المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

المشكلات والأعراض الشائعة

فترات الانتظار الخاملة

حركة مرور مثيرة

تحديد إتجاه حركة المرور المثيرة للاهتمام

تعريف حركة المرور المثيرة للاهتمام وحالات انتهاء المهلة الخاملة

تكوين مهلة الخمول وحركة المرور المفيدة

عينة من التكوين

تحسينات مهلة الخمول

التحقق من مهلة الخمول

أستكشاف أخطاء مهلة الخمول وإصلاحها

العرض: قطع الاتصال قبل الأوان أو عدم قطع الاتصال على الإطلاق

العرض: تقطع المكالمة كل بضع ثوان

معلومات ذات صلة

المقدمة

إحدى المشكلات الشائعة التي تؤثر على إرتباطات الاتصال هي عمليات إسقاط مكالمات غير متوقعة. وتختلف أسباب ذلك من حالات تعطل الأجهزة وحتى المشكلات داخل شركة Telco. ومع ذلك، فإن أحد أكثر الأسباب شيوعا لعمليات إسقاط المكالمات غير المتوقعة هو انتهاء مهلة الخمول.

توجد مشكلة أخرى شائعة في مهلة الخمول وهي عدم قطع الارتباط نظرا لعدم انتهاء مهلة الخمول أبدا. وقد يؤدي ذلك إلى فرض رسوم رسوم مرتفعة على الاتصالات التي يتم تحميلها استنادا إلى وقت اتصال المكالمة.

يركز هذا المستند على تكوين مشاكل مهلة الخمول واستكشاف أخطائها وإصلاحها.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، راجع اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

المشكلات والأعراض الشائعة

قد تشير الأعراض التالية إلى مشكلات تتعلق بمهلة الخمول:

- يتم قطع اتصال المكالمات كل دقيقتين (120 ثانية) بعد تأسيس الاتصال.

عادة ما يكون هذا الفصل بسبب الوضع الافتراضي للمهلة الخاملة من 120 ثانية يتم تمكينها، بينما تعريف حركة المرور المثيرة للاهتمام إما غير معرف أو غير مطبق على الواجهة. وعلى الرغم من أن الأمر dialer in-band يمكن المهلة الافتراضية الخاملة التي تبلغ 120 ثانية على الواجهة، إلا أن هذه القيمة لا تظهر في إخراج show running-configuration. لأن المهلة الخاملة الافتراضية غير مرئية، غالبا ما يتم تشخيص قطع الاتصال لمدة 120 ثانية بشكل خاطئ.

- يتم قطع اتصال المكالمات كل x دقيقة بعد تأسيس الاتصال.

وعادة ما يكون هذا الانفصال بسبب المهلة الخاملة التي يتم تكوينها (باستخدام الأمر dialer idle-timeout)، بينما يكون تعريف حركة المرور المثيرة للاهتمام إما غير معرف أو غير مطبق على الواجهة.

- تقوم المكالمات بقطع الاتصال قبل الأوان. قد يرجع هذا إلى دمج قيمة المهلة الخاملة منخفضة الخاصة بجهاز الاتصال أو تعريف حركة مرور ممتع مقيد.

- لا يتم قطع اتصال المكالمات. قد يكون السبب في ذلك هو قيمة مهلة خاملة عالية للمطالب بالإضافة إلى تعريف حركة مرور غير مثيرة للاهتمام.

فترات الانتظار الخاملة

أمر مهلة وضع الخمول للمفتاح هو متصل idle-timeout، وهو أمر تكوين واجهة لواجهات غير متزامنة ومجموعة غير متزامنة و ISDN والمطالب. (يوجد أمر آخر شائع الاستخدام، مهلة PPP خاملة، والذي يتم إستخدامه على واجهات الوصول الظاهرية، خارج نطاق هذا المستند. لمزيد من المعلومات حول مهلة PPP الخاملة، ارجع إلى فترات انتهاء وقت PPP للمستخدم الواحد للمستند.)

يمكن تكوين الأمر المتصل خامل-timeout {x} على أي واجهة قادرة على الاتصال. يتحكم العداد الخامل في طول مدة خمول الاتصال (بالثواني) قبل إنهائه. يقوم العداد بإعادة الضبط أو الجرد استنادا إلى ما يحدده الموجه على أنه "حركة مرور مثيرة للاهتمام". إذا رأى الموجه حركة مرور مثيرة للاهتمام (كما هو محدد في dialer-list)، فإنه يعيد المؤقت الخامل، أو وإلا يستمر المؤقت الخامل في العد إلى أسفل. عندما تصل وحدة التوقيت إلى صفر، يتم قطع اتصال المكالمة.

فيما يلي بعض النقاط التي يجب أن تلاحظها حول هذا الأمر:

- يمكن تطبيق هذا الأمر فقط على الواجهات القادرة على الاتصال. بشكل افتراضي، تكون جميع واجهات ISDN (واجهة المعدل الأساسي [BRI] وواجهة المعدل الأساسي [PRI]) قادرة على الاتصال، لذلك يمكن إضافة هذا الأمر دون حدوث مشاكل.

