المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

الاصطلاحات

مستويات Tx و Rx

حشو

معلومات ذات صلة

المقدمة

يصف هذا وثيقة transmit (Tx) and receive (Rx) مستوى على modems.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

الاصطلاحات

للحصول على مزيد من المعلومات حول اصطلاحات المستندات، ارجع إلى اصطلاحات تلميحات Cisco التقنية.

مستويات Tx و Rx

مستوى Tx هو الطاقة في ديسيبل لكل مليوات (dBM) حيث يرسل المودم الإشارة الخاصة به. يمثل مستوى Rx الطاقة التي توفرها الإشارة المستلمة في dBm. ترسل أجهزة مودم الخادم عادة في -13 dBm افتراضيا. من الناحية المثالية، يجب أن يكون مستوى Rx في نطاق من -18 إلى -25 ديسيبل لكل ميللي وات. إذا كان مستوى Rx أقل من -25 ديسيبل لكل ميللي وات، فمن المرجح أن تنخفض نسبة الإشارة إلى الضوضاء (SNR)، مما يعني أن السرعة تقل أيضا. إذا كان مستوى Rx أعلى من اللازم، يمكنك أن ترى تشوه الإشارة أو تجاوز قوة معالج الإشارة الرقمية (DSP) المستقبل، والاتصالات الشاذة ممكنة.

وفي بعض معايير التعديل، مثل V.34، يمكن لجهاز الاستقبال أن يخبر نظيره بأن مستوى الإشارة أعلى مما ينبغي، ثم يقلل جهاز الإرسال من المستوى الذي يبث فيه. (إذا كان هذا السلوك واسع الانتشار، فحاول تكوين جهاز الإرسال للبث على مستوى أدنى). يمكن ملاحظة المشكلات على أجهزة المودم التي تستخدم معايير تعديل أخرى (مثل K56 Flex) حيث لا تتوفر لبعضها القدرة على القيام بذلك.

لذلك، فإن مستوى Rx الفعال هو وظيفة لمستوى Tx الأولي للنظير وتخفيض dBm عن طريق التفاوض (إن وجد) وتقليل في الدائرة الصوتية. وتوهين الدائرة الصوتية هو بدوره وظيفة توهين الارتباط واللوحات التناظرية أو الرقمية وهي دوائر شركة هاتف مصممة لإدخال التوهين إلى الدوائر الصوتية.

إذا كنت بحاجة إلى تقليل أو زيادة مستوى Tx، فيمكن تحقيق ذلك باستخدام أجهزة المودم ومعايير التعديل:

- Microcom through T51: للحصول على تفاصيل، ارجع إلى مجموعة الأوامر AT وملخص التسجيل للوحدة النمطية ذات المنافذ 12-Port (إشعار التقاعد)V.34 و 56K و V.90.

- تجميع قناة ISDN للمودم (MICA) من خلال S39 أو S59

- NextPort through S39 أو S59: للحصول على تفاصيل، ارجع إلى مرجع أوامر NextPort AT وسجلات S (إشعار التقاعد).

إذا كنت بحاجة إلى خفض أو زيادة مستوى RX الخاص بك، تحتاج إلى زيادة أو تقليل الحشو في جهاز إرسال النظير (على الرغم من أن هذا غير ممكن إذا كان هناك الآلاف من الأقران) أو داخل شركة الهاتف (من المرجح أكثر).

على الاتصال المباشر، يمكنك أن ترى أو تستنتج مستويي Rx و Tx كالتالي:

- أجهزة المودم Microcom: بدء جلسة برنامج Telnet العكسي وإصدار  AT@E1 erasecat4000_flash:.

- أجهزة المودم MICA: قم بإصدار  show modem operational-status erasecat4000_flash:.

- أجهزة مودم NextPort: قم بإصدار  show port operational-status  erasecat4000_flash:.

بعض أمثلة مودم MICA هي:

router#show modem operational-status 1/0

Parameter #8 Connected Standard: V.34+

Parameter #20 TX,RX Xmit Level Reduction: 0, 0 dBm

Parameter #22 Receive Level: -22 dBm

في هذه الحالة يكون مستوى Rx -22، وهذا جيد. لم يطلب النظير أن يخفف المودم Tx الخاص به، لذلك يمكنك إستنتاج أنه يرسل على مستوى الإخراج الافتراضي من -13 ديسيبل لكل ميللي وات. يمكنك أيضا إستنتاج أن مستوى الإشارة ليس مرتفعا جدا بالنسبة لجهاز إستقبال النظير، لأن النظير لم يطلب تقليل قوة الإشارة. يجب عليك أن تستجوب الند مباشرة لتتأكد.

مثال آخر هو:

router#show modem operational-status 2/14

Parameter #8 Connected Standard: V.34

Parameter #20 TX,RX Xmit Level Reduction: 0, 3 dBm

Parameter #22 Receive Level: -19 dBm

في هذه الحالة يكون مستوى Rx جيدا وهو -19، ولكن النظير طلب من هذا المودم تقليل مستوى Tx الخاص به بمقدار 3 ديسيبل لكل ميللي وات. لذلك، يبدأ في الإرسال على -16 ديسيبل لكل ميللي وات بدلا من ذلك. تصل إشارة المودم هذه مع قوة مفرطة إلى النظير. إذا كان هذا التكرار منتشرا على نطاق واسع، فيمكنك تخفيض مستوى Tx الذي تم تكوينه بشكل عام من خلال S39. وفي هذه الحالة، يبدو ان المشكلة مشكلة في هذا النظير المعين، ولذلك لا حاجة إلى فعل ذلك.

لمزيد من المعلومات حول show modem operational-status الأمر والإخراج، يرجى الرجوع إلى مرجع أوامر تقنيات طلب Cisco IOS.

ملاحظة: لا يستطيع الوصول إلى أدوات Cisco والمعلومات الداخلية إلا لمستخدمي Cisco المسجلين.

حشو

يمكن لشركات الهاتف إدراج لوحة رقمية أو تناظرية، وهي دوائر مصممة لإضافة توهين لكل قناة. يضمن التركيب أن الدوائر الشاملة التي تأخذ مسارات مختلفة من خلال شبكة الهاتف العامة المحولة (PSTN) تنتهي بمستويات إشارة مماثلة. على سبيل المثال، في حالة إرسال مودم إلى -13 ديسيبل لكل ميللي وات، فسترى أجهزة الاستقبال إشارة على المستوى الصحيح.

بالنسبة لشركات النقل التناظرية البحتة (V.34 والمعايير السابقة)، تكون ألواح الورق مفيدة إذا تلقت المستويات المطلوبة. إذا لوحظ أن مستويات Rx عالية جدا على نطاق واسع، فإن إدخال لوحة المفاتيح يمكن أن يجعل الناقلات التناظرية تؤدي عملها بشكل أفضل.

ومع ذلك، فإن تأثير الوسادات على الناقل الرقمي (تعديل رمز النبض (PCM) (K56 Flex و V.90) يمكن أن يكون إشكاليا. لا تمثل اللوحة التناظرية (لوحة الخط)، التي تعمل على تخفيف الإشارة فحسب، مشكلة بالنسبة لشركة PCM. ومع ذلك، قد يكون للوحة في خط الاتصال لخادم الوصول إلى الشبكة (NAS) T1 أو داخل اتصال خط الاتصال من خط الاتصال إلى خط الاتصال لشركة الهاتف، تداعيات لاتصالات PCM.

تعيد اللوحات الرقمية رسم خريطة بيانات PCM، والتي يمكن أن تعطل الاتصال. والقاعدة العامة هي أن لوحات البيانات الرقمية الصفرية DB هي الأمثل لتوصيل PCM. ومع ذلك، فإن الحشو الصفري المستوى يكون أقل من المستوى الأمثل في الحالات الأخرى، على سبيل المثال، أجهزة مودم K56 Flex تكون أقل تحملا لمستويات Rx التي تكون عالية جدا.

يمكن لأنواع مختلفة من أجهزة مودم PCM التكيف مع نكهات مختلفة من اللوحات الرقمية. يمكن لأجهزة المودم Rockwell K56 Flex (بالإضافة إلى أجهزة المودم Microcom و MICA) معالجة مساحات تبلغ الصفر أو الثلاثة أو الستة الأبعاد. تتمتع أجهزة مودم Lucent بتحلي أكثر دقة في التعامل مع الوسادة، كما يمكنها التعامل مع الواح PDs واحد وأربعة وخمسة وخمسة وسبعة ديسيبل أيضا. يمكن لأجهزة المودم V.90 معالجة ما يتراوح بين سبعة ديسيبل من الإضافة بزيادات ديسيناهز الميلان. إذا رأيت توصيلات V.34 جيدة، لكن ضعيفة أو لا توجد إتصالات K56 Flex، وإذا كنت تعرف أنه لا يوجد تحويل إضافي من a إلى d في مسار الدائرة، ثم يمكنك أن تواجه مشكلة في وضع المساحة الرقمية. في هذه الحالة، تحتاج إلى الاتصال بشركة الهاتف لحل المشكلة. وفي مثل هذه الحالة، قد يكون من المفيد إجراء عمليات تتبع الدائرة للاتصالات دون المثالية.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والتنزيلات من Cisco