المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا المستند إستخدام خيارات القائمة لإدارة الوصول إلى الأجهزة المتصلة بالخادم الطرفي للموجه.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- إعداد الخادم الطرفي

- كبلات ثماني

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى موجهات الخدمة المتكاملة من الجيل 2 (ISR G2) باستخدام وحدة غير متزامنة مثل HWIC-8A.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الرسم التخطيطي للشبكة

التكوينات

الخطوة 1. قم بتكوين واجهة إسترجاع على الموجه وعينت عنوان IP إلى نفسه.

Terminalserver(config)#interface loopback 1

Terminalserver(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.0

الخطوة 2. تحقق من الاتصالات الفعلية من الخادم الطرفي إلى الأجهزة الطرفية واجعل ملاحظة برقم الخط متطابقا مع كل جهاز. يوفر HWIC-8A 8 خطوط كما يمكنك أن ترى في المخرجات.

Terminalserver#show line

Tty Line Typ     Tx/Rx    A Modem  Roty AccO AccI  Uses  Noise Overruns  Int

*     0    0 CTY              -    -      -    -    -     7      0    0/0      -

1    1 AUX   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0    0/0      -

2    2 TTY   9600/9600  -    -      -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/0    3 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     2      3    0/0      -

0/0/1    4 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     3      2    0/0      -

0/0/2    5 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/3    6 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/4    7 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/5    8 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/6    9 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

0/0/7   10 TTY   9600/9600  - DTR-Act   -    -    -     0      0    0/0      -

الخطوة 3. قم بتكوين تعيينات مضيف IP لكل جهاز كما هو الحال في المثال التالي. يمكن الحصول على أرقام المنافذ بإضافة 2000 إلى رقم الخط المطابق لكل جهاز. على سبيل المثال، رقم الخط للجهاز المتصل بالمنفذ 0/0/1 هو 4 كما يمكنك أن ترى في الإخراج السابق. رقم المنفذ للاتصال بالجهاز هو 2004 (2000+4).

Terminalserver(config)#ip host R1 2003 10.1.1.1

Terminalserver(config)#ip host R2 2004 10.1.1.1

الخطوة 4. لتكوين خيارات القائمة، يمكنك أولا تكوين شعار أو عنوان للخادم الطرفي كما هو موضح في هذا المثال:

Terminalserver(config)#menu cisco title $

Enter TEXT message. End with the character '$'.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

$

الخطوة 5. يجب تكوين هذا الأمر لأنه يوفر الخيارات لعمل التحديدات في قائمة.

Terminalserver(config)#menu cisco prompt $

Enter TEXT message. End with the character '$'.

Choose your option

$

الخطوة 6. يجب تكوين وضع الخط لفرض الحاجة إلى الضغط على Enter بعد تحديد خيار. يتم تشغيل القائمة مباشرة بعد تحديد خيار، إذا لم تستخدم هذا الأمر.

Terminalserver(config)#menu cisco line-mode

الخطوة 7. لإعداد اتصال جديد، يتم إستخدام أوامر القائمة التالية.

Terminalserver(config)#menu cisco command 1 telnet 10.1.1.1 2003

Terminalserver(config)#menu cisco text 1 login to R1

الخطوة 8. يقوم أمر القائمة هذا بفتح اتصال جديد أو إستئناف الاتصال الموجود بالمضيف الذي تم تكوينه.

Terminalserver(config)#menu cisco command 2 resume R2 / connect telnet R2

Terminalserver(config)#menu cisco text 2 login to R2

الخطوة 9. لمسح الشاشة بعد أن تدخل القائمة، يتم إستخدام هذا الأمر.

Terminalserver(config)#menu cisco clear-screen

الخطوة 10. لعرض حالة المستخدم على الجزء العلوي من الشاشة، يتم إستخدام هذا الأمر.

Terminalserver(config)#menu main status-line

الخطوة 11. يجب تكوين أمر القائمة هذا للإنهاء من القائمة.

Terminalserver(config)#menu cisco command e menu-exit

Terminalserver(config)#menu cisco text e menu-exit

الخطوة 12. لإنهاء اتصال الخادم الطرفي، أستخدم أوامر القائمة التالية.

Terminalserver(config)#menu cisco command q exit

Terminalserver(config)#menu cisco text q disconnect from terminal server

الخطوة 13. يتم تكوين هذه الأوامر تحت خطوط vty للتنفيذ التلقائي للقائمة، عندما يقوم المستخدم بتسجيل الدخول عبر Telnet أو Secure Shell (SSH).

Terminalserver(config)#line vty 0 4

Terminalserver(config-line)#autocommand menu cisco

Terminalserver(config-line)#login local

Terminalserver(config-line)#transport input ssh

Terminalserver(config-line)#transport output all

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

Telnet إلى R1

Terminalserver#menu cisco

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q disconnect from terminal server

Choose your option

1

R1#

Terminalserver#show sessions

Conn         Host                Address            Byte     Idle       Conn Name

*  1       10.1.1.1            10.1.1.1            0         0            10.1.1.1

برنامج Telnet إلى R2

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q disconnect from terminal server

Choose your option

2

Terminalserver#show sessions

Conn       Host               Address          Byte       Idle           Conn Name

1         10.1.1.1           10.1.1.1            0         0            10.1.1.1

*  2        10.1.1.1            10.1.1.1            0         0

خروج من خيار القائمة.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q exit

Choose your option

e

Terminalserver#

الخروج من الخادم الطرفي.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

welcome to the Terminal Server

To exit from the device, use CTRL+SHIFT+6 then press x

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

1 login to R1

2 login to R2

e menu-exit

q exit

Choose your option

q

Terminalserver con0 is now available

Press RETURN to get started.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يمكنك ملاحظة هذا الخطأ أحيانا عند محاولة الاتصال بجهاز طرفي من خادم طرفي.

Terminalserver#telnet R1

Trying R1 (10.1.1.1, 2003)...

% Connection refused by remote host

لحل هذه المشكلة، يلزمك مسح الخط المقابل من الخادم الطرفي كما في هذا المثال:

Terminalserver#clear line 3

[confirm]

[OK]

Terminalserver#telnet R1

Trying R1 (10.1.1.1,2003)...open

R1>

معلومات ذات صلة

- الدعم الفني والتنزيلات من Cisco