المحتويات

المقدمة

قبل البدء

الاصطلاحات

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

النظرية الأساسية

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يدعم هذا التكوين المستخدمين البعيدين (على سبيل المثال، مستخدم منزلي أو موظف متنقل) الذين يتصلون بالشبكة باستخدام مودم طلب هاتفي تناظري باستخدام بروتوكول V.90. باستخدام جهاز كمبيوتر ومودم تناظري، يتصل المستخدم من خلال اتصال PPP بالطلب إلى واجهة المعدل الأساسي (BRI) على موجه Cisco 3640. يوفر BRI اتصال مودم عالي السرعة وتكاليف أقل من واجهة المعدل الأولي (PRI).

ملاحظة: يمكن لمستخدمين غير متزامن فقط الاتصال بكل BRI في وقت واحد بسبب قيود القناة على BRI.

قبل البدء

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المتطلبات الأساسية

لا توجد متطلبات أساسية خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تم تطوير هذه التهيئة واختبارها باستخدام إصدارات البرامج والمكونات المادية الواردة أدناه.

- Cisco 3640

- وحدة شبكة BRI من Cisco (أستخدم أحد الأمور التالية):

- NM-4B-S/T - وحدة شبكة ISDN BRI رباعية المنافذ، الإصدار 800-01236-03 كحد أدنى

- NM-4B-U - أربعة منافذ ISDN BRI مع وحدة الشبكة النمطية NT-1 المدمجة، الإصدار الأدنى 800-01238-06

- NM-8B-S/T - وحدة شبكة ISDN BRI ذات ثمانية منافذ، الإصدار 800-01237-03 كحد أدنى

- NM-8B-U - 8-Port ISDN BRI مع وحدة الشبكة النمطية NT-1 المدمجة، الإصدار الأدنى 800-01239-06

- الوحدة النمطية لشبكة المودم الرقمي (أستخدم أحد الأساليب التالية: NM-6DM أو NM-12DM أو NM-18DM أو NM-24DM أو NM-30DM)

- بطاقة واجهة LAN

- برنامج IOS® الإصدار 12.0(2)XC من Cisco

لمزيد من المعلومات حول الحد الأدنى من متطلبات الأجهزة والبرامج (على سبيل المثال، أرقام الأجزاء وأرقام المراجعة)، راجع المودم عبر ISDN BRI لوثائق موجه Cisco 3640.

تم إنشاء المعلومات المُقدمة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كنت تعمل في شبكة مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر قبل استخدامه.

النظرية الأساسية

يستخدم هذا التكوين قائمة مستخدم محلي لأمان الوصول على موجه Cisco.

فيما يلي الأقسام ذات الصلة من إخراج الأمر show version باستخدام إصدار برنامج Cisco IOS Software وإصدارات البرامج الثابتة للمودم المستخدمة لتنفيذ هذا التكوين:

Cisco Internetwork Operating System Software IOS (tm) 3600 Software (C3640-I-M), Version 12.0(5)XK1, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)

System image file is "flash:c3640-i-mz.120-5.XK1"

MICA-6DM Firmware: CP ver 2310 - 6/3/1998, SP ver 2310 - 6/3/1998.

أستخدم أمر EXEC show diag لتحديد نوع الأجهزة المثبتة في الموجه الخاص بك. يعرض الأمر show diag رقم الإصدار بالإضافة إلى رقم جزء الوحدات النمطية للأجهزة في الموجه. وفيما يلي القسم ذو الصلة من إخراج النموذج من أمر EXEC show diag:

maui-nas-04#show diag

Slot 1:

BRI (U) port adapter, 4 ports

Serial number 17156199 Part number 800-01238-06

التكوين

في هذا القسم، تُقدّم لك معلومات تكوين الميزات الموضحة في هذا المستند.

ملاحظة: للعثور على معلومات إضافية حول الأوامر المستخدمة في هذا المستند، أستخدم أداة بحث أوامر IOS

الرسم التخطيطي للشبكة

يستخدم هذا المستند إعداد الشبكة الموضح في الرسم التخطيطي أدناه.

التكوينات

يستخدم هذا المستند التكوينات الموضحة أدناه.

Cisco 3640

maui-nas-04#show run

Building configuration...

Current configuration:

!

