المحتويات

المقدمة

طوبولوجيا فيزيائية

طوبولوجيا منطقية

تدفق حركة المرور قبل ترحيل نقطة النهاية

تدفق حركة مرور Intra EPG

تدفق حركة مرور EPG البيني

تدفق حركة مرور VRF الداخلي

تدفق حركة المرور بين التيار المباشر

خطة الترحيل

إنشاء المخطط-1

إنشاء تم تمديده بواسطة Template-VRF-Contract

إستيراد عقد VRF في Template-VRF-Contract-Extended

نشر قالب-VRF-Contract-Extended

إنشاء Template-EPG1-BD1-Extended

إستيراد EPG1-BD1 في Template-EPG1-BD1-Extended

تغيير إعداد BD في Template-EPG1-BD1-Extended

نشر قالب-EPG1-BD1-Extended

ترحيل DC-EP-1 من موقع DC1 إلى DR-SITE2

التصميم المادي بعد ترحيل الطراز DC-EP-1

تصميم منطقي بعد ترحيل الطراز DC-EP-1

تدفق حركة مرور البيانات داخل EPG بعد ترحيل DC-EP-1

إجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-2

جدول التوجيه من الميزات الأساسية

إنشاء Template-EPG2-BD2-Site1

إستيراد EPG2-BD2 في template-EPG2-BD2-site1

نشر template-epg2-bd2-site1

تدفق حركة مرور البيانات بين EPG بعد ترحيل EP-1

إستجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-3

إنشاء Template-WEB-L3Out-Site1

إستيراد EPG الخارجي و L3Out في Template-WEB-L3Out-Site1

نشر قالب-WEB-L3out-site1

التحقق من الموجهات في ورقة خادم DR ل DC-VRF-WEB

تدفق حركة مرور البيانات بين التردد اللاسلكي (VRF) بعد ترحيل DC-EP-1

إستجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-4

تدفق حركة المرور بين التيار المستمر بعد ترحيل DC-EP-1

إختبار الاتصال بين DC-EP-1 و DR-EPs

ترحيل نقاط النهاية المتبقية

التصميم المادي بعد ترحيل نقاط النهاية المتبقية

تصميم منطقي بعد ترحيل نقاط النهاية المتبقية

تدفق حركة مرور Intra EPG بعد ترحيل نقطة النهاية المتبقية

إلغاء نشر Template-EPG1-BD1 الممتدة من موقع وحدة التحكم بالمجال DC

فصل القالب-EPG1-BD1-Extended من موقع وحدة التحكم في الشبكة (DC)

تصميم منطقي بعد إلغاء نشر Template-EPG1-BD1-Extended من DC

إنشاء القالب-VRF-contract-site2

إستيراد عقد VRF في Template-VRF-Contract-Site2

نشر template-VRF-contract-site2

ربط DR-VRF-WEB ب DC-BD1-WEB

تطبيق عقود DR على DC-EPG1-WEB

تدفق حركة مرور البيانات DC-Endpoint-1

إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC/DR-EP

المقدمة

يصف هذا المستند تغييرات التصميم والتكوين المطلوبة لترحيل نقطة نهاية من مركز بيانات إلى مركز بيانات آخر.

طوبولوجيا فيزيائية

الشكل 1 - يبين الترابط بين مركزي بيانات.

شكل 1: طوبولوجيا فيزيائية

تتضمن مواقع التيار المستمر (DC) والتجريد من السلاح (DR) البنية الأساسية المرتكزة على التطبيقات (ACI). تتضمن مواقع التيار المباشر (DC) و DR محولات الشبكة واسعة النطاق (WAN) والورق المتشابك والعنابر وأجهزة الشبكة بين المواقع (IS) وأوراق الخادم ونقاط النهاية المتصلة.

طوبولوجيا منطقية

شكل 2: طوبولوجيا منطقية

الكائنات المنطقية التي تم تكوينها في كلا الموقعين:

- يتم تكوين إنتاج المستأجر في موقعي DC و DR.

- يتم تكوين DC-VRF-WEB و DC-VRF-APP في موقع DC1. يتم تكوين DR-VRF-WEB و DR-VRF-APP في DR-SITE2.

- يتم تكوين كل VRF باستخدام نقاط وصول L3Out محلية على نقطة الحدود باتجاه محولات WAN. يتم تكوين المسارات الافتراضية على ورقة الحدود باتجاه محولات WAN.