- الواجهات غير المتزامنة (على سبيل المثال، الواجهة Async X أو مجموعة الواجهة Async X) ليست قادرة على الاتصال بشكل افتراضي. يجب أن تجعلهم قادرين على الاتصال من خلال إدخال متصل الأوامر داخل النطاق. لاحظ أن القوالب الظاهرية (وبالتالي واجهات الوصول الظاهري) لا تدعم تقنية الاتصال، ولكنها تدعم تقنية الاتصال من نقطة إلى نقطة فقط. لذلك، لا يمكنهم إستخدام هذا الأمر ما لم يتم تشغيل برنامج Cisco IOS® الإصدار 12.2(4)T، عند تضمين تحسينات على بنية المهلة الخاملة.

- يمكنك تكوين المتصل خامل-timeout فقط بعد إدخال الأمر المتصل داخل النطاق على الواجهة غير المتزامنة.

- على واجهة قادرة على الاتصال (أي ISDN أو غير متزامن مع المتصل داخل النطاق)، تكون المهلة الافتراضية في وضع الخمول 120 ثانية (دقيقتان). ما لم تقم بتكوين الأمر dialer idle-timeout بشكل صريح باستخدام قيمة مهلة خاملة مختلفة، سيتم إستخدام القيمة الافتراضية.

ملاحظة: لا يتم عرض المهلة الخاملة الافتراضية في التكوين لأنها الافتراضية. أستخدم الأمر show dialer لتحديد ما إذا تم فرض مهلة خاملة على الواجهة.

- إذا كنت تريد أن يتمكن المستخدمون من البقاء على اتصال حتى يختاروا قطع الاتصال، فاستخدم الأمر dialer idle-timeout 0. تم إدخال الخيار صفر للمهلة الخاملة للمطالب في البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.1(3)T، ويحدد مهلة لا نهائية.

حركة مرور مثيرة

باستخدام توجيه الاتصال عند الطلب (DDR)، يتم تصنيف جميع حركات المرور على أنها مثيرة للاهتمام أو غير مثيرة للاهتمام. إذا كانت حركة المرور مثيرة للاهتمام، يتصل الموجه بالنظير. إذا لم تكن حركة المرور مثيرة للاهتمام، فلن تكون المكالمة متصلة. ومع ذلك، بالنسبة للاتصالات المتصلة بالفعل، يكون لحركة المرور المفيدة غرض مختلف. ويتم إستخدامها لإعادة ضبط مهلة الخمول مرة أخرى إلى الحد الأقصى للقيمة (يتم تكوينها باستخدام الأمر dialer idle-timeout). تبدأ وحدة توقيت الخمول في التناقص بمجرد إجراء الاتصال. بمجرد أن يستقبل الموجه حزمة تطابق تعريف حركة المرور المثيرة للاهتمام، تتم إعادة تعيين المؤقت الخامل إلى الحد الأقصى للقيمة.

يتم تعريف حركة المرور التي تعتبر مثيرة للاهتمام بواسطة الأمر dialer-list {n} (في وضع التكوين العام)، حيث يتطابق {n} مع الرقم في بيان الأوامر الخاص بتكوين الواجهة dialer-group {n}.

هناك طريقتان لتعريف حركة المرور المثيرة للاهتمام. الطريقة البسيطة (باستخدام أمر dialer-list فقط) تحدد البروتوكول بالكامل (مثل IP أو IPX) على أنه إما مثير للاهتمام أو غير مثير للاهتمام. ومع ذلك، إذا كنت بحاجة إلى تقديم تعريف حركة مرور مثيرة متعدد المستويات (على سبيل المثال، إذا كانت حركة مرور HTTP مثيرة للاهتمام، ولكن حركة مرور Telnet ليست) فأنت بحاجة إلى إستخدام الأمر dialer-list بالاقتران مع قائمة الوصول.

راجع القسم تكوين مهلة الخمول وحركة المرور المفيدة للحصول على مزيد من المعلومات حول تكوين حركة مرور مثيرة للاهتمام.

تحديد إتجاه حركة المرور المثيرة للاهتمام

بشكل افتراضي، تتم إعادة تعيين مهلة خاملة للمطالب مرة أخرى إلى الحد الأقصى بواسطة حركة مرور مثيرة للاهتمام في الإتجاه الصادر. إذا كان يجب على حركة المرور الواردة فقط إعادة تعيين مهلة الخمول، فاستخدم الكلمة الأساسية الإضافية الواردة. أستخدم إما الكلمة الأساسية لحركة المرور الواردة والصادرة لإعادة ضبط وضع الخمول-المهلة . تم تقديم هذا في البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.1(1)T.

الميزات: من خلال تحديد أن حركة المرور الواردة فقط هي التي ستقوم بإعادة تعيين المؤقت الخامل للمطالب، يمكنك منع حركة مرور الإنترنت غير المتوقعة من الحفاظ على اتصال خامل من أن يتم قطع إتصاله.

تعريف حركة المرور المثيرة للاهتمام وحالات انتهاء المهلة الخاملة

يجب تعريف حركة المرور المثيرة للاهتمام على كلا طرفي إرتباط DDR. حتى إذا كان الموجه الذي يتلقى المكالمة يعالج المكالمات الواردة فقط ولا يقوم بإجراء مكالمات صادرة، فيجب علينا بعد تحديد حركة المرور المثيرة للاهتمام.

