المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند تكوين التحكم في إدخال المكالمة (CAC) لبروتوكول الاتصال من نقطة إلى نقطة (PPP)/شبكة الطلب الخاصة الظاهرية (VPDN) والخوارزمية التي يستخدمها IOS لحساب الحد الأقصى للقيمة التي يبدأ الموجه بعدها في إسقاط طلبات جلسة العمل الواردة. CAC هو قرار محدد ومستنير يتم إتخاذه قبل إنشاء جلسة عمل الشبكة ويستند إلى ما إذا كانت موارد الشبكة المطلوبة متوفرة لتوفير خدمة مناسبة لجلسة عمل جديدة. يمكن إستخدام وظيفة CAC كأفضل ممارسة، وخاصة على الموجه الذي ينهي مواقع متعددة.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

cisco يوصي أن يتلقى أنت معرفة من PPP/VPDN جلسة إنشاء، أن يكون ال control مستوى ربط يتبادل أن يشكل PPP/VPDN جلسة.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

التحكم بإذن دخول المكالمة هي طريقة لتقييد عدد حزم مستوى التحكم التي يستجيب لها الموجه، في إطار زمني محدد. يمكن أن يستند التقييد إلى إستخدام وحدة المعالجة المركزية أو الحد الإجمالي لجلسة العمل أو الاستدعاءات في الثانية.

لتمكين التحكم في الوصول (CAC)، يجب تكوين الأمر إدخال المكالمة بالنموذج الجديد دائما.

إستخدام وحدة المعالجة المركزية

لمنع شروط حمل وحدة المعالجة المركزية (CPU) المرتفع، يتوقف الموجه عن قبول الجلسات الجديدة عندما يكون إستخدام وحدة المعالجة المركزية للموجه أعلى من قيمة معينة (في ٪).

يتم تعيين هذا الأمر باستخدام الأمر Call Admission CPU-limit 80.

في هذا المثال، يعني حد وحدة المعالجة المركزية (CPU) البالغ 80 مكالمة واردة عندما يكون إستخدام وحدة المعالجة المركزية (CPU) لمدة 5 ثوان الذي يتم قياسه 80٪ أو أكثر، والذي يمكن تحديده بواسطة الأمر show process cpu أو show process cpu التي تم فرزها.

حد جلسة العمل

in order to ثبتت cap ل العدد الأقصى من PPP/VPDN جلسة أن يستطيع كنت أسست مع المسحاج تخديد، أنت تعين الاستدعاء مدخل جلسة حد على المسحاج تخديد، هذا يستطيع كنت ثبتت يستعمل إستدعاء مدخل جلسة حد 10000 أمر.

بعد أن تصل أعداد جلسات PPP/VPDN إلى 10000، سيتم إسقاط طلبات الجلسات الواردة حتى ينخفض عدد الجلسات إلى ما دون 10000.

حد تكلفة جلسة العمل

من أجل تعيين حد أقصى لعدد طلبات جلسة العمل التي يجب على الموجه الاستجابة لها (في الثانية) من عملاء متعددين، يتم تحديد تكلفة الجلسة على الموجه من خلال التحكم في قبول المكالمات. يتم تعيين حد تكلفة جلسة العمل باستخدام الأمر Call Admission Limit 1000.

بالإضافة إلى حد تكلفة جلسة العمل، يتم أيضا تحديد تكلفة جلسة العمل لكل إطار زمني (على سبيل المثال: في الثانية) ل PPP/VPDN. يمكنك أيضا تحديد تكلفة الجلسة لكل إطار زمني لكل من PPP و VPDN في نفس الوقت. الأمر المستخدم لتعريف تكلفة الجلسة لكل إطار زمني هو :

Call Admission PPPoE 10 1

Call Admission VPDN 10 1

يتم إستخدام هذه القيم لحساب إستدعاءات سمة التحكم بإدخال المكالمة في الثانية.

المكالمات في الثانية

تأخذ الصيغة هذه المعلمات:

حد دخول المكالمة <A>

Call Admission PPPoE/PPPoA/VPDN <b> <c>

أ: سيقبل الموجه تكلفة الجلسة الإجمالية قبل إسقاط حزم التحكم الواردة من PPPoE/PPPoA/VPDN.

باء: تكاليف الجلسات لكل إطار زمني (مثال في ثانية واحدة)

ج: رسم مدى الحياة.

معدل الاتصال يساوي: [ <a> / {<b> * ( <c> + 1)}]

تتم إضافة "+1" تلقائيا بواسطة ASR1k لحساب معدل الاستدعاء. وبالتالي إذا كان <c> = 1، فسيقوم ASR بإضافة 1 إلى <c>، مما يجعله 2.

على سبيل المثال:

حد دخول المكالمة 1000

Call Admission PPPoE 10 1

CPS = [1000/ {10 * (1 + 1)}] = 50 نقطة لكل ثانية

النواتج ذات الصلة

"إظهار إحصائيات قبول المكالمة المفصلة"

القيم الهامة التي يجب فحصها:

1. إجمالي المكالمات المرفوضة

2. إجمالي المكالمات المقبولة

3. حالة CAC بالأجهزة الحالية هي

Router#show call admission statistics detailed

CAC New Model (SRSM) is ACTIVE

CAC statistics duration:  4294967(seconds)                               Total duration for which the CAC is Active

Total calls rejected 11388090, accepted 877611899                        Total number of rejected and accepted calls

Current hardware CAC status is: Not Dropping                             Indicates if the CAC is dropping calls

Total call Session charges: 350, limit 1000                              Current Session Charge and Limit set by CAC, If session                                                                                                                          charge is greater than Limit, CAC status will be dropping

CPU utilization: Five Sec Average CPU Load, Current actual CPU: 22%, Limit: 70%

CAC Events:

Reject reason          Times of activation   Duration of activation (secs)     Rejected calls

CPU-limit:                    2027                       687                        1927            Drops due to CPU utilization

SessionCharges:             11386163                  17488881                    11386163          Drops due to admission limit command

LowPlatformResource:           0                          0                          0              Drops due to low resources

Session Limit:                 0                          0                          0              Drops due to session-limit command

Total dropped FSOL packets at data plane: 847838073

IOSD_CPU_OVERLIMIT_DROPS:               239184

CPS_OVERLIMIT_DROPS:                    847598889

الأمر لإظهار ملخص لهذا الأمر هو إظهار إحصائيات قبول المكالمات. مثال على الأمر:

Router#show call admission statistics

CAC New Model (SRSM) is ACTIVE

CAC statistics duration:  4294967(seconds)

Total calls rejected 13798084, accepted 863223739

Current hardware CAC status is: Dropping

القيم الموصى بها ل ASR1000

rp1:

call admission new-model

call admission limit 600

call admission cpu-limit 65

call admission pppoe 10 1

call admission pppoa 10 1

call admission vpdn 10 1

Calls Per Second (CPS) = 30CPS

rp2:

call admission new-model

call admission limit 1000

call admission cpu-limit 80

call admission pppoe 10 1

call admission pppoa 10 1

call admission vpdn 10 1

Calls Per Second (CPS) = 50CPS

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.