- يتم تكوين محولات WAN باستخدام التوجيه الثابت للاتصالات بين شبكات VRF وبين شبكات DC.

- تم تكوين كل من مركزي البيانات باستخدام BDs المحلية و EPG. تحتوي DC-BD1-Web/DC-EPG1-web و DC-BD2-web/DC-EPG2-web و DC-BD-APP/DC-EPG-APP. وتحتوي DR-BD1-Web/DR-EPG1-Web و DR-BD2-WEB/DR-BD-APP/DR.-epg-app.

- توجد نقاط نهاية متصلة في EPG للويب والتطبيق.

- تتم إضافة DC-site1 و DR-SITE2 إلى Nexus Dashboard Orchestrator.

تدفق حركة المرور قبل ترحيل نقطة النهاية

هناك أنواع متعددة من تدفق حركة المرور في مراكز البيانات:

- تدفق حركة مرور Intra EPG

- تدفق حركة المرور بين EPG

- تدفق حركة مرور VRF الداخلي

- تدفق حركة المرور بين التيار المباشر

تدفق حركة مرور Intra EPG

شكل 3: تدفق حركة مرور Intra EPG

الاتصال بين DC-EP-1 و DC-EP-2 هو اتصال بين EPG، حيث أن كلا نقطتي النهاية تنتمي إلى DC-EPG1-WEB. الاتصال بين DR-EP-1 و DR-EP-2 هو اتصال بين EPG، حيث أن نقطتي النهاية ينتميان إلى DR-EPG1-WEB.

تدفق حركة مرور EPG البيني

الشكل 4: تدفق حركة مرور EPG البيني

DC-EP-1 و DC-EP-3 هما جزء من DC-EPG1-WEB و DC-EPG2-WEB على التوالي، والاتصال بين نقطتي النهاية هاتين هو تدفق حركة مرور EPG. DR-EP-1 و DR-EP-3 هما جزء من DR-EPG1-WEB و DR-EPG2-WEB على التوالي، والاتصال بين نقطتي النهاية هاتين هو تدفق حركة مرور EPG.

تدفق حركة مرور VRF الداخلي

شكل 5: تدفق حركة مرور VRF الداخلي

تقوم ورقة حدود التيار المباشر بإعادة توجيه حركة مرور البيانات إلى محولات WAN DC لأي اتصال بين شبكات VRF. يتم إستخدام محولات WAN ل DC للاتصال بين شبكات VRF. يتصل DC-EP-1/EP-2 (VRF Web) ب DC-EP-4 (VRF App) من خلال محولات WAN. تعمل ميزة "ورقة الحدود من خلال DR" على إعادة توجيه حركة مرور البيانات إلى محولات DR WAN للحصول على أي اتصال بين شبكات VRF. يتم إستخدام محولات DR WAN للاتصالات بين شبكات VRF. يتصل DR-EP-1/EP-2 (VRF Web) بالذاكرة DR-P-4 (تطبيق VRF) من خلال محولات WAN.

تدفق حركة المرور بين التيار المباشر

شكل 6: تدفق حركة المرور بين التيار المباشر

الاتصال بين نقاط النهاية ل DC و DR-Endpoints المعاد توجيهها إلى ورقة الحدود. تقوم ورقة الحدود بإعادة توجيه حركة المرور إلى محولات WAN. يتم إستخدام محولات WAN للاتصالات بين مراكز البيانات.

خطة الترحيل

يتم إستخدام Nexus Dashboard Orchestrator لإنشاء المواقع المتعددة بين كلا الموقعين، ويجب ترحيل EPG/BDs الممتدة عبر المواقع ونقاط النهاية من موقع DC1 إلى DR-SITE2.

إنشاء المخطط-1

تم إنشاء Schema-1 من خلال Nexus Dashboard Orchestrator.

شكل 7: قالب المستأجر - إضافة مخطط

شكل 8: إضافة اسم المخطط

إنشاء تم تمديده بواسطة Template-VRF-Contract

تم تمديد Template-VRF-Contract داخل Schema-1. يجب أن يكون DC-SITE1 و DR-SITE2 جزءا من هذا Template و Tenant-Production ليقترن بنفس القالب. هذا قالب موسع. يجب أن يكون VRF والعقود جزءا من قالب منفصل، حيث يتم مشاركة هذه الكائنات عبر BD/EPGs الأخرى. يجب إستخدام هذا القالب لتمديد التردد الظاهري من نوع VRF من نوع DC-SITE1 والتعاقد إلى DR-SITE2.