يحتوي تعريف حركة المرور المثير للاهتمام على غرض مختلف لمكالمات Async الواردة واستدعاءات ISDN.

بالنسبة لمستخدمي ISDN (المقابلة لمطلب الواجهة X)

يلزم توفر أوامر مجموعة المتصل وقائمة المتصل على واجهة المتصل، بغض النظر عما إذا كنت تريد فرض مهلة الخمول أم لا. تعد أوامر مجموعة المتصل وقائمة المتصل ضرورية على واجهة المتصل لتجنب حالات فشل التضمين. هذا المتطلب خاص فقط بمستخدمي ISDN وليس بمستخدمي Async وواجهة group-async.

لفرض مهلة خاملة، أضف أوامر المتصل داخل النطاق والمتصل خامل-timeout. ومع ذلك، إذا تم تكوين المتصل داخل النطاق ولكن مهلة خاملة من المتصل ليست كذلك، فستكون مهلة الخمول افتراضية لمدة دقيقتين لمستخدمي ISDN.

إذا كنت تريد أن يبقى مستخدمو ISDN لديك على اتصال حتى يختاروا قطع الاتصال، فاستخدم الأمر dialer idle-timeout 0. تم إدخال الخيار صفر للمهلة الخاملة للمطالب في البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.1(3)T، ويقوم بتعيين مهلة من اللانهاية.

بالنسبة لمستخدمي ISDN (المقابلة للواجهة BRI X والواجهة Serial x:23)

يتم تمكين جميع واجهات ISDN المادية بشكل افتراضي DDR. وهذا يعني أن المتصل داخل النطاق ممكن بالفعل على هذه الواجهة. لفرض مهلة الخمول، أضف الأمر dialer idle-timeout. ومع ذلك، إذا تم تكوين المتصل داخل النطاق ولكن لم يتم تكوين المتصل الخامل-timeout، فعندئذ يتم تعيين إعدادات المهلة الخاملة الافتراضية على دقيقتين لمستخدمي ISDN.

يلزم توفر أوامر مجموعة المتصل وقائمة المتصل على هذه الواجهة، بغض النظر عما إذا كنت تريد فرض مهلة الخمول أم لا. ال dialer-group وdialer-list أمر ضروري على القارن أن يتجنب عملية كبسلة إخفاق. هذا المتطلب مخصص فقط لمستخدمي ISDN، وليس لمستخدمي Async وواجهة المجموعة غير المتزامنة.

إذا كنت تريد أن يبقى مستخدمو ISDN لديك على اتصال حتى يختاروا قطع الاتصال، فاستخدم الأمر dialer idle-timeout 0. تم إدخال الخيار صفر للمهلة الخاملة للمطالب في البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.1(3)T، ويقوم بتعيين مهلة من اللانهاية.

للمستخدمين غير المتزامن (المقابل لمجموعة الواجهة-Async X)

لفرض مهلة خاملة لمستخدمي Async، قم بتكوين الأوامر التالية في واجهة group-async:

- متصل داخل النطاق

- مهلة خاملة للمطالب

- متصل - مجموعة

ومن الضروري أيضا إستخدام قائمة الاتصال المقابلة. يعين أمر dialer-group وdialer-list حركة المرور المثيرة للاهتمام على واجهة المجموعة-async.

بالنسبة لمستخدمي Async، يتم إستخدام حركة المرور المثيرة للاهتمام فقط لإعادة تعيين مهلة الخمول. إذا لم يتم تعريف حركة مرور مثيرة للاهتمام، فسيتم قطع اتصال المستخدمين بعد انتهاء مهلة خمول المتصل (الافتراضي 120 ثانية)، بغض النظر عما إذا كانوا يقومون بتمرير حركة مرور البيانات على الارتباط أم لا. باستخدام تعريف حركة مرور مثير للاهتمام، يتعرف خادم الوصول إلى الشبكة (NAS) على هذه الحزم ويعيد تعيين مهلة الخمول، وبالتالي قطع اتصال المستخدم فقط عندما يكون هناك إرتباط خامل بالفعل.

يمكنك تعديل حركة المرور المثيرة بحيث، على سبيل المثال، حركة مرور HTTP (الويب) فقط هي المثيرة. في مثل هذه الحالة، إذا لم يستعرض المستخدم الويب لمدة 300 ثانية (أو للمهلة الخاملة المحددة لمدخل الطلب)، يتم قطع إتصاله. قم بتكوين حركة مرور مثيرة حسب أنماط حركة مرور المستخدمين.

إذا كنت تريد أن يتمكن مستخدمو Async من البقاء على اتصال حتى يختاروا قطع الاتصال، ثم إزالة الأوامر التالية من واجهة group-async، كما هو موضح في التكوين:

- متصل داخل النطاق

- مهلة خاملة للمطالب

- متصل - مجموعة

يمكنك أيضا تعيين المهلة الخاملة إلى ما لا نهاية باستخدام الأمر dialer idle-timeout 0. تم إدخال الخيار صفر لمهلة خمول المتصل في البرنامج Cisco IOS Software، الإصدار 12.1(3)T، ويقوم بتعيين مهلة لانهاية.

