث تعرض القائمة عمليات TCP/IP فقط. إذا كان هناك أكثر من مكدس TCP/IP قيد التشغيل، فسيتم سرد إدخالات متعددة. إذا لم يظهر أي إدخال، فقد يشير ذلك إلى أن TCP/IP لا يعمل. لا توجد قيود على اصطلاح التسمية لمكدس TCP، لذلك يمكن أن يكون قيد التشغيل باسم مختلف.

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF DA CPAC  PAGING    1  SIO    19  CPU  96%         LINE 1-1 (1)

COMMAND INPUT ===> prefix tcpip*                               SCROLL ===> PAGE

NP JOBNAME  STEPNAME PROCSTEP JOBID    OWNER    C POS DP PGN REAL PAGING    SIO

TCPIP    TCPIP    TCPIP    STC05793 ++++++++   NS  71   5  483   0.00   0.00

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

الخيار 2- عرض إدخال الأمر من وحدة تحكم TSO

يمكنك عرض إخراج الأمر من وحدة تحكم TSO لتحديد ما إذا كان بروتوكول TCP/IP قيد التشغيل. اتبع الخطوات التالية:

1. حدد سجل لعرض ملف سجل النظام (syslog).

تظهر شاشة مماثلة لهذا:

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

N 0000000 CPAC     94342 12:59:21.24 STC05835 00000010  ITP050I NO NETWORKS INIT

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.67          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.69          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.71          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 12:59:22.76          00000001  IST314I  END

NC0000000 CPAC     94342 12:59:52.97 TSU05843 00000210  F TCPIP,DFLTAPPL,TSO

N 4040000 CPAC     94342 12:59:53.35 STC05793 00000010  MVPMVP079I MVP Default A

N 4000000 CPAC     94342 13:00:20.47 STC05849 00000010  ERB101I ZZ : REPORT AVAI

N 4040000 CPAC     94342 13:01:01.11          00000010  CSV210I LIBRARY LOOKASID

N 0200000 CPAC     94342 13:01:35.64 TSU05843 00000010  $HASP150 MILROY2  OUTGRP

N 0200000 CPAC     94342 13:01:50.54          00000010  $HASP160 PRT1     INACTI

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.26          00000001  IST530I  AM GBIND   PEND

N 4000000 CPAC     94342 13:02:25.36          00000001  IST1051I  EVENT CODE = 0

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.49          00000010  IST1062I  EVENT ID = 000

N 4000000 CPAC     94342 13:02:27.53          00000001  IST314I  END

N 4000000 CPAC     94342 13:03:01.88          00000001  IST590I  CONNECTIN  ESTA

N 0000000 CPAC     94342 13:03:12.44 TSU05843 00000210  IEA630I  OPERATOR MILROY

NC0000000 CPAC     94342 13:03:15.24 MILROY2  00000210  F T,Q

NR0000000 CPAC     94342 13:03:16.04 TSU05843 00000010  IEE345I MODIFY   AUTHORI

N 4000000 CPAC     94342 13:03:28.44          00000010  IST380I  ERROR FOR ID =

0100000 CPAC     00.18.50 STC05659 @05 ITP904E ITPECHO: ENTER NEW PARMS, 'U' OR

8000000 CPAC     19.56.40          *04 DSI803A CNM01    REPLY INVALID. REPLY WIT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. لعرض رسائل النظام، اضغط على F11، أو مفتاح PF "لليمين".

يحتفظ syslog بسجل لجميع رسائل النظام ومخرجات الأمر التي تنتقل إلى وحدة تحكم المشغل. إذا لم تكن ترى قراءة السطر ** أسفل البيانات ***، اكتب M في موجه أمر الإدخال، واضغط مفتاح PF "لأسفل" (في هذه الحالة، F8).

3. عند الانتهاء، قم بإصدار الأمر /D A،L في موجه أمر الإدخال. يجب تضمين علامة شرطة مائلة للأمام السابقة [/].

يعرض هذا الأمر كافة المهام التي يتم تشغيلها على نظام MVS.

4. لا يتم تحديث شاشة syslog تلقائيا؛ اضغط مفتاح PF ل "down" (في هذه الحالة، F8) حتى ترى المخرجات من الأمر show.

