المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

عنصر واجهة مستخدم الجدول

عنصر واجهة مستخدم URL مع إرتباط لوحة المعلومات

عنصر واجهة مستخدم يتجاوز حد حجم حقل عمل لوحة المعلومات

نوع واجهة مستخدم Excel و XML

لوحة معلومات مع 11 واجهة مستخدم أو أكثر

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء التحقق الإضافي لترقية خادم مركز الذكاء الموحد (CUIC) من Cisco إلى الإصدار 11.6. يحتوي على مجموعة من استعلامات قاعدة البيانات التي تسرد عناصر واجهة مستخدم لوحة المعلومات غير المدعومة التي سيتم إسقاطها بعد الترقية.

المتطلبات الأساسية

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى CUIC الإصدار 11.5.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

بعد ترقية خادم Cisco Unified Intelligence Center من الإصدارات السابقة إلى الإصدار 11.6، يتم تجاهل جميع واجهات لوحة المعلومات غير المدعومة دون إعلام صريح لمسؤول النظام. لمنع فقد الودجات التي تقترحها الوثيقة وتوفير إرشادات حول كيفية التحقق من الودجات الموجودة.

ملاحظة: يضمن النسخ الاحتياطي الصالح إمكانية إستعادة التكوين بالكامل، لذلك يوصى دائما بإجراء عملية نسخ إحتياطي قبل الترقية.

الحل

عنصر واجهة مستخدم الجدول

أستخدم استعلام SQL هذا لسرد كافة لوحات المعلومات ذات عناصر واجهة المستخدم المجدولة.

ملاحظة: يجب إدخال جميع سطور الاستعلام بخط غامق للحصول على الإخراج. يتم إستخدام حرف شرطة مائلة عكسية لعرض استعلام أفضل.

admin:run sql SELECT dw.parentdashboardid,d.name dashboard,dw.name widget \

FROM cuic_data:cuicdashboardwidget dw \

INNER JOIN cuic_data:cuicdashboard d \

ON d.id=dw.parentdashboardid \

WHERE widgettype='SCHEDU'

parentdashboardid                dashboard                       widget

================================ =============================== ==================

09BCDE8D1000015E0000005A0A302F8E case1_validate_scheduled_widget scheduled_widget_1

ودجات هذا النوع غير مدعومة في CUIC صيغة 11.6 ويتم تجاهلها بعد الترقية.

عنصر واجهة مستخدم URL مع إرتباط لوحة المعلومات

ودوائر URL التي لها إرتباط إلى لوحة معلومات أخرى تسمى لوحات معلومات متداخلة.

أدوات العرض من هذا النوع غير مدعومة في CUIC صيغة 11.6 وهينبذوابعد الترقية.

لا تحتوي هذه المقالة على استعلامات SQL محددة لسرد لوحات المعلومات والوحدات المستخدمة لهذا النوع.

عنصر واجهة مستخدم يتجاوز حد حجم حقل عمل لوحة المعلومات

أدوات العرض من هذا النوع غير مدعومة في CUIC صيغة 11.6 وهينبذوابعد الترقية.

لا تحتوي هذه المقالة على استعلامات SQL محددة لسرد لوحات المعلومات والوحدات المستخدمة لهذا النوع.

نوع واجهة مستخدم Excel و XML

أستخدم استعلام SQL هذا لسرد كافة لوحات المعلومات والوجهات التي تحتوي على نوعي XML و Excel من التفاوتات.

admin:run sql SELECT dw.parentdashboardid,d.name dashboard,dw.name widget \

FROM cuic_data:cuicdashboardwidget dw \

INNER JOIN cuic_data:cuicdashboard d \

ON d.id=dw.parentdashboardid \

WHERE url LIKE '%linkType=excelType%' OR url LIKE '%linkType=xmlType%'

parentdashboardid                dashboard                 widget

================================ ========================= =================

09C13E6A1000015E0000006F0A302F8E case4_excel_xml_permalink url_permlnk_xml

09C13E6A1000015E0000006F0A302F8E case4_excel_xml_permalink url_permlnk_excel

بعد ترقية خادم AfterCUIC إلى الإصدار 11.6 الكل لوحة المعلومات مع Excel ونوع XML سيتم تحويلها إلى إرتباطات HTML.

لوحة معلومات مع 11 واجهة مستخدم أو أكثر

أستخدم استعلام SQL هذا لسرد جميع لوحة المعلومات التي تحتوي على أكثر من 10 عناصر واجهة مستخدم مقترنة.

admin:run sql SELECT dw.parentdashboardid,d.name dashboard,COUNT(dw.parentdashboardid)AS widget_count \

FROM cuic_data:cuicdashboardwidget dw \

INNER JOIN cuic_data:cuicdashboard d \

ON d.id=dw.parentdashboardid \

GROUP BY parentdashboardid,d.name \

HAVING 10

parentdashboardid                dashboard            widget_count

================================ ==================== ============

09A902BB1000015E000000070A302F8E case5_10plus_widgets 12

بعد ترقية خادم CUIC إلى الإصدار 11.6 يتم الاحتفاظ بجميع لوحات المعلومات التي تحتوي على أكثر من 10 عناصر، ولكن لا يمكنك إجراء تغييرات عليها.