تكوين مهلة الخمول وحركة المرور المفيدة

يناقش هذا قسم كيف أنت يستطيع شكلت تعطيل خامل وحركة مرور مثير على المسحاج تخديد. يمكنك تطبيق هذا التكوين على جميع الواجهات التي تم تمكين DDR عليها، مثل:

interface BRI

interface async x

interface dialer x

interface group-async x

interface serial x:23

يمكنك أيضا إستخدام خادم المصادقة والتفويض والمحاسبة (AAA) لتوفير حالات انتهاء المهلة لكل مستخدم. أحلت الوثيقة PPP لكل مستعمل وقت ل كثير معلومة.

عينة من التكوين

تتضمن عينة التكوين التالية تعريفا بسيطا لحركة المرور المفيدة. يعين هذا مثال خاص كل حركة مرور IP على أنها مثيرة:

interface BRI0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer idle-timeout 900

!--- Idle-timeout is set at 900 seconds (15 minutes)

dialer-group 1

!--- Apply interesting traffic definition from dialer-list 1

isdn switch-type basic-5ess

no cdp enable

ppp authentication chap

!

dialer-list 1 protocol ip permit

!--- Designate all IP traffic as interesting. This definition was applied to BRI0/0 using dialer-group 1. Note that the dialer-list and dialer-group numbers match

يبقي التكوين أعلاه الاتصال نشطا لمدة 900 ثانية (15 دقيقة) على الأقل ويسمح لحركة مرور IP في أي من الإتجاهين (الافتراضي) لإعادة ضبط مهلة الخمول مرة أخرى إلى 900 ثانية. وبالتالي، إذا لم تمر أي حركة مرور IP في أي من الاتجاهين لمدة 15 دقيقة، سيقوم الموجه بقطع اتصال الخط نظرا لانتهاء مهلة الخمول.

ملاحظة: إذا قمت بتشغيل بروتوكول توجيه عبر إرتباط DDR هذا، فإن حركة مرور البيانات الدورية تبقي الارتباط مرتفعا إلى أجل غير مسمى. وبالتالي، لا يوصى بتعريف حركة المرور المثيرة للاهتمام المبين أعلاه للروابط مع بروتوكولات التوجيه (أو حركة المرور الدورية الأخرى) التي يتم تشغيلها عبرها.

إستخدام قوائم الوصول

يوضح المثال التالي موجه باستخدام واجهة المعدل الأساسي (BRI) التي تتلقى المكالمة وقد تم تمكين الأمر dialer idle-timeout باستخدام الكلمة الأساسية الواردة. لا يسمح هذا الأمر إلا لحركة المرور الواردة التي تتوافق مع قائمة المتصل لإعادة ضبط المؤقت الخامل للمطالب. هنا، يسمح فقط لحركة مرور TCP على المنفذ 80 (حركة مرور HTTP) بإعادة ضبط مهلة الخمول إلى عشرة دقائق (600 ثانية). لذلك، إذا لم يستعرض المستخدم النهائي الويب لمدة عشر دقائق، يتم قطع الاتصال.

إستخدام واجهات ISDN

interface BRI0/0

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer idle-timeout 600 inbound

!--- Idle timeout is 600 seconds. Only inbound interesting traffic will reset the idle timeout

dialer-group 1

!--- Apply the interesting traffic defintion from dialer-list 1

peer default ip address pool dialin

isdn switch-type basic-5ess

no cdp enable

ppp authentication chap

!

access-list 101 permit tcp any any eq 80

!--- Permit tcp port 80 (http) from any host to any other host

access-list 101 deny ip any any

!--- All other IP traffic is uninteresting

dialer-list 1 protocol ip list 101

!--- Use list 101 for granular interesting traffic definition

ip local pool dialin 10.1.1.2 10.1.1.254

إستخدام الواجهات غير المتزامنة

لا يتم تمكين واجهات Async بشكل افتراضي DDR، لذلك فإن إستخدام المتصل داخل النطاق يجعلها ممكنة DDR.

Interface group-async 1

ip unnumbered ethernet 0

no ip directed-broadcast

encapsulation ppp

dialer in-band

dialer idle-timeout 600

dialer-group 1

peer default ip address pool dialin

no cdp enable

ppp authentication chap

!

access-list 101 permit tcp any any eq 80

access-list 101 deny ip any any

!--- Access-lists have an implicit deny. However, we are explicitly denying IP here for clarity.

dialer-list 1 protocol ip list 101

ip local pool dialin 10.1.1.2 10.1.1.254

تحسينات مهلة الخمول

قبل برنامج Cisco IOS الإصدار 12.2(4)T، كان يمكن إعادة تعيين المؤقت الخامل للمطالب فقط لحركة المرور المفيدة على الواجهات التي كانت تدعم المتصل (على سبيل المثال، BRI و PRI و Group-async باستخدام الأمر المتصل داخل النطاق). تعذر تطبيق فترات الانتظار الخاملة على المستخدمين المتصلين بواجهات القالب الظاهري.

اعتبارا من الإصدار 12.2(4)T من برنامج Cisco IOS Software، توفر تحسينات المؤقت الخامل لملف تعريف العميل لميزة حركة المرور المفيدة أوامر ووظائف جديدة تعالج مشكلات المؤقت الخامل لجلسات عمل شبكة اتصال الوصول الظاهري (VPDN)، والتي تستخدم واجهات الوصول الظاهري (المتوقعة) وتعتمد على آلية مؤقت خامل بروتوكول الاتصال (PPP).