يبدو الناتج مشابها لهذا:

-------------------------------------------------------------------------------

SDSF SYSLOG   5636.109 CPAC DATE 12/08/94 LINE   1,240  COLUMNS   1  80

COMMAND INPUT ===>                                            SCROLL ===> PAGE

0210  D A,L

0010  IEE114I 13.04.13 94.342 ACTIVITY 884

0010   JOBS     M/S    TS USERS    SYSAS    INITS   ACTIVE/MAX VTAM     OAS

0010  00001    00016    00012      00018    00009    00012/00025       00000

0010   LLA      LLA      LLA      NSW  S  CNMNET   CNMNET   NET      NSW  S

0010   VLF      VLF      VLF      NSW  S  CNMPROC  CNMPROC  NETVIEW  NSW  S

0010   CNMPSSI  CNMPSSI  NETVIEW  NSW  S  APPC     APPC     APPC     NSW  S

0010   ASCH     ASCH     ASCH     NSW  S  JES2     JES2     IEFPROC  NSW  S

0010   TSO      TSO      STEP1    OWT  S  TPNSECHO TPNSECHO ITPECHO  OWT  S

0010   TPNSECHS TPNSECHS ITPECHO  OWT  S  TCPIP    TCPIP    TCPIP    NSW  S

0010   FTPSERVE FTPSERVE FTPSERVE NSW  S  TPNS2    T        GO       IN   S

0010   RMF      RMF      IEFPROC  NSW  S  RMFGAT   RMFGAT   IEFPROC  NSW  S

0010   ACCEPT   S1                IN   J

0010  CISCO02 OWT      LARRYP  OWT      LEP01   OWT      DSHIM   OWT

0010  VRAWAT  OWT      CISCO03 OWT      GLENN   OWT      CISCO06 OWT

0010  MILROY2 OWT      MURRAY1 OWT      CEMVS1  OWT      MURRAY2 OWT

******************************** BOTTOM OF DATA ********************************

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

يمكنك ملاحظة أن TCP/IP قيد التشغيل على هذا الجهاز.

يشبه إستخدام هذه الطريقة للحصول على معلومات النظام الموجود على وحدة تحكم النظام. ومع ذلك، باستخدام هذه الطريقة يجب أن تكون مسبوقة بشرطة مائلة للأمام (/) حتى يتم عكسها على النظام. أيضا، لا يتم تحديث الشاشة تلقائيا باستخدام هذه الطريقة.

تحرير توصيف TCP/IP واستعراضه

لتحرير ملف تعريف TCP/IP، يجب أن تعرف المعلومات التالية:

- ما هو اسم مجموعة البيانات لملف تعريف TCP/IP؟

- هل تم تصنيف مجموعة بيانات ملف تعريف TCP/IP؟ إذا لم تكن هناك مساحة، فما هو الرقم التسلسلي لوحدة التخزين (VOLSER) الخاص بجهاز تخزين الوصول المباشر (DASD) الذي يتم تشغيله؟

- هل لديك سلطة تعديل ملف تعريف TCP/IP؟

بهذه المعرفة، يمكنك المتابعة إلى هذه التعليمات:

1. حدد الخيار 3 للنقل إلى لوحة الأدوات المساعدة، ثم حدد الخيار 4 للنقل إلى لوحة الأداة المساعدة لقائمة مجموعة البيانات.

تبدو اللوحة بهذا الشكل:

-------------------------------------------------------------------------------

--------------------------- DATA SET LIST UTILITY -----------------------------

OPTION  ===>

blank - Display data set list *          P  - Print data set list

V     - Display VTOC information only    PV - Print VTOC information only

Enter one or both of the parameters below:

DSNAME LEVEL  ===>

VOLUME        ===>

INITIAL DISPLAY VIEW     ===> VOLUME   (VOLUME,SPACE,ATTRIB,TOTAL)

CONFIRM DELETE REQUEST   ===> YES      (YES or NO)

* The following line commands will be available when the list is displayed:

B - Browse data set      C - Catalog data set      F - Free unused space

E - Edit data set        U - Uncatalog data set    = - Repeat last command

D - Delete data set      P - Print data set

R - Rename data set      X - Print index listing

I - Data set information M - Display member list

S - Information (short)  Z - Compress data set     TSO cmd, CLIST or REXX exec

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=IFIND     F6=FIND '-

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

يتكون اسم مجموعة البيانات الذي تم منحه لملف تعريف TCP/IP من مؤهلات أسماء مجموعات البيانات مفصولة بفترات (.). اعتبر أن المؤهلات الأولى هي دلائل، والمؤهل الأخير هو اسم الملف في ذلك الدليل. عند إدخال مؤهل في موجه الأمر "DSName Level"، يتم عرض جميع مجموعات البيانات التي تبدأ بهذا المؤهل. بالتالي، إذا قمت بكتابة اسم مجموعة البيانات بالكامل، فإنه يتم عرض ملف واحد فقط.

