المحتويات

المقدمة

س. كيف يمكنني النظر إلى حالة SCVM دون الاضطرار إلى وضع كل منها على حدة ؟

س . لا يبدو لي أن أتذكر أمر و جدولة لن تكمل تلقائيا ؟

س. كيف يمكنني التحقق من الرقم التسلسلي وطراز وإصدار HXDP جميعها من أمر واحد ؟

س. أتساءل ما هي عناوين ESXi و SCVM ؟

Q. أي خادم ESXi يقوم بتشغيل SCVM الذي قمت بتسجيل الدخول إليه مباشرة ؟

س. ما هو عنوان IP الخاص بإدارة نظام المجموعة (HX Connect IP) ؟

q. ما هي عناوين IP لجميع SCVM و UCSM و vCenter الخاصة بي

س. ماذا كانت NTP ، DNS IP مرة أخرى ؟

س. هل يمكنني مراقبة حالة مجموعتي في الوقت الحقيقي أثناء عملية الترقية ؟

س.   أعلم أن "ملخص تخزين نظام المجموعة stcli" يوفر لي السلامة لمجموعتي، ولكن يبدو أنه يفشل في إعادة الإخراج. هل هناك أي أمر بديل للتأكد من أن نظام المجموعة سليم قبل الضغط على زر الذعر أو الاتصال بدعم Cisco ؟

س. كيف يمكنني رؤية الأقراص التي يمكن ل SCVM الذي أعمل عليه الوصول إليها ؟

س.  بعد إنشاء حزمة الدعم الفني (دعم وحدات التخزين)، كيف يمكنني الحصول عليها من الجهاز الظاهري لوحدة التحكم ؟

المقدمة

عندما تقوم باستكشاف أخطاء HyperFlex وإصلاحها باستخدام دعم Cisco، فإنهم غالبا ما يطلبون منك تسجيل الدخول إلى جميع شبكات SCVM و/أو شبكات ESXi إذا لزم الأمر.

يقدم هذا المستند إحدى الأدوات التي قد يطلب منك دعم Cisco بشكل عام تثبيتها حتى تصبح إدارة إدارة SCVM أكثر سهولة.

كما يعمل هذا المستند على تقديمك إلى أوامر مفيدة في إدارة HyperFlex يوميا.

SCVM = الجهاز الظاهري لوحدة تحكم التخزين

س. كيف يمكنني عرض جميع حالة SCVM دون الاضطرار إلى تسجيل كل حالة على حدة ؟

ج.

عندما تقوم باستكشاف مشكلة وإصلاحها مع دعم Cisco، فسيرغبون في إلقاء نظرة على حالة جميع أجهزة SCVM في بيئتك.

لتسهيل الإدارة:

النوافذ الأمامية:

يوصى باستخدام MobaXtermis للمساعدة في وضع Multiexec على جميع الأجهزة المضيفة ل SCVMs و ESXi

بالنسبة إلى Mac:

يوصى باستخدام iTerm2 للمساعدة في وضع Multiexec على جميع أجهزة SCVMs وأجهزة ESXi المضيفة

برنامج عميل SSH

- URL تنزيل برنامج MobaXterm: تنزيل برنامج MobaXterm

- تنزيل برنامج iTerm2 عنوان URL iTerm2 تنزيل برنامج

MobaXTerm

1. تحديد جلسة عمل

2. حدد بروتوكول SSH، وأدخل المعالجات. كرر عدد جلسات العمل التي تريد تشغيلها

3. دمج الجلسات من خلال تحديد MultiExec

iTerm2

1. انقر فوق Shell

2. حدد "تقسيم رأسيا/أفقيا مع ملف التعريف الحالي" للجلسة التي تريد

3. دمج الجلسات من خلال تحديد إدخال البث

س. لا يبدو لي أن تذكر أمر و جدولة لن تكمل تلقائيا ؟

ج.