التحقق من مهلة الخمول

قم بإجراء الخطوات التالية للتحقق من سلوك مهلة الخمول واستكشاف أخطائه وإصلاحها:

1. تأكد من توصيل المكالمة باستخدام الأمر show user.

2. أستخدم show caller timeout، وshow dialer، وshow caller user لتحديد ما إذا كان تم تعيين مهلة الخمول بشكل صحيح إلى الواجهة المتصلة أم لا. إذا قمت بتشغيل أوامر show عدة مرات، فيجب أن ترى الوقت لقطع الاتصال بالتناقص.

3. ابدأ حركة مرور مثيرة للاهتمام (كما هو معرف بواسطة قائمة المتصل x) عبر الارتباط. أنت ينبغي نظرت في التشكيل جار أن يحدد الحركة مرور تعريف مثير للاهتمام.

4. قم بتشغيل show caller timeout وshow dialer وshow user المتصل مرة أخرى لتحديد ما إذا تم إعادة تعيين مهلة الخمول. إذا لم يحدث ذلك، إما أن حركة المرور المثيرة للاهتمام لم يتم تعريفها بشكل صحيح (باستخدام dialer-list) أو لم يتم تطبيقها على الواجهة (باستخدام مجموعة المتصل).

تم سرد الأوامر المستخدمة للتحقق من سلوك مهلة الخمول أدناه:

- show caller timeout - يعرض المهلة المطلقة والخاملة المثبتة، بالإضافة إلى مقدار الوقت قبل قطع اتصال المستخدم بأي حالات انتهاء المهلة.

- show dialer [نوع الواجهة number] - يعرض معلومات التشخيص العامة للواجهات التي تم تكوينها ل DDR. إذا تم العثور على المتصل بشكل صحيح، فإن حالة المتصل هي رسالة طبقة إرتباط بيانات. إذا ظهرت الطبقة المادية، فهذا يعني أن بروتوكول الخط قد تم إنشاؤه، ولكن بروتوكول التحكم في الشبكة (NCP) لم يظهر. يتم عرض عناوين المصدر والوجهة للحزمة التي بدأت الطلب في سطر سبب الطلب. يعرض هذا الأمر أيضا تكوين المؤقت والوقت قبل انتهاء مهلة الاتصال.

- إظهار تفاصيل اسم مستخدم المتصل - يعرض المعلمات الخاصة بالمستخدم المعين مثل عنوان IP المعين ومعلمات حزمة PPP و PPP وما إلى ذلك. إذا لم يدعم إصدار برنامج Cisco IOS هذا الأمر، فاستخدم الأمر show user.

لمكالمات ISDN

وفيما يلي تكوين الموجه من الجانب المتلقي باستخدام واجهة BRI مرتبطة بمطالب الواجهة 1 باستخدام الأمر dialer rotary-group 1. ضع في الاعتبار أن طالب الواجهة 1 تم تمكين DDR عليه باستخدام متصل الأوامر داخل النطاق.

interface BRI0

description 96665500

no ip address

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer rotary-group 1

dialer-group 1

isdn switch-type basic-5ess

no cdp enable

ppp authentication pap

!

interface Dialer1

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

encapsulation ppp

no ip route-cache

no ip mroute-cache

dialer in-band

dialer idle-timeout 600

dialer-group 1

peer default ip address pool dialin

no cdp enable

ppp authentication chap callin

ppp chap hostname cisco

ppp chap password 7 <deleted>

!

ip local pool dialin 10.1.1.2 10.1.1.255

dialer-list 1 protocol list 101

access-list 101 permit icmp any any

access-list 101 permit tcp any any eq 80

access-list 101 deny ip any any

!--- Only http traffic and icmp traffic are interesting

!

قم بإجراء الخطوات التالية للتحقق من مهلة الخمول:

1. تأكد من اتصال المكالمة. يمكنك إستخدام الأمر show user للتحقق من اتصال المستخدم. على سبيل المثال:

isdn2-4#show user

Line   User  Host(s)       Idle     Location

* 2 vty 0  idle         00:00:00 172.22.88.109

Interface   User  Mode     Idle      Peer Address

BR0:1       Preet Sync PPP 00:00:51  PPP: 10.1.1.2

2. تحقق من تطبيق مهلة الخمول على الاتصال. في المثال التالي، طلب المستخدم Preet الدخول إلى متصل الواجهة 1 وتم إنهاؤه، وحصل على عنوان IP 10.1.1.2 من اتصال التجمع. دعنا الآن التحقق من إستخدام الاتصال مهلة خاملة من 600 ثانية (10 دقائق).

isdn2-4#show dialer interface dialer1

Di1 - dialer type = IN-BAND SYNC NO-PARITY

Load threshold for dialing additional calls is 255

Idle timer (600 secs), Fast idle timer (20 secs)

!--- The idle timeout value configured on int dialer 1. If the default is in use, this value will be 120.

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Number of active calls = 1

Dial String   Successes   Failures   Last DNIS   Last status

BRI0 - dialer type = ISDN

Rotary group 1, priority = 0

0 incoming call(s) have been screened.