2. أدخل مؤهل اسم مجموعة البيانات بعد مطالبة مستوى DSName.

إذا قمت بإدخال فقط "TCPIP" (مؤهل أعلى مستوى)، سيبدو الإخراج مماثلا لهذا:

-------------------------------------------------------------------------------

DSLIST - DATA SETS BEGINNING WITH TCPIP ---------------- CHARS 'PROFILE' FOUND

COMMAND ===>                                                  SCROLL ===> PAGE

COMMAND      NAME                                      MESSAGE          VOLUME

-------------------------------------------------------------------------------

TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPERROR                                  CSCNCP

E        TCPIP.V2R2M1.PROFILE.TCPIP                                     CSCCAT

TCPIP.V2R2M1.SEZACMAC                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZACMTX                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADBRM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADPIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIL                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIM                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.SEZADSIP                                          CSRES1

TCPIP.V2R2M1.TELNETSE.TCPXLBIN                                 CSCCAT

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

ملاحظة: الظاهر هو قائمة بكافة أسماء مجموعات البيانات التي تبدأ بالمؤهل رفيع المستوى "TCPIP". لعرض ملف تعريف TCP/IP معين، ضع إما B أو E في حقل الأوامر في هذه الشاشة لتحديد ملف التعريف.

- إذا أدخلت B، فيمكنك إستعراض ملف تعريف TCP/IP، ولكن لا يمكنك إجراء أي تغييرات.

- إذا قمت بإدخال E، فيمكنك تحرير ملف تعريف TCP/IP، شريطة أن تكون لديك السلطة للقيام بذلك. يتم حفظ أي تغييرات تقوم بها على ملف تعريف TCP/IP عند الضغط على مفتاح PF الذي يماثل "Exit".

إذا قمت عن طريق الخطأ بإجراء تغييرات لا تريد حفظها، فاكتب إلغاء الأمر بعد مطالبة الأمر.

تحديد ما إذا كان CHPID متصلا

اتبع هذه الخطوات لتحديد ما إذا كان معرف مسار القناة (CHPID) متصلا.

1. قم بإصدار الأمر D M=DEV(XXX) ( XXX هو رقم الجهاز الذي تريد فحصه) من وحدة تحكم النظام.

يبدو الناتج مشابها لهذا:

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. ابحث عن رقم CHPID قيد البحث، ثم ابحث عن الصف CHP Physical Online.

يظهر إخراج CHP الشخصي عبر الإنترنت ما إذا كان CHPID متصلا أو غير متصل. لاحظ "Y" في هذا المثال.

تحديد ما إذا كانت المسارات متصلة

لتحديد ما إذا كانت المسارات متصلة بجهاز معين، اتبع الخطوات التالية:

1. قم بإصدار الأمر d m=dev(xxx) (xxxهو رقم الجهاز الذي تريد فحصه) من وحدة تحكم النظام.

يبدو الناتج مشابها لهذا:

0210  D M=DEV(580)

0010  IEE174I 12.48.28 DISPLAY M 813

0010  DEVICE 580   STATUS=ONLINE

0010  CHP                   05 15 25 35

0010  PATH ONLINE           Y  Y  Y  Y

0010  CHP PHYSICALLY ONLINE Y  Y  Y  Y

0010  PATH OPERATIONAL      N  Y  N  N

2. ابحث عن رقم CHPID قيد البحث، ثم ابحث عن مسار الصف عبر الإنترنت.

يظهر إخراج Path Online ما إذا كان المسار متصلا أم غير متصل. لاحظ Y في هذا المثال.

تحديد ما إذا كانت الأجهزة متصلة

لتحديد ما إذا كان الجهاز متصلا، قم بإصدار الأمر d u،،xxx،2 من وحدة تحكم النظام. (يشير xxx إلى أول جهازي وصول الارتباط الشائع (CLAW) لمحطات العمل.)

