المحتويات

المقدمة

ما هي الخيارات لإعادة إستخدام خوادم HyperFlex كخوادم UCS عادية مدارة من خلال FI أو مستقلة؟

محركات الأقراص

معرف المنتج أو معرف المنتج

شخصية M6

للخوادم المدارة بواسطة UCSM

للخوادم المستقلة (HX Edge أو المحولة بالفعل إلى خوادم مستقلة)

الدعم

وضع Intersight Management و Intersight Managed

المقدمة

يوضح هذا المستند خيارات إعادة إستخدام خوادم HyperFlex لأغراض مختلفة إذا قرر المرء الانتقال بعيدا عن نظام HyperFlex الأساسي. ينطبق ذلك على عقد نظام الحوسبة الموحدة (UCS) في مجموعات HyperFlex (HX) القياسية والمجموعات الممتدة والقطاعات الطرفية.

ما هي الخيارات لإعادة إستخدام خوادم HyperFlex كخوادم UCS عادية مدارة من خلال FI أو مستقلة؟

من الممكن إستخدام خوادم HyperFlex كخادم UCS عادي مع هذه التنبيهات:

محركات الأقراص

في برنامج HyperFlex، يتولى الجهاز الظاهري (VM) لوحدة التحكم في التخزين معالجة الأقراص والوحدات الاحتياطية في وضع وحدة المرور. تحتوي العقد HX على وحدة تحكم في الأقراص مزودة بمحول ناقل مضيف (HBA) يعمل عبر بروتوكول SCSI (محرك أقراص SAS) مرفق تسلسليا، مما يعني أن الأقراص يتم تقديمها إلى نظام التشغيل نظرا لأنه يجب التعامل مع مجموعة من الأقراص (JBOD) وتكرار الأقراص على مستوى نظام التشغيل.

تتضمن عقدة HyperFlex أنواعا متعددة من محركات الأقراص المثبتة، لذلك، فهذا شيء يجب وضعه في الاعتبار فيما يتعلق بحالة الاستخدام وترتيب التمهيد.

- التدبير المنزلي

- سعة

- ذاكرة التخزين المؤقت

- التمهيد/النظام (بطاقة SD على M4، ومحرك أقراص مزود بذاكرة مصنوعة من مكونات صلبة من الفئة M2 على M5 و M6)

معرف المنتج أو معرف المنتج

بما أن عقدتي M4 و M5 HyperFlex لديهما معرفات PIDs مختلفة، فمن الممكن ألا تظهر في مصفوفة توافق للمنتج الذي تخطط لاستخدام الخادم له. بشكل عام، تعد الخوادم مساوية لمتغير "نظام الحوسبة الموحدة" (UCS) الخاص بها والذي يتميز بنفس الجيل والنوع.

تتطلب بعض المنتجات دعم مهايئ ناقل مضيف (HBA) ومحركات الأقراص بشكل كامل.

شخصية M6

قبل التفكير في إعادة إستخدام خوادم HX المستندة إلى M6، فكر في التحدث مع مدير الحسابات حيث يمكن أن تكون هناك خيارات لتحويل هذه العقد إلى حل Cisco Compute Hyperconverged باستخدام حل Nutanix.

تتمتع خوادم M6 بمجموعة من خصائص الخوادم عند إستخدامها كخوادم HyperFlex. لا تأتي مع معرف PID مختلف لخوادم M4 و M5.

لإعادة ضبط الشخصية أو مسحها، يمكن إستخدام الخطوات المذكورة.

للخوادم المدارة بواسطة UCSM

1. القشرة الآمنة (SSH) إلى UCS Manager (UCSM) IP

2. الوصول إلى الخادم المحدد:

UCS-A# scope server <server-num>

3. إمكانية الوصول إلى الشخصية. بشكل افتراضي، يكون هذا الإعداد هو 1 لخادم HX:

UCS-A/server # scope personality 1

4. إختياريا، تحقق من المجموعة الحالية للشخصية:

UCS-A/server/personality # show

5. مسح الشخصية:

UCS-A/server/personality # clear personality

6. تنفيذ التغييرات وحفظها:

UCS-A /org/service-profile* # commit-buffer

للخوادم المستقلة (HX Edge أو المحولة بالفعل إلى خوادم مستقلة)

1. SSH في بروتوكول الإنترنت (IP) لوحدة التحكم المتكاملة في الإدارة (CIMC) من Cisco.

2. الهيكل القاعدي Scope.

C240-M6-01-CIMC# scope chassis

3. مسح الشخصية:

C240-M6-01-CIMC /chassis # clear-personality ?

<Personality Name> Name of personality to delete. Leave Empty if all personalities needs to be deleted

الدعم

يبقى جهاز UCS مدعوما بموجب الضمان أو العقد.

ضع في اعتبارك أن عقد HX القائمة على الطراز M4 قد فقدت الدعم في 12 مارس 2024.

Intersight Management و وضع Intersight المدار

يمكن إعادة إستخدام خوادم HyperFlex M6 للاستخدام في وضع Intersight Managed Mode (IMM) أو كخوادم Intersight Managed مستقلة بدون أي قيود إضافية، بعد مسح شخصية HX كما هو موضح أعلاه.

لا يمكن إعادة توجيه خوادم HyperFlex M5 للاستخدام في IMM ولكن يمكن إستخدامها كخوادم مستقلة مدارة مع برنامج Intersight. هناك عمليات معينة مثل ترقية البرامج الثابتة، ومنع تثبيت نظام التشغيل من Intersight للخوادم التي تحتوي على HX PIDs. ومع ذلك، يمكن تنفيذ هذه العمليات مباشرة من خلال وحدة التحكم في إدارة اللوحة الأساسية (CIMC).

يرجى الرجوع إلى الأسئلة المتداولة حول نهاية العمر الافتراضي ل Cisco HyperFlex للحصول على مزيد من المعلومات.