0 incoming call(s) rejected for callback.

BRI0:1 - dialer type = ISDN

Idle timer (600 secs), Fast idle timer (20 secs)

!--- The user Preet obtained the idle timeout of 600 seconds.

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Time until disconnect 557 secs

يتم حساب وقت قطع الاتصال نظرا لعدم مرور حركة مرور مثيرة للاهتمام على الارتباط. لم يكن هناك حركة مرور مثيرة في أي من الاتجاهين في آخر 43 ثانية. وبالتالي، يتم قطع اتصال المستخدم في غضون 600 - 43 = 557 ثانية. يبدأ حساب حقل الوقت حتى قطع الاتصال لأسفل بمجرد اتصال المستخدم ثم إعادة تعيينه إلى الحد الأقصى عند إستلام حركة مرور مثيرة للاهتمام.

Connected to 4086666700 (Preet)

BRI0:2 - dialer type = ISDN

Idle timer (600 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is idle

هناك أمر آخر يمكن إستخدامه للتحقق من مهلة الخمول وهو إظهار مهلة المتصل:

isdn2-4#show caller timeout

Line    User   Limit     Remaining   Timer  Type

vty 2    -     00:10:00  00:09:59    Idle   Exec

BR0:1   Preet  00:10:00  00:09:13    Dialer idle

يظهر الحقل الحد الحد الأقصى للمهلة الخاملة (بالدقائق) التي تم تكوينها ويظهر الحقل المتبقي الوقت حتى قطع الاتصال.

3. ابدأ حركة مرور مثيرة للاهتمام للنظير. سنبدأ الآن حركة مرور مثيرة للاهتمام للنظير. تأكد من إلقاء نظرة على تكوين التشغيل لتحديد تعريف حركة المرور المثيرة للاهتمام بدقة. تحدد قائمة الوصول 101 بروتوكول رسائل التحكم في الإنترنت (ICMP) وحركة مرور TCP لمنفذ 80 على أنه مثير للاهتمام. لذلك، سنقوم الآن بإختبار الاتصال 10.1.1.2 (عنوان IP الذي قام المستخدم Preet بالتفاوض عليه) من الموجه.

isdn2-4#ping 10.1.1.2

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.2, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 36/37/40 ms

isdn2-4#

4. تحقق من إعادة تعيين مهلة الخمول. أستخدم أوامر show caller timeout وshow dialer وshow user المتصل للتحقق من إعادة تعيين مهلة الخمول:

isdn2-4#show caller timeout

Line     User      Limit    Remaining  Timer Type

vty 2    -         00:10:00 00:09:59   Idle Exec

BR0:1    Preet     00:10:00 00:09:59   Dialer idle

!--- Idle-timout is reset back to maximum

isdn2-4#show dialer interface dialer1

Di1 - dialer type = IN-BAND SYNC NO-PARITY

Load threshold for dialing additional calls is 255

Idle timer (600 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Number of active calls = 1

Dial String   Successes   Failures   Last DNIS   Last status

BRI0 - dialer type = ISDN

Rotary group 1, priority = 0

0 incoming call(s) have been screened.

0 incoming call(s) rejected for callback.

BRI0:1 - dialer type = ISDN

Idle timer (600 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Time until disconnect 599 secs

!--- Idle timeout is reset back to maximum.

Connected to 4086666700 (Preet)

BRI0:2 - dialer type = ISDN

Idle timer (600 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is idle

isdn2-4#

هناك أمر آخر مفيد يمكن إستخدامه لعرض معلومات المهلة استنادا إلى اسم المستخدم، وهو أمر show caller user.

isdn2-4#show caller user Preet

User: Preet, line BR0:1, service PPP

Connected for 00:05:36, Idle for 00:02:37

!--- Shows the inactivity for the last two minutes and 37 seconds. This counter increments to ten minutes and then the call is disconnected.

Timeouts: Limit    Remaining Timer  Type

00:10:00 00:07:22  Dialer idle

!--- Time until idle disconnect.

PPP: LCP Open, PAP (<- none), IPCP

Dialer: Connected to 4086666700, inbound

Type is ISDN, group Di1

IP: Local 10.1.1.1/24, remote 10.1.1.2

Counts: 215 packets input, 5392 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

230 packets output, 5603 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 7 interface resets

إذا لم يتم إعادة تعيين مهلة الخمول، فقم بالمتابعة إلى المقطع أستكشاف أخطاء مهلة الخمول وإصلاحها.

للاستدعاءات غير المتزامنة

فيما يلي تكوين نموذجي للمكالمات Async التي يمكنك رؤيتها في بيئة ISP.

interface Group-Async0

ip unnumbered Loopback0

encapsulation ppp

dialer in-band

!--- Make this interface dialer capable

dialer idle-timeout 600

!--- Idle timeout of 600 seconds (10 minutes)

dialer-group 1

!--- Interesting traffic definition from dialer-list 1

async mode interactive

peer default ip address pool dialin

ppp authentication pap chap callin

group-range 1/3/00 1/3/71

!

ip local pool dialin 10.1.1.3 10.1.1.255

dialer-list 1 protocol list 101

!--- Interesting traffic definition is defined by access-list 101

access-list 101 permit icmp any any

!--- Permit icmp from any host to any other host

access-list 101 permit tcp any any eq 80

!--- Permit tcp port 80 (http traffic)

access-list 101 deny ip any any

!--- Deny all other IP traffic. This interesting traffic definition will allow icmp and http traffic to reset the idle timeout. All other IP traffic will not affect the timeout.

