المحتويات

المقدمة

إضافة شبكات VLAN إضافية بعد تثبيت HyperFlex

الإعداد الأولي

عملية إضافة شبكة VLAN

بعد إضافة شبكة VLAN

أضفت ال VLAN يدويا دون نص تنفيذي

مدير UCS - إضافة شبكة VLAN بشكل عام

مدير UCS - إضافة شبكة VLAN إلى قالب بطاقة واجهة الشبكة (NIC)

VMware - إضافة مجموعة منافذ (VLAN) إلى المحول vSwitch

مشكلات معروفة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إضافة شبكات VLAN إضافية، إذا لزم الأمر، بعد التثبيت الأولي ل HyperFlex.

هذا ال steps أن يضيف كثير VLANs:

1. قم بإنشاء شبكة VLAN ضمن مدير نظام الحوسبة الموحدة (UCS Manager).

2. السماح لشبكة VLAN على قوالب بطاقة واجهة الشبكة (NIC) الخاصة بنظام الحوسبة الموحدة (UCS).

3. قم بإنشاء مجموعة منفذ/شبكة VLAN على vSwitches.

كل هذا يمكن تحقيقه عندما تقوم بتشغيل الأمر post_install من مثبت HyperFlex.

إضافة شبكات VLAN إضافية بعد تثبيت HyperFlex

أضفت VLAN 999 إلى UCS وإلى الميناء-group أن يناظر all the نادل.

الإعداد الأولي

VLAN 999 غير موجود في ال vm-network vSwitch.

كما أنها غير موجودة في شبكات VLAN على مدير UCS.

كما أنه غير موجود على قالب شبكة الجهاز الظاهري (VM).

عملية إضافة شبكة VLAN

لإضافة شبكات VLAN إضافية بعد تثبيت HyperFlex، قم بتشغيل post_install الأمر من HyperFlex Installer VM:

ملاحظة: تأكد من إستخدام نفس إصدار مثبت نظام المجموعة عند تشغيل هذه العملية.

ملاحظة: لا يمكنك تحديد نطاق من شبكات VLAN. تتم إضافة شبكات VLAN واحدة في كل مرة.

الصيغة:

# post_install --cluster-ip

--vlan --ucsm-ip

--vc-url

--org

root@Cisco-HX-Installer-Appliance:~# post_install --cluster-ip 10.xx.xx.xx --vlan --ucsm-ip 10.xx.xx.xx --vc-url 10.xx.xx.xx --org HX-Cluster-DCN

Logging in to controller 10.xx.xx.xx

HX CVM root password:

Getting ESX hosts from HX cluster...

vCenter URL: 10.xx.xx.xx

Enter vCenter username (user@domain): administrator@vsphere.local

vCenter Password:

Found datacenter HX DC-Cluster

Found cluster HX-Cluster-DCN

UCSM Username: admin

UCSM Password:

Port Group Name to add (VLAN ID will be appended to the name): test

VLAN ID: (0-4096) 999

Adding VLAN 999 to FI

Adding VLAN 999 to vm-network-a VNIC template

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx    ---> There is a four node cluster in this example, so the VLAN is added to each server.

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Adding test-999 to 10.xx.xx.xx

Add additional VM network VLANs? (y/n)

بعد إضافة شبكة VLAN

بعد إضافة شبكة (شبكات) VLAN الإضافية، قم بالتحقق من الصحة:

1. تتم إضافة شبكة VLAN 999 ضمن شبكات VLAN في مدير UCS:

2. ال VLAN أيضا أضفت في ال VM-network قالب:

3. ال VLAN في ال vm-network vSwitch:

أضفت ال VLAN يدويا دون نص تنفيذي

مدير UCS - إضافة شبكة VLAN بشكل عام

1. في برنامج UCS Manager، أختر شبكة LAN > سحابة شبكة LAN > شبكات VLAN.

2. أكمل أحد هذه الإجراءات:

1. في اللوحة اليسرى، انقر بزر الماوس الأيمن على شبكات VLAN واختر إنشاء شبكات VLAN.

2. أو، في اللوحة اليمنى، انقر إضافة.

3. أدخل هذه المعلومات:

- اسم/بادئة شبكة VLAN: name-VLANID (على سبيل المثال، vm-network-999)

- اسم سياسة البث المتعدد: HyperFlex

- معرفات شبكات VLAN: 999

4. وانقر فوق OK.

مدير UCS - إضافة شبكة VLAN إلى قالب بطاقة واجهة الشبكة (NIC)

1. في UCS Manager، أختر شبكة محلية > سياسات > جذر > مؤسسات فرعية > HXClusterName > قوالب بطاقة واجهة الشبكة (vNIC) > قالب بطاقة واجهة الشبكة (vNIC) شبكة vm-a.

2. في اللوحة اليمنى، انقر تعديل شبكات VLAN.

3. ابحث عن vm-network-999. حدد خانة الاختيار تحديد وانقر فوق موافق.

VMware - إضافة مجموعة منافذ (VLAN) إلى المحول vSwitch

1. أختر vCenter > الأجهزة المضيفة والمجموعات > HX-Cluster > ESXi01 > تكوين > الاتصال بالشبكة > المحولات الظاهرية.

2. انقر على إضافة شبكة.

3. أختر مجموعة منافذ الجهاز الظاهري. انقر فوق Next (التالي).

4. استعرض لاختيار المحول القياسي الحالي vswitch-hx-vm-network. طقطقت ok وطقطقت بعد ذلك.

5. أدخل هذه المعلومات:

- تسمية الشبكة: name-vlanid (على سبيل المثال: vm-network-999)

- معرف شبكة VLAN: 999

6. انقر فوق Next (التالي).

7. انقر فوق إنهاء.

مشكلات معروفة

على HyperFlex الإصدار 4.0(1a) و 4.0(1b) هناك مشكلة معروفة عندما تقوم بتشغيل الأمر post_install باستخدام علامة "—vlan" لإضافة شبكة VLAN فقط. له هذا الخطأ عندما تحاول إضافة شبكة VLAN إلى قالب بطاقة واجهة الشبكة (NIC) "vm-network-a".

Could not connect to UCSM. Please create VLAN manually.

عند التحقق من مدير UCS، تتم إضافته بنجاح إلى سحابة LAN. كما تتم إضافتها بنجاح إلى كل مضيف ESXi.

الحل البديل هو إضافة شبكة VLAN يدويا إلى قالب بطاقة واجهة الشبكة (NIC) "vm-network-a".

يتوفر المزيد من المعلومات في معرف تصحيح الأخطاء من Cisco CSCvn38018.