شكل 9: إضافة قالب التطبيق - أختر شبكات ACI المتعددة

شكل 10: إضافة قالب اسم القالب - WEB-VRF-Contract-Extended، أختر إنتاج المستأجر

شكل 11: تفاصيل Template-Web-VRF-Contract-Extended

إستيراد عقد VRF في Template-VRF-Contract-Extended

إستيراد DC-VRF-WEB و DC-VRF-WEB-Contract من موقع DC1. يتم إنشاء عقود للاتصال بين EPG واتصال EPG-to-L3Out.

شكل 12: انقر على إستيراد واختر DC-SITE1

شكل 13: إختيار العقد من DC-Site1

شكل 14: إختيار عامل التصفية من موقع DC1

شكل 15: أخترت VRF من dc-site1

شكل 16: قالب-web-VRF-contract-الممتدة مع VRF ومعلومات العقد

نشر قالب-VRF-Contract-Extended

انقر فوق "نشر قالب-VRF-Contract-Extended" واختر موقع وحدة التحكم بالمجال DC1 و DR-SITE2.

شكل 17: إضافة بنى إلى القالب-VRF-Contract-Extended

شكل 18: نشر القوالب غير المتزامنة

شكل 19: اكتمل النشر

شكل 20: التحقق من صحة التردد اللاسلكي والعقود المنشورة على كلا الموقعين

إنشاء Template-EPG1-BD1-Extended

تم توسيع القالب-EPG1-BD1 الذي تم إنشاؤه داخل المخطط-1. تمت إضافة DC-SITE1 و DR-SITE2 إلى Template و Tenant-Production المقترنة بنفس القالب. هذا قالب موسع. يتم إستخدام هذا القالب لتمديد DC-EPG1-Web و DC-BD1-Web إلى DR-Site2.

شكل 21: إضافة قالب التطبيق - أختر شبكات ACI المتعددة

شكل 22: إضافة اسم قالب قالب-EPG1-BD1-Extended، أختر إنتاج المستأجر

شكل 23: التفاصيل الممتدة الخاصة ب Template-EPG1-BD1

إستيراد EPG1-BD1 في Template-EPG1-BD1-Extended

إستيراد DC-EPG1-Web و DC-BD1-Web من موقع DC-SITE1.

شكل 24: انقر على إستيراد واختر DC-SITE1

الشكل 25: أختر DC-EPG1-Web من موقع DC1

الشكل 26: أختر DC-BD1-Web من موقع DC1

تغيير إعداد BD في Template-EPG1-BD1-Extended

قم بتمكين امتداد L2 في إعدادات الويب ل DC-BD1 وأضف عنوان IP للعبارة. يمتد هذا القالب BD عبر الموقع وبوابة AnyCast التي تم تكوينها في DC-SITE1 و DR-SITE2.

شكل 27: أختر تمدد L2 في DC-BD1-WEB

شكل 28: إضافة شبكة IP/فرعية للعبارة

نشر قالب-EPG1-BD1-Extended

انقر فوق نشر Template-EPG1-BD1-الممتدة واختر موقع DC1 و DR-SITE2.

الشكل 29: إضافة بنى إلى EPG1-BD1-Extended

شكل 30: نشر القوالب غير المتزامنة

شكل 31: اكتمل النشر

ترحيل DC-EP-1 من موقع DC1 إلى DR-SITE2

قم بتكوين الربط الثابت في DR-SITE2 في DC-EPG1-WEB واقتران DR-SITE2 Physical Domain. قم بترحيل DC-EP-1 من موقع DC1 إلى DR-SITE2.

شكل 32: الطراز DC-EP-1 الذي تم التعرف عليه حاليا في موقع وحدة التحكم بالمجال DC-Site1

شكل 33: DC-EP-1 الذي تمت إزالته من موقع DC1

شكل 34: إضافة مجال فعلي في DR-SITE2

شكل 35: إضافة ربط ثابت في DR-SITE2

شكل 36: الطراز DC-EP-1 الذي تم تعلمه في DR-SITE2

التصميم المادي بعد ترحيل الطراز DC-EP-1

يتصل DC-EP-1 بورقة الخادم DR-SITE2.

شكل 37: التصميم المادي بعد ترحيل الطراز DC-EP-1

تصميم منطقي بعد ترحيل الطراز DC-EP-1

يتصل DC-EP-1 بورقة الخادم DR-SITE2. يتم تمديد DC-EPG1-WEB و DC-BD1-WEB و DC-VRF-WEB بين موقع DC1 و DR-SITE2.

شكل 38: تصميم منطقي بعد ترحيل الطراز DC-EP-1

تدفق حركة مرور البيانات داخل EPG بعد ترحيل DC-EP-1

شكل 39: تدفق حركة مرور البيانات داخل EPG بعد ترحيل DC-EP-1

يعد الاتصال بين DC-EP-1 و DC-EP-2 بمثابة اتصال بين EPG، حيث تنتمي نقطتا النهاية إلى DC-EPG1-WEB. يحدث هذا الاتصال من خلال DC إلى إرتباطات DR IS متعددة المواقع/الشبكات الفرعية.

إجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-2

شكل 40: إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-2

جدول التوجيه من الميزات الأساسية

تم التعرف على DC-EP-1 في DC-SP-01/DC-SP-02 من DR-SP-01/DR-SP-02.

يتم تعلم الطراز DC-EP-1 في موقع DC1-SP-01 من الطراز DR-SITE2-SP-01.

شكل 41: جدول التوجيه من الميزات الأساسية

يغطي DR-site2-SP-01 بروتوكول IP لبروتوكول TEP أحادي البث.

إنشاء Template-EPG2-BD2-Site1

يحدث الاتصال بين DC-EP-1 و DC-EP-3 بمجرد أن يصبح DC-EPG2-WEB و DC-BD2-WEB جزءا من Nexus Dashboard Orchestrator.

تم إنشاء Template-EPG2-BD2-Site1 داخل Schema-1. تمت إضافة DC-SITE1 إلى Template و Tenant-Production المقترنة بنفس القالب. هذا قالب خاص بالموقع. يستخدم هذا القالب لاستيراد Template-EPG2-BD2-Site1 للاتصال بين DC-EP-1 و DC-EP-3.

يتطلب اتصال DC-EP-1 و DC-EP-3 أن يكون DC-EPG2-BD2 جزءا من Nexus Dashboard Orchestrator.

شكل 42: يتعذر على الطرازين DC-EP-1 و DC-EP-3 الاتصال

شكل 43: إضافة قالب التطبيق - أختر شبكات ACI المتعددة

الشكل 44: إضافة قالب اسم القالب-EPG2-BD2-SITE1، أختر إنتاج المستأجر

شكل 45: تفاصيل Template-EPG2-BD2-Site1

إستيراد EPG2-BD2 في template-EPG2-BD2-site1

إستيراد DC-EPG2-WEB و DC-BD2-WEB من موقع DC1.

شكل 46: انقر على إستيراد واختر DC-SITE1

الشكل 47: أختر DC-EPG2-WEB من موقع DC1

الشكل 48: أختر DC-BD2-WEB من موقع DC1

شكل 49: يتم إستيراد العقود المرتبطة ب DC-EPG2-WEB

نشر template-epg2-bd2-site1

انقر فوق نشر Template-EPG2-BD2-Site1 واختر DC-Site1

الشكل 50: إضافة قنوات ليفية إلى EPG2-BD2-SITE1

شكل 51: نشر قوالب خارج المزامنة

شكل 52: اكتمل النشر

تم إنشاء Shadow EPG ل DC-EPG2-Web في DR-Site2.

شكل 53: يتم نشر DC-EPG2-WEB في كلا الموقعين

تدفق حركة مرور البيانات بين EPG بعد ترحيل EP-1

شكل 54: تدفق حركة مرور البيانات بين EPG بعد ترحيل EP-1

الاتصال بين DC-EP-1 و DC-EP-3 هو اتصال بين EPG، حيث تنتمي نقطتا النهاية إلى DC-EPG1-WEB و DC-EPG2-WEB على التوالي. يحدث هذا الاتصال من خلال DC IS إلى إرتباطات DR IS متعددة/ترابية.

إستجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-3

شكل 55: إستجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-3

إنشاء Template-WEB-L3Out-Site1

تم إنشاء Template-Web-L3Out-Site1 داخل Schema-1. تمت إضافة DC-SITE1 إلى القالب واقترن Tenant-Production بنفس القالب. هذا قالب خاص بالموقع. يستخدم هذا القالب للاتصال بين شبكات VRF و DC من نوع DC-EP-1.

شكل 56: إضافة قالب التطبيق - أختر شبكات ACI المتعددة

شكل 57: إضافة قالب اسم القالب-WEB-L3Out-Site1، أختر إنتاج المستأجر

شكل 58: تفاصيل Template-WEB-L3Out-Site1

إستيراد EPG الخارجي و L3Out في Template-WEB-L3Out-Site1

إستيراد EPG الخارجي و L3Out في Template-WEB-L3Out-Site1

شكل 59: انقر على إستيراد واختر DC-SITE1

شكل 60: أختر EXT-APP-EPG من موقع DC-SITE1

شكل 61: أختر DC-APP-L3Out من موقع DC1

تم إنشاء ظل EXT-WEB-EPG في DR-SITE2 بعقود DC مطبقة.

شكل 62: يتم إستيراد العقود المرتبطة ب EXT-WEB-EPG

نشر قالب-WEB-L3out-site1

انقر فوق نشر قالب-WEB-L3out-site1 واختر DC-SITE1.

شكل 63: إضافة بنى إلى Template-WEB-L3Out-Site1

شكل 64: نشر القوالب غير المتزامنة

شكل 65: اكتمل النشر

التحقق من الموجهات في ورقة خادم DR ل DC-VRF-WEB

المسارات الثابتة المثبتة في ورقة خادم DR ل DC-VRF-WEB.

شكل 66: التحقق من الموجهات في ورقة خادم DR ل DC-VRF-WEB

تدفق حركة مرور البيانات بين التردد اللاسلكي (VRF) بعد ترحيل DC-EP-1

شكل 67: تدفق حركة مرور البيانات بين التردد اللاسلكي (VRF) بعد ترحيل DC-EP-1

يستخدم الطراز DC-EP-1 تقنية DC-WEB-L3Out للاتصال بالطراز DC-EP-4. تتدفق حركة المرور من إرتباطات DR-ISN إلى إرتباطات DC-ISN متعددة المواقع، ومن DC-SP-01/DC-SP-02، ومن DC-SP إلى DC-BL. يرسل DC-BL-01/DC-BL-02 حركة المرور إلى محولات DC-WAN للتوجيه بين شبكات VRF.

إستجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-4

شكل 68: إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-4

تدفق حركة المرور بين التيار المستمر بعد ترحيل DC-EP-1

شكل 69: تدفق حركة المرور بين التيار المستمر بعد ترحيل DC-EP-1

يستخدم DC-EP-1 DC-WEB-L3Out للاتصال بنقاط نهاية DR. تدفق حركة المرور من إرتباطات DR-ISN إلى إرتباطات DC-IS المتعددة وتقنية DC-IS إلى DC-SP-01/DC-SP-02 ومن DC-SP إلى DC-BL. يرسل الطراز DC-BL-01/DC-BL-02 حركة مرور البيانات إلى محولات DC-WAN لنقاط النهاية DR.

إختبار الاتصال بين DC-EP-1 و DR-EPs

شكل 70: إختبار الاتصال بين DC-EP-1 و DR-EP

ترحيل نقاط النهاية المتبقية

التصميم المادي بعد ترحيل نقاط النهاية المتبقية

بعد ترحيل نقاط النهاية المتبقية من DC إلى DR DC-EPG1-WEB، تم تغيير المخطط الفعلي وفقا لذلك.

شكل 71: التصميم الفعلي بعد ترحيل جميع نقاط النهاية من DC إلى DR.

تصميم منطقي بعد ترحيل نقاط النهاية المتبقية

شبكة DC-EPG1-WEB و DC-BD1-WEB و DC-VRF-WEB هي شبكات ممتدة بالفعل بين مواقع DC و DR. تم ترحيل نقاط النهاية المتبقية ل DC من DC إلى موقع DR.

شكل 72: تصميم منطقي بعد ترحيل نقطة النهاية المتبقية

تدفق حركة مرور Intra EPG بعد ترحيل نقطة النهاية المتبقية

شكل 73: تدفق حركة مرور Intra EPG بعد ترحيل نقطة النهاية المتبقية

يعتبر الاتصال بين DC-EP-1 و DC-EP-2 اتصالا بين EPG، حيث تنتمي نقطتا النهاية إلى DC-EPG1-WEB. يحدث هذا الاتصال مباشرة داخل موقع DR.

وتظل تدفقات حركة المرور بين EPG و VRF و DC مماثلة لترحيل DC-EP-1.

إلغاء نشر Template-EPG1-BD1 الممتدة من موقع وحدة التحكم بالمجال DC

يتم ترحيل جميع نقاط النهاية من DC إلى موقع DR ل DC-EPG1-WEB. لا يلزم توفر DC-EPG1-WEB و DC-BD1-WEB في موقع DC. إلغاء نشر Template-EPG1-BD1-Extended من موقع DC، يؤدي ذلك إلى حذف EPG و BD من Site-1.

شكل 74: انقر فوق قالب إلغاء النشر

شكل 75: أختر موقع DC1 وانقر فوق إلغاء النشر

فصل القالب-EPG1-BD1-Extended من موقع وحدة التحكم في الشبكة (DC)

تفصل هذه الخطوة Template-EPG1-BD-Extended عن موقع وحدة التحكم بالمجال (DC).

شكل 76: انقر فك إرتباط القالب

شكل 77: إلغاء تحديد موقع DC1

شكل 78: جزء DC-SITE2 من Template-EPG1-BD1-Extended

تصميم منطقي بعد إلغاء نشر Template-EPG1-BD1-Extended من DC

لا يعد DC-EPG1-WEB و DC-BD1-WEB جزءا من موقع DC بعد إلغاء نشر القالب.

شكل 79: تصميم منطقي بعد إلغاء نشر القالب

إنشاء القالب-VRF-contract-site2

تم إنشاء Template-VRF-Contract-Site2 داخل Schema-1. تمت إضافة DR-SITE2 إلى Template و Tenant-Production المقترنة بنفس القالب. هذا قالب خاص بالموقع. يتم إستخدام هذا القالب لإقران VRF والتعاقد من موقع DR الخاص ب DC-EPG1-WEB و DC-BD1-WEB.

شكل 80: إضافة قالب التطبيق - أختر شبكات ACI المتعددة

شكل 81: إضافة قالب اسم القالب-VRF-Contract-Site2، أختر إنتاج المستأجر

شكل 82: تفاصيل قالب-VRF-عقد-موقع2

إستيراد عقد VRF في Template-VRF-Contract-Site2

إستيراد DR-VRF-WEB و DR-VRF-WEB-Contract من DR-SITE2.

شكل 83: انقر فوق إستيراد واختر DR-SITE2

شكل 84: أختر العقد من DR-SITE2

شكل 85: إختيار عامل التصفية من DR-SITE2

شكل 86: أخترت VRF من DR-site2

شكل 87: template-web-vrf-contract-site2 مع معلومات VRF/العقد

نشر template-VRF-contract-site2

انقر فوق نشر Template-VRF-Contract-site2 وحدد DR-Site2.

شكل 88: إضافة بنى إلى Template-VRF-Contract-Site2

شكل 89: نشر القوالب غير المتزامنة

شكل 90: اكتمل النشر

ربط DR-VRF-WEB ب DC-BD1-WEB

قم بإقران DR-VRF-WEB ب DC-BD1-WEB من Template-EPG1-BD1-Stretched والذي تم إنشاؤه مسبقا. يعد DC-BD1-WEB جزءا من DR-SITE2.

شكل 91: انقر فوق Template-EPG1-BD1-Extended

شكل 92: ربط DR-VRF-WEB ب DC-BD1-WEB

تطبيق عقود DR على DC-EPG1-WEB

تطبيق DR-Contract على DC-EPG1-WEB الذي يستخدم عقود DR للاتصال من DC-EPG1-WEB للربط بين شبكات DC و Inter-VRF و Inter-EPG. يعد DC-EPG1-WEB جزءا من DR-SITE2.

شكل 93: حذف عقود DC-EPG1-WEB من DC-EPG

شكل 94: إضافة عقود DR في DC-EPG1-WEB

شكل 95: المعلومات الموزعة على Template-EPG1-BD1

الشكل 96: نشر القوالب غير المتزامنة

شكل 97: اكتمل النشر

تدفق حركة مرور البيانات DC-Endpoint-1

يبدأ DC-Endpoint-1 في إستخدام DR-L3Out-WEB للاتصال بنقاط نهاية DC. يتطلب هذا الاتصال تغييرات التوجيه الضرورية على محولات WAN.

شكل 98: تدفق حركة مرور البيانات DC-Endpoint-1

إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC/DR-EP

شكل 99: إجابة إختبار الاتصال بين وحدة DC-EP-1 و DC-EP-2