وكما هو الحال مع ISDN، أستخدم show users، وshow dialer، وshow call timeout للتحقق من مهلة الخمول.

أستخدم الأمر show users للعثور على الواجهة وعنوان IP المتصل به النظير.

c5800#show users

Line      User  Host(s)         Idle     Location

* 0 con 0          idle            00:00:00

tty 1/3/01 Preet Async interface 00:00:09 PPP: 10.1.1.3

!--- User Preet is connected to async interface 1/3/01 and has IP address 10.1.1.3

Interface    User Mode             Idle     Peer          Address

أستخدم الأمر show dialer (يحدد الواجهة التي تم تحديدها للتو) لمراقبة قيم المؤقت:

c5800#show dialer interface async 1/3/01

As1/3/01 - dialer type = IN-BAND ASYNC NO-PARITY

Idle timer (600 secs), Fast idle timer (20 secs)

!--- Idle timeout of 600 seconds is applied to the interface if this value is 120 seconds.

!--- Verify that dialer in-band is configured under the group-async interface.

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Time until disconnect 574 secs (Preet)

!--- Call will be disconnected in 574 seconds unless it receives interesting traffic.

Dial String     Successes    Failures    Last DNIS     Last status

كما يمكن أن يعرض الأمر show caller timeout وقت قطع الاتصال:

c5800#show caller timeout

Session    Idle      Disconnect

Line        User     Timeout    Timeout     User in

con 0        -        -          -           -

tty 1/3/01  Preet     -          -           -

As1/3/01    Preet     -         00:10:00    00:09:19

سنبدأ الآن حركة مرور مثيرة للاهتمام. تعرف قائمة الوصول 101 حركة مرور ICMP و TCP إلى المنفذ 80 (حركة مرور HTTP) على أنها مثيرة للاهتمام. يتم إختبار الاتصال 10.1.1.3 (عنوان IP الذي قام المستخدم Preet بالتفاوض) من الموجه لإعادة ضبط المهلة الخاملة.

c5800#ping 10.1.1.3

Type escape sequence to abort.

Sending 5, 100-byte ICMP Echos to 10.1.1.3, timeout is 2 seconds:

!!!!!

Success rate is 100 percent (5/5), round-trip min/avg/max = 108/113/124 ms

تحقق من إعادة تعيين المهلة:

c5800#show caller timeout

Session Idle    Disconnect

Line       User    Timeout Timeout User in

con 0      -        -       -      -

tty 1/3/01 Preet    -       -      -

As1/3/01   Preet    -     00:10:00 00:09:58

!--- Time to disconnect is close to 10 minutes

هذا يثبت أن الحركة مرور مهم عينت بشكل صحيح وطبقت بشكل صحيح. بالتناوب، يمكنك إستخدام الأمر show dialer للتحقق من قيم المهلة:

c5800#show dialer interface async 1/3/01

As1/3/01 - dialer type = IN-BAND ASYNC NO-PARITY

Idle timer (600 secs), Fast idle timer (20 secs)

Wait for carrier (30 secs), Re-enable (15 secs)

Dialer state is data link layer up

Time until disconnect 594 secs (Preet)

Dial String   Successes    Failures   Last DNIS    Last status

يمكنك أيضا إستخدام الأمر show caller user {username} detail للتحقق من المعلمات الخاصة بالمستخدم:

c5800#show caller user preet detailed

User:   Preet, line tty 1/3/01, service Async

Active time 00:01:14, Idle time 00:00:18

Timeouts:          Absolute   Idle      Idle

Session   Exec

Limits:            -          -         00:10:00

Disconnect in:     -          -         -

TTY: Line 1/3/01, running PPP on As1/3/01

Location: PPP: 10.1.1.3

DS0: (slot/unit/channel)=1/4/0

Status: Ready, Active, No Exit Banner, Async Interface Active

HW PPP Support Active

Capabilities: No Flush-at-Activation, Hardware Flowcontrol In

Hardware Flowcontrol Out, Modem Callout, Modem RI is CD

Line usable as async interface, Telnet Faststream

Modem State: Ready

User: Preet, line As1/3/01, service PPP

Active time 00:01:11, Idle time 00:00:18

Timeouts:        Absolute Idle

Limits:          -        00:10:00

Disconnect in:   -        00:09:41

!--- Idle timeout of 10 minutes. The call will be disconnected in 9 minutes 41 secs unless it receives interesting traffic during that time. If the absolute column has a value, then the call will be disconnected at that time regardless of the idle timeout.