لاحقة الأمر ب -h أو —تعليمات

مثال:

ستكلي إتش

الاستخدام: stcli [-h]

{حول،الخدمات،vm،dp،جدولة اللقطات،cluster،جهاز،عقدة،قرص،نظيف،datastore،file،security،ترخيص،rebalanced}

كما يمكنك الانتقال إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) عبر الويب وتشغيل الأوامر من هناك. (هناك بعض الأوامر المفيدة هنا، ولكنها ليست منفوخة بالكامل مثل واجهة سطر الأوامر)

بمجرد كتابة الأوامر في واجهة سطر الأوامر (CLI) على الويب، سيتم عرضها مع بعض الاقتراحات

س. كيف يمكنني التحقق من الرقم التسلسلي وطراز وإصدار HXDP جميعها من أمر واحد ؟

ج.

root@SpringpathController4ZHSN:~#stcli حول

serviceType: stMgr

instance Uuid: 71 904-4 9- -8810- ea4f513

الاسم: HyperFlex StorageController

المحلية: الإنكليزية (الولايات المتحدة)

الرقم التسلسلي: WZJ PN

APIversion: 0.1

طرازNumber: HX220C-M5SX

الإصدار: 3.0.1i-2988 (داخلي)

DisplayVersion: 3.0(1i)

الاسم الكامل: وحدة التحكم في التخزين HyperFlex 3.0.1i

إصدار المنتج: 3.0.1i-2988

Q. أتساءل ما هي عناوين ESXi و SCVM ؟

ج.

root@SpringpathController4ZH SN:~# معلومات نظام المجموعة STCLI

<++snip+>

nodeIPSettings:

10.xx.xx.xx: <<<<<</EsxI عنوان IP

—

العنوان: 10.xx.xx.xx

stService: برنامج مراقبة الأجهزة الافتراضية

vlanId: 421

البوابة:10.xx.xx.xx

قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.224

أسلوب ثابت:

—

العنوان: 192.xx.xx.xx

stService: vmotion

vlanId: 424

البوابة:

قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.224

أسلوب ثابت:

—

addr: 10..xx.xx.xx <<<<<<<<<</SCVM عنوان

stService: stctl_mgmt

vlanId: 421

البوابة: 10..xx.xx.xx

قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.224

أسلوب ثابت:

—

العنوان: 192..xx.xx.xx

stService: stctl

vlanId: 424

البوابة:

قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.224

أسلوب ثابت:

—

stService: ipmi

vlanId: 421

البوابة: 10..xx.xx.xx

قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.224

الطريقة: dhcp

تم اقتطاع مخرجات ESXi و SCVM الأخرى

<++snip+>

Q. أي خادم ESXi يقوم بتشغيل SCVM الذي قمت بتسجيل الدخول إليه مباشرة ؟

ج.

root@SpringpathController4ZH sn:~# /opt/springpath/storfs-mgmt-cli/getLocalNode.sh

nodeId=7e c4-b a-b e-b 6-6dc 865

serialNumber=WZJ PN

chassisSerialNumber=WZJ PN

esxiIP=10.xx.xx.xx

Q. ما هو عنوان IP الخاص بإدارة نظام المجموعة (HX Connect IP) ؟

ج.

Runifconfig -a على جميع أجهزة SCVM الجهاز الذي يحتوي على th0:mgmtip هو عنوان IP الخاص بإدارة نظام المجموعة

th0:mgmtip خطوة encap:Ethernet hwAddr 00:0c:29:0f:61:81

إضافة INET:10..xx.xx.xx Bcast:10..xx.xx.xxالقناع:255.255.255.224

بث لأعلى يتم تشغيله ل MTU:1500 متري:1

يمكن أيضا الحصول على المعلومات من

معلومات نظام المجموعة STCLI

<++snip+>

mgmtIp:

addr: 10..xx.xx.xx

stService: mgmt

vlanId: -1

البوابة:

قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.224

أسلوب ثابت:

<++snip+>

q. ما هي عناوين IP لجميع SCVM و UCSM و vCenter الخاصة بي

ج.

root@SpringpathControllerMAN 3z:~# معلومات نظام المجموعة STCLI | grep -i stctl_mgmt -n5

البوابة: 192.168.52.30

قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.224

أسلوب ثابت:

—

addr: 10.xx.xx.xx

stService: stctl_mgmt

vlanId: 361

البوابة: 10.xx.xx.xx

قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.224

أسلوب ثابت:

—

addr: 10.xx.xx.xx

stService: stctl_mgmt

vlanId: 361

البوابة: 14.xx.xx.xx

قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.224

أسلوب ثابت:

—

addr: 10.xx.xx.xx

stService: stctl_mgmt

vlanId: 361

البوابة: 10.xx.xx.xx

قناع الشبكة الفرعية: 255.255.255.224

أسلوب ثابت:

—

root@SpringpathControllerMAN 3z:~# معلومات نظام المجموعة STCLI | GREP -i UCSM

UCSMorg: VaultTech

UCSMhostName: 10.xx.xx.xx

root@SpringpathControllerMAN 3z:~# معلومات نظام المجموعة STCLI | GREP -i vCenter

vCenterUrl: https://10.xx.xx.xx

vCenterClusterId: domain-c55

مركز البيانات vCenter: DC-HX-06

vCenterSSOURL:

vCenterURL: 10.xx.xx.xx

vCenterDatacenterId: datacenter-50

vCenterClusterName: HX-06

س. ماذا كانت NTP ، DNS IP مرة أخرى ؟

ج.

root@SpringpathController4ZH sn:~# STCLI Services DNS show

—

172..xx.xx.xx

—

172..xx.xx.xx

—

root@SpringpathController4ZH sn:~# STCLI services ntp show

172..xx.xx.xx

أستخدم -h للعثور على خدمات أخرى

root@SpringpathController4ZH SN:~# STCLI Services -H

الاستخدام: خدمات STCLI [-h] {smtp، dns، ntp، asup، sch، remoteUpport، timezone} ...

العمليات ذات الصلة بخدمات النظام

الحجج الوضعية:

{smtp،dns،ntp،asup،sch،remoteSupport،timezone}

خدمات نظام stCli

أوامر SMTP المدعومة في تكوين SMTP للتخزين

مساحة الاسم.

تدعم أوامر DNS في تكوين DNS للتخزين

مساحة الاسم.

أوامر NTP المدعومة في تكوين NTP لوحدة التخزين

مساحة الاسم.

أوامر ASUP المدعومة في تكوين ASUP

مساحة الاسم.

يتم دعم أوامر SCH في تكوين smart-callHome

مساحة الاسم.

يتم دعم أوامر RemoteSupport للدعم عن بعد.

أوامر المنطقة الزمنية المدعومة في تكوين المنطقة الزمنية

مساحة الاسم.

س. هل يمكنني مراقبة حالة مجموعتي في الوقت الحقيقي أثناء عملية الترقية ؟

ج.

root@SpringpathControllerGDA LE:~# Sysmtool —مجموعة ns —cmd HealthDetail | GREP -الحالة i

الولاية: على الإنترنت

حالة صحية

سبب الحالة الصحية: نظام التخزين Storage Cluster سليم.

س.   أعلم أن ملخص تخزين نظام المجموعة STCLI يوفر لي السلامة لمجموعتي، ولكن يبدو أنه يفشل في إرجاع الإخراج. هل هناك أي أمر بديل للتأكد من أن نظام المجموعة سليم قبل الضغط على زر الذعر أو الاتصال بدعم Cisco ؟

ج.