! Last configuration change at 10:11:43 CST Thu Apr 13 2000

!

version 12.0

service timestamps debug uptime

service timestamps log uptime

service password-encryption

!

hostname maui-nas-04

!

aaa new-model

AAA authentication login default group tacacs+ local

AAA authentication ppp default if-needed group tacacs+ local

!

enable secret <deleted>

!

username admin privilege 15 password 7 0213100D52050024

!

modem country mica

!-- The country information is mandatory for the configuration to work

!

clock timezone CST -6

clock summer-time CST recurring

!

ip subnet-zero

ip domain-name maui-onions.com

ip name-server 172.22.53.210

!

isdn switch-type basic-ni

! --- Global ISDN switchtype

!

!

process-max-time 200

!

interface Loopback0

ip address 172.22.87.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Loopback1

no ip address

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/0

ip address 172.22.80.4 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

!

interface Ethernet0/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

!

interface BRI1/0

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/1

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/2

no ip address

no ip directed-broadcast

shutdown

isdn switch-type basic-ni

!

interface BRI1/3

! --- Active BRI

no ip address

no ip directed-broadcast

isdn switch-type basic-ni

isdn spid1 51255511110101 5551111

isdn spid2 51255522220101 5552222

isdn incoming-voice modem

! --- Direct incoming voice calls to the modems ! --- Add the above command to all BRIs that will accept analog calls

!

interface Group-Async1

ip unnumbered Loopback0

! --- Loopback0 is assigned above

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

async mode interactive

peer default ip address pool default

! --- Use local pool defined below

ppp authentication pap

! --- Use PAP authentication

group-range 65 66

! --- Line range is configured below

!

router eigrp 69

network 172.22.0.0

!

ip local pool default 172.22.84.2 172.22.84.253

! --- IP address pool assignment

ip default-gateway 172.22.80.1

ip classless

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 172.22.80.1

ip http server

ip http authentication local

!

tacacs-server host 172.22.53.201

tacacs-server key <deleted>

!

line con 0

transport input all

line 65 66

! --- This must match the group-range in the Group-Async Interface ! --- Use the show line command to determine which lines are to be configured for dialin

autoselect during-login

autoselect ppp

modem Dialin

line 67 70

line aux 0

line vty 0 4

password

!

ntp clock-period 17179861

ntp server 172.22.255.1 prefer

end

التحقق من الصحة

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها للتأكد من أن التكوين يعمل بشكل صحيح.

يتم دعم بعض أوامر العرض بواسطة أداة مترجم الإخراج، والتي تتيح لك عرض تحليل إخراج أمر العرض.

- show isdn stat - يجب أن تكون الحالة:

layer 1 = active

layer 2 = MULTIPLE_FRAMES_ESTABLISHED

إذا لم تكن الطبقة 1 نشطة، فقد يكون مهايئ الأسلاك أو المنفذ تالفا أو غير موصل. إذا كانت الطبقة 2 في حالة TEI_ASSIGN، فإن الموجه لا يتحدث إلى المحول.

- إظهار السطر - لعرض معلمات البنود. أستخدم الأمر show line لتحديد الخطوط التي يجب تكوينها للطلب الهاتفي.

- show users - لعرض رقم السطر واسم الاتصال ووقت الخمول وموقع المحطة الطرفية.

- show diag - لتحديد نوع الأجهزة المثبتة في الموجه لديك.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك استخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

أوامر استكشاف الأخطاء وإصلاحها

ملاحظة: قبل إصدار أوامر تصحيح الأخطاء، يرجى الاطلاع على المعلومات المهمة في أوامر تصحيح الأخطاء.

- تصحيح أخطاء المودم - لمراقبة نشاط خط المودم على خادم الوصول.

- debug modem csm - لتصحيح أخطاء جهاز حالة الاتصال المستخدم لتوصيل المكالمات على المودم.

- debug isdn q931 - للتحقق من إتصالات ISDN أثناء طلب المستخدمين لمعرفة ما يحدث مع إستدعاء ISDN (على سبيل المثال، إذا كان الاتصال قيد الإسقاط).

معلومات ذات صلة

- المودم عبر ISDN BRI لموجه Cisco 3640

- تكوين دعم المودم والميزات الأخرى غير المتزامنة

- الدعم الفني - Cisco Systems