المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

الحل البديل/الخطوات

التحقق من الصحة

VMware ESXi

Hyper-V

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية ترقية البرنامج الثابت لمحرك الأقراص M.2 عند تعطل البرامج الثابتة لمحرك الأقراص M.2 الموجودة على برنامج إدارة أنظمة الحوسبة الموحدة (UCSM) عند تنشيطها. وتظهر هذه المشكلة عند إجراء ترقية UCS و HyperFlex (HX) مجمعة من اتصال HX ولا تحدث إلا في السيناريوهات التي يكون فيها محرك الأقراص M.2 الذي يشغل البرنامج الثابت هو D0MU049 وتمت ترقيته إلى البرنامج الثابت D0MH072.

معلومات أساسية

اتبع هذا الحل البديل لإجراء ترقية البرنامج الثابت لمحرك الأقراص M.2 من D0MU049 إلى إصدار متوسط من D0MU054 من حيث يمكنك إجراء الترقية إلى D0MH072. والمسألة خاصة بالبرامج الثابتة وهي قابلة للتطبيق على جميع أنواع المجموعات.

ملاحظة: قم بإجراء نشاط الترقية كترقية متدولة عقدة واحدة في كل مرة. تأكد من صحة المجموعة طوال الوقت.

حزمة البرنامج الثابت لخادم UCS

محرك الأقراص M.2 FW

UCS 3.2.3e C، 3.2.3g C، UCS 4.0.1a C

UCS-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MU049.bin

UCS 3.2.3h C، UCS 4.0.1b C

UCS-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MU054.bin

UCS 4.0.4e C

UCS-micron-sata-mtfddav240tcb.D0MH072.bin

راجع معلومات حزمة الإصدار للحصول على أي تغييرات على معلومات هذه الحزمة.

الحل البديل/الخطوات

الخطوة 1. تحقق ما إذا كان محرك أقراص M.2 يشغل البرامج الثابتة المتأثرة أم لا. انتقل إلى UCSM > Equipment > Rack-Mount (المعدات) > Servers (الخوادم) > Server (معرف الخادم) > كما هو موضح في الصورة.

تحتاج إلى ترقية البرنامج الثابت على محرك أقراص M.2 من D0MU049 إلى D0MU054 قبل ترقية عقدة HX إلى 4.0.4e C-bundle.

الخطوة 2. قبل تحميل HUU، تأكد من أن ملف تعريف الخدمة به سياسة برنامج ثابت مضيف تم تعيينها إلى غير معين". تعد هذه الخطوة مهمة لتجنب التعارض بين ملف تعريف الخدمة والأجهزة الفعلية.

سيؤدي الفشل في تعيين Host-Firmware-Policy على "NotSet" إلى قيام النظام بتخفيض محركات الأقراص مرة أخرى إلى الإصدار D0MU049 لكل Host-Firmware-Policy الذي تم تطبيقه كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 3. قم بتنزيل 4.0.2d HUU للنظام الأساسي من السلسلة C الذي يتوافق مع HX-Series. في هذا المثال، يتم إستخدام HUU ل HXAF240c M5SX - UCS-c240m5-huu-4.0.2d.iso.

نزلو الأيزو من هون.

الخطوة 4. افتح لوحة المفاتيح/الفيديو/الماوس (KVM) للخادم الذي تريد ترقية البرنامج الثابت M.2 عليه وتعيين HUU عبر الوسائط الظاهرية.

قم بتنشيط الوسائط الظاهرية كما هو موضح في الصورة.

حدد HUU وانقر فوق تخطيط محرك الأقراص.

الخطوة 5. قم بإعادة تشغيل الخادم يدويا وانتقل إلى قائمة التشغيل. اضغط F6 على شاشة BIOS.

الخطوة 6. حدد خيار vDVD المعين من Cisco vKVM. يجب أن تبدأ في رؤية تحميل HUU.

الخطوة 7. بمجرد أن يتم تحميل HUU بنجاح، يجب عليك الإقرار باتفاقية ترخيص المستخدم النهائي.

الخطوة 8. سيقوم الخادم باكتشاف جميع المكونات ويجب أن ترى جميع المكونات بمجرد اكتمالها.

عدم تحديد تحديث وتنشيط الكل. يوصى دائما بترقية الخوادم المدمجة باستخدام نهج البرامج الثابتة للمضيف فقط.

تحت محركات أقراص التخزين حدد محرك الأقراص M.2 كما هو موضح هنا وانقر فوق تحديث زر.

قبول رسالة التأكيد ومتابعة التحديث. بمجرد الانتهاء، سيقوم النظام ببدء عملية التحديث.

الخطوة 9. حدد محرك أقراص M.2 وانقر فوق تنشيط. اضغط على نعم لمتابعة عملية التنشيط كما هو موضح في الصورة.

سيقوم النظام بالإبلاغ عن عملية تحديث ناجحة كما هو موضح في الصورة.

الخطوة 10. حدد Exit لتنشيط البرنامج الثابت الجديد على محرك أقراص M.2. يجب إعادة تحميل النظام تلقائيا. قم بخريطة الكوو من جلسة KVM. يجب أن يتم تحميل النظام بنجاح إلى نظام التشغيل.

على الرغم من ترقية البرنامج الثابت على محرك أقراص M.2 باستخدام HUU، إلا أن UCSM لا يتمتع بأي رؤية على هذا التغيير. وبالتالي، سيواصل UCSM الإبلاغ عن D0MU049.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

VMware ESXi

قم بتشغيل قائمة الأجهزة الأساسية الخاصة بالتخزين بواسطة EsxCLI الخاصة بالأمر وتأكد من إصدار البرنامج الثابت الخاص بمحرك الأقراص.

[root@hx-01-esxi-01:~] esxcli storage core device list

t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS

Display Name: Local ATA Disk (t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS)

Has Settable Display Name: true

Size: 228936

Device Type: Direct-Access

Multipath Plugin: NMP

Devfs Path: /vmfs/devices/disks/t10.ATA_____Micron_5100_MTFDDAV240TCB________________________MSA23010YAS

Vendor: ATA

Model: Micron_5100_MTFD

Revision: U054 <--- firmware version

أو تحقق من الشبكة كما هو موضح هنا:

[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4] dmesg | grep -i ATA-10

2020-01-16T17:36:22.945Z cpu2:33483)<6>ata1.00: ATA-10: Mircon_5100_MTFDDAV240TCB, D0MU054, max UDMA/133

[root@JCLPPESXi01:/vmfs/volumes/049b1811-a0767ff4]

Hyper-V

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.