المحتويات

المقدمة

سيناريو

المتطلبات

إجراء مفصل

عقد HyperFlex

وحدة التحكم في التخزين

مضيفات ESXi القديمة

معلومات ذات صلة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تحميل مخزن بيانات HyperFlex (HX) على الأجهزة المضيفة غير ESXi.

سيناريو

- ترحيل الجهاز الظاهري (VM) من مجموعة ESXi قديمة إلى مجموعة HX.

- يحتاج برنامج VM إلى الانتقال إلى مخزن بيانات HX نظرا لأن مراكز البيانات الموجودة تعد جزءا من صفيف تخزين قديم سيتم الاستغناء عنه/تغيير الغرض منه.

المتطلبات

- الوصول الجذري إلى الأجهزة المضيفة القديمة ل ESXi وعقد HX المجمعة.

- الوصول الجذري إلى وحدات التحكم في التخزين.

- تأكد من تكوين جودة الخدمة (QoS) والإطارات كبيرة الحجم بشكل صحيح من نهاية إلى نهاية.

- تستخدم شبكة بيانات التخزين VLAN البلاتين بقيمة 5 للفئة الخدمة (CoS).

- يجب أن تكون شبكة بيانات التخزين VLAN قابلة للوصول إليها بواسطة الأجهزة المضيفة ESXi القديمة.

- يجب أن تكون مضيفات ESXi القديمة قادرة على إختبار الاتصال، باستخدام إطارات كبيرة، بعنوان IP الخاص ببيانات مجموعة تخزين HX (وليس عنوان IP الخاص بالإدارة).

إجراء مفصل

عقد HyperFlex

الخطوة 1: بروتوكول SSH إلى إحدى عقد HX.

أدخل esxcfg-nas -l الأمر in order to عددت المعطيات المحملة.

[root@hx-esxi-01:~] esxcfg-nas -l

hx-nfs-1 is 192.168.255.254:hx-nfs-1 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-2 is 192.168.255.254:hx-nfs-2 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-3 is 192.168.255.254:hx-nfs-3 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

الخطوة 2:

أدخل  cat /etc/hosts قم بإصدار الأمر وملاحظة مخرجات مجموعة HX المعروفة الفريدة عالميا (UUID). ابحث عن الخط الذي يحتوي على كلمة springpath.

[root@hx-esxi-01:~] cat /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.101  hx-esxi-01.cnmi.local hx-esxi-01

127.0.0.1       1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789

ملاحظة: تطابق HX Cluster UUID مخرجات الأمر stcli cluster info.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli cluster info |less

entityRef:

type: cluster

id: <strong1234567890987654321-9876543210123456789

name: hx-cluster

config:

clusterUuid: 1234567890987654321-9876543210123456789

name: hx-cluster

الخطوة 3:

أدخل esxcli network firewall unload على كافة العقد المجمعة ل HX.

[root@hx-esxi-01:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-02:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-03:~] esxcli network firewall unload

[root@hx-esxi-04:~] esxcli network firewall unload

وحدة التحكم في التخزين

الخطوة 4: بروتوكول SSH إلى إحدى وحدات التحكم في التخزين.

أدخل stcli security whitelist add --ips <vmkernel IP Address on the storage data network for legacy ESXi Hosts>  erasecat4000_flash:.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli security whitelist add --ips 192.168.255.201 192.168.255.202 192.168.255.203 192.168.255.204

يوضح المثال السابق كيفية إضافة أربعة أجهزة مضيفة قديمة ESXi إلى الجهاز الأبيض.

راجع الأبيض.

root@SpringpathControllerABC7DEFGHI:~# stcli security whitelist list

----------------------------------------

192.168.255.201

----------------------------------------

192.168.255.202

----------------------------------------

192.168.255.203

----------------------------------------

192.168.255.204

----------------------------------------

مضيفات ESXi القديمة

الخطوة 5: بروتوكول SSH لكل جهاز مضيف من أجهزة ESXi القديمة.

أدخل vi /etc/hosts أمر in order to حررت ال /etc/host مبرد.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

الخطوة 6:

انسخ الإدخال من ملف /etc/host الخاص بعقدة HX الذي تم أخذه مسبقا ولصقه في ملف /etc/hosts الخاص بمضيف ESXi القديم وحفظ التغييرات.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

127.0.0.1       1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789

الخطوة 7:

قم بتغيير 127.0.0.1 إلى عنوان IP لبيانات مجموعة HX.

[root@legacy-esxi-01:~] vi /etc/hosts

# Do not remove the following line, or various programs

# that require network functionality will fail.

127.0.0.1       localhost.localdomain localhost

::1             localhost.localdomain localhost

172.16.255.201  legacy-esxi-01.cnmi.local legacy-esxi-01

192.168.255.254 1234567890987654321-9876543210123456789.springpath 1234567890987654321-9876543210123456789>

الخطوة 8:

أدخل esxcfg-nas -a -o <host> -s <share_name> <datastore_name> erasecat4000_flash:.

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-1 hx-nfs-1

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-2 hx-nfs-2

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -a -o 1234567890987654321-9876543210123456789 -s 192.168.255.254:hx-nfs-3 hx-nfs-3

الخطوة 9:

أدخل esxcfg-nas -l للتأكد من أن Datastore HX قد تم تحميله بنجاح على مضيف ESXi القديم.

[root@legacy-esxi-01:~] esxcfg-nas -l

hx-nfs-1 is 192.168.255.254:hx-nfs-1 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-2 is 192.168.255.254:hx-nfs-2 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

hx-nfs-3 is 192.168.255.254:hx-nfs-3 from 1234567890987654321-9876543210123456789 mounted available

يتم الآن تحميل مخططات بيانات HX على مضيف ESXi القديم.

معلومات ذات صلة

- إدارة مخططات البيانات

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems