المحتويات

المقدمة

HyperFlex وسياسة التحكم في الشبكة

المقدمة

ستشرح هذه المقالة طبيعة سياسة التحكم في الشبكة داخل UCS وكيف أنها مرتبطة بتشغيل مجموعة HyperFlex لديك في ظل سيناريوهات مختلفة.

HyperFlex وسياسة التحكم في الشبكة

ما هو نهج التحكم في الشبكة؟ يحدد نهج التحكم في الشبكة (NCP) الميزات والإجراءات التالية:

بروتوكول أستكشاف Cisco (واختصاره CDP): ممكن أو معطل

الوضع تسجيل MAC: شبكة VLAN الأصلية فقط أو جميع شبكات VLAN المضيفة

الإجراء على فشل الوصلة: ربط لأسفل أو تحذير

أمان MAC - صياغة: السماح أو الرفض

LLDP - الإرسال/التلقي: معطل أو ممكن

سيقوم مثبت HX بإنشاء نظامي NCPs التاليين ضمن LAN / Policy / Root / Sub-Organization / <hx Cluster name> / نهج التحكم في الشبكة /

HyperFlex-infra

HyperFlex-VM

يتم إستخدام نهج التحكم في الشبكة المحدد أعلاه من قبل قوالب بطاقة واجهة الشبكة (NIC) التي تم إنشاؤها بواسطة أداة تثبيت HyperFlex. يتم تحديد موقع قوالب بطاقة واجهة الشبكة (NIC) في الشبكة المحلية (LAN) / الشبكات / الجذر / المؤسسة الفرعية / <hx Cluster Name> / قوالب بطاقة واجهة الشبكة (vNIC) /

تستخدم قوالب بطاقة واجهة الشبكة (NIC) التالية برنامج HyperFlex-infra عبر بروتوكول NCP:

- hv-mgmt-a

- hv-mgmt-b

- إتش في-فموشن-أ

- إتش في-فموشن-ب

- التخزين-البيانات-A

- التخزين-البيانات- ب

تستخدم قوالب بطاقة واجهة الشبكة (NIC) التالية برنامج HyperFlex-VM عبر بروتوكول NCP:

- vm-network-a

- vm-network-b

دعنا نتعمق في أسماء سياسات NCP HyperFlex-infra وفشل الإجراء على Uplinkinking. بشكل افتراضي، فإن العملية على فشل الوصلة يتم ضبطها على ربط لأسفل. وهذا يعني أنه سيتم توجيه بطاقة واجهة الشبكة (NIC) للوصول إلى حالة انخفاض عند انخفاض الوصلة المطابقة لها (المنطقية أو المادية). إذا انتقلنا إلى علامة التبويب "VIF" الخاصة بالخادم الذي يعمل تحت الأجهزة / الحوامل / الخوادم / الخادم #، يمكننا أن نرى الوصلات التي تستخدمها بطاقات واجهة الشبكة (NICs) الخاصة بنا:

يتم تثبيت بطاقات واجهة الشبكة (NICs) الموجهة إلى اتصال البنية A على قناة المنفذ 1. يتم تثبيت بطاقات واجهة الشبكة (NICs) الموجهة إلى اتصال البنية البيني B على قناة المنفذ 2. إن Port-Channel 1 أسفل، ال vNICs أن يذهب إلى بناء اتصال بيني A يكون علمت أن يذهب إلى أسفل. إذا قمنا بتسجيل الدخول إلى vCenter، سنرى بطاقات VMNICs المقابلة على أنها منخفضة.

ونظرا لأنه لا يزال لدينا Port-Channel 2 على تقنية Fabric Interconnect B، فسيظل نظام مجموعة HyperFlex قيد التشغيل بكفاءة تامة. ما سيحدث إذا فقدنا أيضا Port-Channel 2 على Fabric Interconnect B.

كما تتوقعون، جميع بطاقات واجهة الشبكة (NICs) في حالة عدم اتصال وتراجع أيضا عدد بطاقات VMNIC المقابلة.

ونظرا لأن جميع الأجهزة الافتراضية الخاصة بالأجهزة الافتراضية (VMs) معطلة، فسيفقد الاتصال بإدارة برنامج ESXi وسيتوقف نظام المجموعة HyperFlex عن الاتصال نظرا لأنه لم يعد بإمكان الأجهزة الافتراضية (VMs) الخاصة بوحدة التحكم في التخزين الاتصال ببعضها البعض.

سيتيح إستخدام قنوات المنفذ الظاهرية، vPC، أفضل إمكانية تكرار لبرنامج HyperFlex.  حاليا، لا ندعم إستخدام التحذير بدلا من الارتباط. هناك احتمال أن تصبح حركة المرور متوقفة عن العمل وأن تؤثر على تكرار شبكة HyperFlex.