PPP: LCP Open, CHAP (<- local), IPCP

LCP: -> peer, ACCM, AuthProto, MagicNumber, PCompression, ACCompression

<- peer, ACCM, MagicNumber, PCompression, ACCompression

NCP: Open IPCP

IPCP: <- peer, Address

-> peer, Address

Dialer: Connected, inbound

Idle timer 600 secs, idle 20 secs

Type is IN-BAND ASYNC, group As1/3/01

IP: Local 10.1.1.251, remote 10.1.1.3

Counts: 12 packets input, 651 bytes, 0 no buffer

0 input errors, 0 CRC, 0 frame, 0 overrun

13 packets output, 666 bytes, 0 underruns

0 output errors, 0 collisions, 0 interface resets

أستكشاف أخطاء مهلة الخمول وإصلاحها

العرض: قطع الاتصال قبل الأوان أو عدم قطع الاتصال على الإطلاق

إذا تم قطع الاتصال بشكل غير متوقع، أو لم يتم قطع الاتصال أبدا، فتحقق من مهلة خاملة المتصل وتعريف حركة مرور مثيرة للاهتمام. يمكنك إستخدام أمر حزمة متصل debug لمعرفة ما إذا كانت حزمة معينة مثيرة للاهتمام أم لا. على سبيل المثال:

Apr 26 01:57:24.483: Di1 DDR: ip (s=192.168.1.1, d=224.0.0.5),

64 bytes, outgoing uninteresting (list 101)

Apr 26 01:57:26.225: Di1 DDR: ip (s=192.168.1.1, d=10.1.1.1),

100 bytes, outgoing interesting (list 101)

في المثال الوارد أعلاه، تعد بدلات OSPF غير مثيرة للاهتمام لكل قائمة وصول 101، في حين تكون الحزمة الثانية مثيرة للاهتمام لكل قائمة وصول 101. أستكشاف الأخطاء وإصلاحها كما يلي:

1. قم بضبط مهلة خمول المتصل في تكوين واجهة المتصل. الإعداد الافتراضي هو 120 ثانية، ولكن قد ترغب في زيادة هذه القيمة أو خفضها وفقا لاحتياجاتك.

router(config-if)#dialer idle-timeout

ملاحظة: إذا لم يتم قطع الاتصال، فتحقق من عدم تعيين الخيار صفر لمهلة خمول المتصل (المقدمة في برنامج Cisco IOS الإصدار 12.1(3)T).

2. قم بتغيير تعريف حركة المرور المثيرة للاهتمام (تم تكوينه باستخدام الأمر dialer-list). إذا انقطع الاتصال قبل الأوان، فقد ترغب في تعريف حركة المرور المثيرة للاهتمام بشكل أكثر ترددا (رفض عدد قليل والسماح بأي شيء آخر). إذا لم تتوقف المكالمة أبدا، فقم بتغيير تعريف حركة المرور المثير للاهتمام ليصبح أكثر تقييدا (السماح للبعض ورفض كل شيء آخر).

تلميح: إذا لم ينفصل الارتباط، فتأكد من تعريف حركة مرور بروتوكول التوجيه (أو أي حركة مرور دورية أخرى) على أنها غير مثيرة للاهتمام. وهذا يمنع الوصول الدوري من إعادة تعيين مهلة الخمول. هنا عينة حركة مرور تعريف:

access-list 101 remark Interesting traffic for dialer-list 1

access-list 101 deny ospf any any

!--- Mark OSPF as uninteresting. This will prevent OSPF hellos from keeping the link up.

access-list 101 deny udp any any eq ntp

!--- Define ntp traffic as NOT interesting. This will prevent periodic ntp traffic from keeping the link up indefinitely.

access-list 101 permit ip any any

!--- All other IP traffic is interesting. Change this depending on your traffic needs.

dialer-list 1 protocol ip list 101

!--- This interesting traffic is applied to the dialer interface using dialer-group 1.

لمزيد من المعلومات، راجع الوثيقة تقنية الاتصال: نظرة عامة وتوضيحات.

العرض: تقطع المكالمة كل بضع ثوان

مشكلة أخرى هي أن المكالمة تنفصل كل "x" ثانية (غالبا 120 ثانية). وفي حالات معينة، حتى في حالة مرور البيانات على الارتباط، لا تقوم DDR بإعادة تعيين مهلة الخمول. ويعزى ذلك على الأرجح إلى:

- الحركة المثيرة للاهتمام لم يتم تعريفها

- لم يتم تطبيق تعريف حركة المرور المثيرة على الواجهة

- لم تقم الواجهة بتمكين المتصل

لحل هذه المشكلة:

1. تحقق من تحديد قائمة المتصل ومن تكوين مجموعة المتصل (المشار إلى قائمة المتصل) أسفل الواجهة. شكلت بسيط حركة مرور تعريف:

router(config)#interface dialer 1

router(config-if)#dialer-group 1

router(config-if)#exit

router(config)#dialer-list 1 protocol ip permit

بعد حل مشكلة انقطاع الاتصال المتكرر، يمكنك ضبط تعريف حركة المرور المثير للاهتمام ليلائم إحتياجاتك.

2. تأكد من تكوين المتصل داخل النطاق على واجهات جهات جهات جهات الاتصال وغير المتزامنة للمجموعات. لا توجد حاجة إلى هذا الأمر على الواجهات ذات إمكانية الاتصال مثل الواجهة BRI X والواجهة Serial x:23 (ل PRI).

3. قم بضبط مهلة خمول المتصل وفقا للقيمة المطلوبة.

router(config-if)#dialer idle-timeout 900

معلومات ذات صلة

- صفحة دعم تقنية الطلب

- الدعم الفني - Cisco Systems