المحتويات

المقدمة

يتوفر الآن CX Agent v2.2، مما يتيح للعملاء إمكانية إضافة أجهزة غير خاضعة لوحدة التحكم إلى عميل CX. تفضل بزيارة صفحة تنزيل البرامج لترقية أحدث إصدار أو تثبيته. تم تحديث عميل CX ومدخل سحابة CX لتوفير رؤى التجميع والقياس عن بعد للأجهزة المؤهلة لمجمع المباني المتصلة مباشرة، مماثلة لتلك المتصلة بمركز Cisco Catalyst. يجمع عميل CX رؤى بيانات تتبع الاستخدام من أجهزة مجمع البيانات القديمة غير المؤهلة ل Cisco Catalyst Center، بالإضافة إلى أجهزة مجمع Cisco Catalyst Center المؤهلة التي لا تتصل بأي مركز Cisco Catalyst. يسلط الإصدار التالي الضوء على الميزات الرئيسية التفصيلية في CX Cloud Agent الإصدار 2.2.

ملاحظة: لأغراض هذا المستند، يشير مصطلح "غير المراقب" إلى الأصول الأخرى التي يجمعها وكيل CX.

تم تحديث قائمة المنتجات المدعومة لتضمين عائلات المنتجات بخلاف وحدات التحكم

تم تحديث قائمة المنتجات المدعومة لتضمين عائلات المنتجات المدعومة لعامل سحابة CX التالية:

-موجّهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 1000 Series

-موجّهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 1900 Series

-موجّهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 4000 Series

-الموجّهات من السلسلة 800 من Cisco

-موجّهات الخدمات المتكاملة للسلسلة Cisco 900 Series

- سلسلة موجهات خدمات التجميع طراز ASR 1000 من Cisco

-المحولات Cisco Catalyst 1000 Series Switches

- المحولات Cisco Catalyst Digital Building Series Switches

- سلسلة Cisco Catalyst IE3200 المتميزة بالمتانة

- سلسلة Cisco Catalyst IE3400 المتميزة بالمتانة

- محولات Cisco Catalyst Micro

- سلسلة مبدلات Cisco Industrial Ethernet 3010

كما يدعم وكيل سحابة CX عائلات منتجات Cisco Catalyst Center.

مجموعة تتبع بيانات الأجهزة المباشرة لأصول المجمع

يمكن لعملاء شبكة CX الذين لديهم "مسار نجاح المجمع" الآن تمكين التجميع المباشر للأجهزة من خلال وكيل CX وعرض رؤية بيانات تتبع الاستخدام في الأجهزة.

توصيل الأجهزة بوكيل سحابة CX

تم تحديث شبكة CX بحيث يتوفر للمستخدمين الآن طريقتين لربط أجهزة شبكة مجمع المباني بوكيل CX:

- ملف البداية

- نطاق IP

يوفر خيار الملف الأولي (.csv) طريقة لإضافة ما يصل إلى 10000 جهاز بسهولة. لاستخدام تقنية المعلومات، يمكن للمستخدمين تنزيل القالب وإكمال المعلومات المطلوبة وتحميله إلى سحابة CX.

يسمح نطاق IP لعميل CX باكتشاف بيانات بيانات تتبع الاستخدام وتجميعها من مجموعة معينة من الأجهزة المتوافقة. يمكن للمستخدمين إضافة أجهزة عن طريق تحديد نطاق IP محدد أو باستخدام أحرف البدل لاستبدال أجزاء عنوان IP لإنشاء نطاق. على سبيل المثال: 172.16.*.* يسمح باستخدام بيانات الاعتماد لجميع الأجهزة في الشبكة الفرعية 172.16.0.0/16.

تحرير عمليات مسح المخزون

تم تحديث CX Cloud بحيث يمكن للمسؤولين الآن تحرير عمليات مسح المخزون (مجموعة البيانات > إعدادات المسؤول) للأجهزة غير التابعة لوحدة التحكم مما يتيح لهم تحسين الجدول استنادا إلى إحتياجات العمل. الأجهزة غير الخاصة بوحدة التحكم التي تمت إضافتها بواسطة المسؤولين والتي يتم عرضها في نافذة تجميع البيانات.

إدارة المسوحات الرقمية

تم تحديث CX Cloud بحيث يمكن للمسؤولين الآن جدولة عمليات الفحص التشخيصية الجديدة أو تحرير عمليات الفحص التشخيصية الموجودة للأجهزة غير التابعة لوحدة التحكم لتحديد أي مشاكل قد تؤثر على الأجهزة. وبالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تسمية القائمة المنسدلة لمركز بنية الشبكة الرقمية (DNA) من Cisco في صفحة ScanDetails المجدولة إلى مصادر البيانات.

عرض الأجهزة غير الخاضعة لوحدة التحكم في صفحة مصادر البيانات

تم تحديث شبكة CX بحيث يعرض Data Sourcespage الأجهزة غير الخاضعة لوحدة التحكم بشكل منفصل مما يسمح للمسؤولين بتأكيد ما إذا كانت الأجهزة غير الخاضعة لوحدة التحكم قابلة للوصول أو يتعذر الوصول إليها.

عرض اقتراحات البرامج وتفاصيلها

يمكن لعملاء شبكة CX عرض الأجهزة غير الخاضعة لوحدة التحكم مما يتيح لهم الوصول إلى مجموعة منتجات لم تكن متوفرة من قبل. بالإضافة إلى ذلك، تم تحديث علامة التبويب مجموعات البرامج ضمن لوحة الرؤى في سحابة CX بالتغييرات التالية:

- تمت إضافة مرشح مرئي جديد بعنوان Managed by" يعرض أسماء المدراء من وحدات التحكم ومن غير وحدات التحكم. تظهر التحويم فوق اسم النسبة المئوية للأصول التي تمت إدارتها.

- تمت إعادة تسمية العمود المصدر في جدول مجموعة البرامج إلى مدار بواسطة.

- يعرض مركز Cisco Catalyst في العمود المدار بواسطة جميع الأجهزة التي تدار بواسطة وحدة التحكم وشاشات عميل سحابة CX لجميع الأجهزة التي لا تديرها وحدة التحكم.

عرض أعطال الأجهزة ومخاطر الأجهزة غير التابعة لوحدة التحكم

تم تحديث صفحات المخاطر الخاصة بالأعطال وتعطل الجهاز في سحابة CX بحيث يمكن للمستخدمين الآن عرض أعطال الأجهزة ومخاطر الأعطال للأصول الأخرى مما يوفر للمستخدمين رؤية متعمقة حول سلامة أجهزتهم غير الخاصة بوحدات التحكم. وبالإضافة إلى ذلك، تمت إعادة تسمية Sourcecolumn إلى Managed Byin TheCrash AssetAndCrash Risktables على كلا الصفحتين.

تمكين syslogs

يمكن للمستخدمين الآن تكوين الأجهزة غير التابعة لوحدة التحكم لإعادة توجيه مسارات الشبكة والأخطاء إلى وكيل شبكة CX مما يسمح للمستخدمين بعرض رسائل الأعطال وتمكين إنشاء الحالة وتمكين إعلامات البريد الإلكتروني للأجهزة غير التابعة لوحدة التحكم.