المحتويات

المقدمة

الأوامر

المقدمة

يصف هذا المستند الأوامر المفيدة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها في واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة بالمستعرض الصوتي الظاهري (VVB) من Cisco.

يوفر Cisco VVB CLI كبديل لصفحة إدارة الويب لتكوين النظام واستكشاف أخطائه وإصلاحها. تتضمن CLI أوامر من إطار عمل النظام الأساسي المرتكز على نظام التشغيل الصوتي (VOS) من Cisco.

الأوامر

إستعراض حجم الكاش

قم بتشغيل الأمر للتحقق من حجم ذاكرة التخزين المؤقت ل VVB

عرض vvb cache browser_cache_size

الحد الأقصى لحجم الملف

شغل هذا أمر أن يجد أكبر ملف في ال VVB ذاكرة تخزين مؤقت

show vvb cache max_file_size

إدخال URL

إذا كان لديك عنوان URL لملف .wav، فيمكنك تشغيل هذا الأمر للاطلاع على تفاصيل عنوان URL

إظهار VVB cache_entry <cache_entry_url>

قائمة عنوان URL .wav المخزنة مؤقتا في VVB

إظهار VVB cache_entry <start _index><end_index>

يبدي هذا أمر رقم من نشط مكالمة في VVB

إظهار ملخص الصوت النشط لاستدعاء VVB

هنا أنت يستطيع رأيت الأمر في cisco VVB أن كان استعملت في VXML مدخل:

يمكن العثور على مزيد من المعلومات:

https://www.cisco.com/c/en/us/td/docs/voice_ip_comm/cust_contact/contact_center/cisco_vvb/vvb11_0/operations/guide/CVVB_BK_OD58C870_00_operations-guide-for-cisco-virtualized.pdf