يبدو الناتج مشابها لهذا:

0210  D U,,,580,2

0010  IEE450I 12.50.16 UNIT STATUS 817

0010  UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE   UNIT TYPE STATUS  VOLSER VOLSTATE

0010  580  CTC  O                         581  CTC  O

الإخراج المدرج ضمن حقل الحالة هو أحد العناصر التالية:

مردود

التعريف

O

عبر الإنترنت

غير متصل

غير متصل

ج

مخصص (مخصص لتطبيق نظام مثل TCP/IP)

إيه بي سي

مشغول المخصصة (يتم تخصيصها واستخدامها بواسطة تطبيق نظام مثل TCP/IP)

تغيير CHPID عبر الإنترنت أو دون اتصال

لتغيير CHPID عبر الإنترنت، قم بإصدار الأمر cf chp(xx)، عبر الإنترنت من وحدة تحكم النظام. (XX هو معرف CHPID الذي يجب تغييره عبر الإنترنت.) انتظر مخرجات هذا الأمر للتأكد من إكماله بنجاح.

لتغيير CHPID دون اتصال، قم بإصدار الأمر cf chp(xx)، دون اتصال بالطريقة نفسها.

تغيير المسارات عبر الإنترنت أو دون اتصال

لتغيير المسار إلى جهاز عبر الإنترنت، قم بإصدار الأمر V PATH(XXX-YYY،ZZ)، عبر الإنترنت من وحدة تحكم النظام. (XXX هو أول جهازي CLAW، وYY هو الثاني من أجهزة CLAW، وZZ هو المسار الذي يجب تغييره عبر الإنترنت.) انتظر مخرجات هذا الأمر للتأكد من إكماله بنجاح.

أصدرت in order to غيرت المسار إلى أداة دون اتصال، الأمر V ممر(xxx-yy،zz)، غير متصل بنفس الطريقة.

تغيير الأجهزة عبر الإنترنت أو دون اتصال

لتغيير الأجهزة عبر الإنترنت، قم بإصدار الأمر v xxx-yy، عبر الإنترنت من وحدة تحكم النظام. (XXX هو أول جهازي CLAW، وYY هو الثاني من أجهزة CLAW.) انتظر مخرجات هذا الأمر للتأكد من إكماله بنجاح.

لتغيير الأجهزة دون اتصال، قم بإصدار الأمر V XXX-YYY، دون اتصال بالطريقة نفسها.

التحقق من حالة CIP

اتبع هذه الخطوات للتحقق من حالة معالج واجهة القناة (CIP).

1. من اللوحة الأولى، حدد الخيار الذي ينقلك إلى لوحة الأوامر (6، في هذا المثال).

-------------------------------------------------------------------------------

CISCO SYSTEMS INC. INFORMATION SERVICES

Select Option ===> 6

--- PDF Functions ---       --- Local Functions ---     - End User Functions -

0   Parms                  L0   SMP/E                  U0   Info Center

1   Browse                 L1   IPCS                   U1   NetView Inst. Facl.

2   Edit                   L2   SDSF

3   Utilities              L3   ISMF

4   Foreground             L4   Info Center (Admin)

5   Batch                  L5   Hardware Definition

6   Command                L6   APPC/MVS Admin

7   Dialog Test            L7   TPNS

8   LM Utilities

10  SCLM

C   Changes

T   Tutorial

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT

-------------------------------------------------------------------------------

يتم عرض لوحة معالج أوامر TSO بعد ذلك.

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

2. قم بإصدار الأمر netstat بعد موجه الأمر "==>"، ثم اضغط على Return.

يعرض النظام معلومات الاستجابة مباشرة على الشاشة. اضغط على رجوع عندما يظهر "**" داخل العرض.

ملاحظة: "**" تعادل "—أكثر—".

-------------------------------------------------------------------------------

-------------------------  TSO COMMAND PROCESSOR  -----------------------------

ENTER TSO COMMAND, CLIST, OR REXX EXEC BELOW:

===> netstat devlinks

MVS TCP/IP Netstat V2R2.1

Device CIP1              Type: CLAW        Status: Ready

Queue size: 0            Address: 0580

Link CHIP1            Type: IP          Net number: 1

***

F1=HELP      F2=SPLIT     F3=END       F4=RETURN    F5=RFIND     F6=RCHANGE

F7=UP        F8=DOWN      F9=SWAP     F10=LEFT     F11=RIGHT    F12=RETRIEVE

-------------------------------------------------------------------------------

يوفر هذا الإخراج حالة جهاز CLAW والمعلومات الأخرى ذات الصلة ب CIP.

لمزيد من المعلومات حول الأمر netstat، ارجع إلى إخراج أمر نموذج netstat للمستند.

معلومات ذات صلة

- دعم التقنية

- دعم المنتجات

- الدعم الفني - Cisco Systems