المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

دمج القياس عن بعد مع CX Cloud

المقدمة

يمكن لعملاء مجموعة النظراء CX دمج حسابات تتبع إستخدام ميزة Intersight مع حساب شبكة CX الخاص بهم، مما يوفر موقعا واحدا لعرض الأصول والتراخيص والعقود. يوضح هذا المستند العملية البسيطة المطلوبة لدمج الحسابات.

المتطلبات الأساسية

لدمج حساب Intersight مع CX Cloud، يجب أن يكون مسؤول سحابة CX أو مسؤول Super أيضا مسؤول حساب Intersight أو مسؤول المستخدم لحساب Intersight مع معرف Cisco.com نفسه.

دمج القياس عن بعد مع CX Cloud

لدمج القياس عن بعد مع CX Cloud:

1. قم بتسجيل الدخول إلى بوابة سحابة CX بأذونات المسؤول أو المسؤول الفائق. تظهر الصفحة الرئيسية ل CX Cloud.

2. انقر على أيقونة الإعدادات. يظهر إطار مصادر البيانات.

مصادر البيانات

3. انقر فوق إضافة مصدر بيانات. يظهر الإطار إضافة مصادر بيانات.

إضافة مصادر بيانات

4. انقر فوق إضافة مصدر بيانات على خط Intersight. تعرض صفحة تحديد الحساب حسابات Intersight التي يمتلك المستخدم دور مسؤول الحساب أو مسؤول وصول المستخدم لها.

تحديد الحسابات

ملاحظة: لا يتم دعم سوى المستخدمين المحددين بشكل ثابت في Intersight. لا يتم اعتماد المستخدمين الذين يحصلون على دورهم بشكل ديناميكي من موفر الهوية ولن يتم عرض هذه الحسابات.

5. حدد حسابات Intersight القابلة للتطبيق للتكامل.

6. انقر على توصيل. يتم عرض التأكيد بمجرد توصيل الحسابات بنجاح.

حسابات Intersight المرتبطة

يتم عرض بيانات تتبع الاستخدام بعد إكمال التجميع.