إذا قمت بإظهار عرض مثل هذا

ملخص نظام تخزين مجموعات STCLI —تفاصيل

فشل الحصول على ملخص تخزين نظام المجموعة:

حالة نظام المجموعة غير صالحة

SYSMTOOL —مجموعة ns — معلومات cmd

<++snip+>

حالة مرونة نظام المجموعة: صحيح

حالات فشل الأجهزة المستمرة التي يمكن تحملها: 2

يمكن تحمل حالات فشل الجهاز في التخزين المؤقت: 2

حالات فشل العقدة التي يمكن تحملها: 1

مجموعة وحدات التخزين في حالة جيدة.

س. كيف يمكنني رؤية الأقراص التي يمكن ل SCVM الذي أعمل عليه الوصول إليها ؟

ج.

root@SpringpathController4ZHSN:~# LSSCSI

[2:0:0] disk ata Samsung MZ 40 1F3Q /dev/sdb

[2:0:1:0] disk Toshiba AL14 0N 5705 /dev/sdc

[2:0:2:0] القرص Toshiba AL14 0N 5705 /DEV/SDD

[2:0:3:0] القرص ATA Intel SSD 48 CS01 /dev/sde

[2:0:4:0] القرص Toshiba AL14 0N 5705 /DEV/SDF

[2:0:5:0] disk Toshiba AL14 0N 5705 /dev/sdg

[2:0:6:0] disk Toshiba AL14 20N 5705 /dev/sdh

[2:0:7:0] disk Toshiba AL14 20N 5705 /dev/sdi

[3:0:0] القرص VMware القرص الظاهري 2.0 /DEV/SDA

يمكنك أيضا إستخدام

SYSMTOOL —قرص —قائمة cmd

تفاصيل القرص:

------------:

UUID: 50003988436425:000000000000

النوع: القرص

متوسط: دوراني

الاستخدام: الاستمرارية

الدولة: المطالبة

حالة وقت التشغيل: بلا

عدد القوائم السوداء: 0

التقدم: 0.00000

المسار: /dev/sdg

السعة: 1.09 تيرابايت

الاستخدام: 0.00

وقت التعديل الأخير: 1553031537000

الإصدار: 0

<++snip+>

س.  بعد إنشاء حزمة الدعم الفني (دعم وحدات التخزين)، كيف يمكنني الحصول عليها من الجهاز الظاهري لوحدة التحكم ؟

ج.

SCVM:

/var/support# ls

stfs-support_2019-03-22-17-08-51_springpathController4ZH SN.tar.gz

لنظام التشغيل Mac/Linux :

scp root@14.39.54.65:/var/support/storfs-support_2019-03-22-17-08-51_springpathController4ZH SN.tar.gz /Users/MohamedMHU/Desktop/

وحدة التحكم في التخزين HyperFlex 3.0(1i)

كلمة المرور الخاصة ب root@14.39.54.65:

STFS-Support_2019-03-22-17-08-51_SpringpathController4ZH SN.tar.gz 100٪ 50 ميجابايت 1.3 ميجابايت/ثانية 00:38

الصيغة:

لنسخ الملفات من مضيف بعيد إلى مضيف محلي

scp username@remotehost:<files> /some/local/directory

لنسخ الملفات من المضيف المحلي إلى المضيف البعيد (إذا لزم الأمر)

SCP <file> username@remotehost:/بعض/remote/directory

لأنظمة التشغيل Windows: إستخدام WINscp أو MobaXterm

MobaXterm:

1. انتقل إلى علامة التبويب SFTP من الجزء الأيسر.

2. تغيير الدليل إلى الموقع /var/support.

3. حدد مجموعة الدعم.

4. انقر فوق الزر تنزيل.

برنامج WINscp:

1. بدء جلسة SCP إلى IP الخاص ب SCVM.

2. انقر فوق الزر "الدليل الأصل" للوصول إلى الدليل الجذر.

3. لا يوجد انتقال إلى /var/support.

4. حدد مجموعة الدعم.

5. انقر فوق الزر تنزيل.