المحتويات

المقدمة

خطوات

المقدمة

يصف هذا المستند تنظيف مخطط بيانات Springpath من واجهة سطر الأوامر (CLI) Flexible Sky X Integrated (ESXi).

أثناء عملية تنظيف قطاع HX، يحتاج الخادم طراز 240M4 إلى مسح قسم نظام ملفات الأجهزة الافتراضية (VMFS) على محركات الأقراص المزودة بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) الموجودة في الجزء الخلفي من النظام.

خطوات

فيما يلي الخطوات اليدوية لمسح قسم VMFS على محرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة (SSD) الخلفي:

الخطوة 1. لعرض الأقسام على ESXi، قم بتشغيل قائمة أقسام الأجهزة الأساسية لوحدات التخزين esxcli كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 2. لإزالة ملف الترميز، قم بتشغيل إزالة ملف ترميز النظام esxcli — فرض كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 3. لإيقاف تنشيط قسم التفريغ، قم بتشغيل esxcfg-dumppart -d كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 4. لإزالة قسم /scratch، قم بتشغيل rm /scratch كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 5. لتحديد معرف العملية للعملية vmSysLog، قم بتشغيل PS | GREP vmSywLogD كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 6. لقتل عملية VMsysLogD، قم بتشغيل Kill -9 <PID of VMsysLogD> كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 7. لإلغاء تحميل وحدة تخزين SpringPath، قم بتشغيل نظام ملفات التخزين eXCLI الذي تم إلغاء تحميله -p /vmfs/volume/springpath-<xxx> كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 8. لحذف مخزن بيانات SpringPath، قم بتشغيل

PartedUtil delete /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____intel_SSDSC2BB120G4______________________________PHWL535601R6120LGN__ 1 كما هو موضح في الصورة.

ملاحظة: يمكنك تشغيل الأداة المساعدة لسطر الأوامر PartedUtil من أجل معالجة جداول الأقسام مباشرة لأقراص SAN المحلية والبعيدة على ESXi و ESX.

الخطوة 9. قم بتشغيل قائمة التقسيم البرمجي لنظام esxcli كما هو موضح في الصورة من أجل إدراج القسم المجمع.

الخطوة 10. لإعادة تمهيد مضيف ESXi، قم بتشغيل إعادة التمهيد كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 11. بمجرد إعادة تحميل ESXi، تحقق من أن مخزن بيانات Springpath لم يعد مثبتا من واجهة المستخدم (UI) كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 12. لعرض الأقسام على ESXi، قم بتشغيل قائمة أقسام الأجهزة الأساسية لوحدات التخزين esxcli كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 13. لن ترى القسم المحذوف بعد الآن.