المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

الرسم التخطيطي للشبكة

الوصول إلى تقرير مركز الذكاء الموحد باستخدام HTTP/HTTPS

التكوين

إعدادات النظام

تحميل الترخيص

تكوين الشبكة

إنشاء IP للشبكة الفرعية

إنشاء شخصية مهمة

إنشاء مسارات

تكوين موازنة حمل HTTPS

إنشاء شاشات

إنشاء شاشة لمنفذ HTTP 80

إنشاء خوادم

إنشاء خدمات

إنشاء خادم ظاهري

إنشاء مجموعات الثبات

المرجع

المقدمة

يصف هذا وثيقة التشكيل steps أن يستعمل Citrix NetScalaer حمل مرشد ل CUIC.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- CUIC

- Citrix NetScaler

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج والمكونات المادية التالية:

- CUIC 11.0(1)

- نظام التشغيل Citrix NS: إصدار الجهاز: Citrix NetScaler 1000v (الإصدار 10.1 Build 125.8)

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

CUIC هو نظام تقارير مرن وبسيط قائم على الويب يوفر لك تقارير حول بيانات العمل ذات الصلة. باستخدام CUIC، يمكنك إنشاء بوابة معلومات شاملة حيث يتم تطوير تقارير مركز الاتصال ولوحات المعلومات ومشاركتها عبر مؤسستك. في عمليات نشر CUIC الكبيرة، يتم إستخدام Citrix NetScaler 1000v (موازن التحميل) لتوازن حركة مرور بروتوكول نقل النص التشعبي (HTTP) وبروتوكول نقل النص التشعبي الآمن (HTTPS).

الرسم التخطيطي للشبكة

الوصول إلى تقرير مركز الذكاء الموحد باستخدام HTTP/HTTPS

عندما يكون HTTP معطلا في خادم CUIC، فهذا هو تدفق HTTP إلى المنافذ المختلفة.

التكوين

إعدادات النظام

التكوين > الإعدادات > تكوين الميزات الأساسية

تحميل الترخيص

قد لا يعمل بدون ترخيص SSL.

انتقل إلى النظام > التراخيص > إدارة التراخيص > تحديث الترخيص

تكوين الشبكة

يتحدث العملاء عن موازن التحميل من خلال IP الظاهري (VIP) ومحادثات موازن التحميل إلى CUIC من خلال شبكته الفرعية IP (SNIP).

انقر فوق System > Network > IPs > IPv4s

إنشاء IP للشبكة الفرعية

الخطوة 1. انقر على إضافة لإضافة عنوان IP، حدد النوع ك شبكة IP الفرعية.

الخطوة 2. انقر على إنشاء لإنشاء عنوان IP المطلوب.

إنشاء شخصية مهمة

الخطوة 1. انقر فوق إضافة لإضافة عنوان IP، وحدد النوععلى أنه IP الظاهري.

الخطوة 2. انقر على إنشاء لإنشاء عنوان IP المطلوب.

إنشاء مسارات

إذا لزم الأمر، قم بإنشاء مسارات إلى الشبكة من حيث تأتي طلبات HTTP/HTTPS إلى موازن التحميل.

انقر على إنشاء لإنشاء المسار المطلوب.

تكوين موازنة حمل HTTPS

لإنشاء إدخالات خادم ظاهري، واحد لكل منفذ في CUIC، يلزم مراقبة ثلاثة منافذ (منافذ HTTP 80. 8081 ومنفذ HTTPS 8444). كل إدخال خادم ظاهري هو مجموعة IP و المنفذ التي تتلقى حركة مرور HTTP من العميل (الوصول إلى تقرير CUIC).

يلزم ربط الخوادم الظاهرية بالخوادم، لإرسال حركة مرور التحميل إليها. للتحقق من حالة سلامة شاشات الخادم، يجب تعيينها لكل خادم. من خلال إستخدام الشاشات، يقوم التحميل بالكشف عن فشل الخادم (CUIC) ويعيد توزيع حركة المرور الواردة على الخوادم التي تكون في حالة جيدة لخدمة الطلبات.

وبالتالي فإن الاقتران عبارة عن خادم ظاهري->خدمة وخادم->شاشة.

ملخص التكوينات:

- إنشاء شاشات

- إنشاء خوادم

- إنشاء خدمات باستخدام اقتران الخادم

- ربط كل خدمة بالشاشات المطابقة

- إنشاء خوادم افتراضية

- ربط الخدمات المقابلة مع الخوادم الظاهرية

- إنشاء مجموعة ثبات وإضافة خوادم ظاهرية

توضح صورة نظام المعلومات (IS) ثلاثة إدخالات لخادم افتراضي والاقتران بها.

إنشاء شاشات

انتقل إلى إدارة حركة مرور البيانات > موازنة الأحمال > الشاشات

لإنشاء شاشة، انتقل إلى إدارة حركة مرور البيانات > موازنة الأحمال > الشاشات، انقر فوق الزر إضافة.

خلقت ثلاثة نوع من الشاشات، للميناء 80، 8081 و 8444.

إنشاء شاشة لمنفذ HTTP 80

حدد النوع ك TCP وحدد الفاصل الزمني ومهلة الاستجابة ووقت التوقف وإعادة المحاولة وما إلى ذلك.

انقر فوق إنشاء لإنشاء الشاشة. بالنسبة ل HTTPS، يلزم إنشاء شاشتين (واحدة لكل خادم).

بالنسبة لشاشة نوع HTTPS، قم بتكوين قسم المعلمة الخاصة. يقوم هذا جهاز العرض بالإعلام عن النجاح إذا كانت الاستجابة لطلب HTTP إما 200 أو 302.

عند تعطيل HTTP في CUIC، من المتوقع 302 بخلاف ذلك 200. ولمعالجة كل من الحالتين 200 و 302 مشمولتان.

بالنسبة لشاشة نوع HTTPS، قم بتكوين قسم المعلمة الخاصة. تقوم هذه الشاشة بالإعلام عن النجاح فقط في حالة إحتواء الاستجابة على سلسلة في الخدمة.

إنشاء خوادم

يمثل الخادم عقدة CUIC. لكل عقدة CUIC تخدمها موازن التحميل، يلزم إدخال خادم.

لإنشاء خادم، انتقل إلى إدارة حركة مرور البيانات > موازنة الأحمال > الخوادم، انقر فوق الزر إضافة.

إنشاء خدمات

لإنشاء شاشة، انتقل إلى إدارة حركة مرور البيانات > موازنة الأحمال > الخدمات، انقر فوق إضافة.

في حالة عدم وجود شاشات مقترنة، قد يتم عرض جهاز عرض افتراضي في مربع تم تكوينه. دون إزالة ذلك، حدد جهاز العرض الصحيح من الشاشات المتاحة من القائمة المتاحة (في هذه الصورة يكون cust_tcp) وانقر فوق إضافة لنقله إلى القائمة التي تم تكوينها. وانقر فوق OK. في المرة التالية التي يتم فيها فتح هذه الصفحة، فإنها تعرض الشاشة المحددة فقط. تختفي الشاشة الافتراضية. يحدث هذا لأن الخدمة تحتاج دائما إلى أن تكون مقترنة مع أداة مراقبة. إذا لم يتم تكوين أي شيء، يوفر موازن التحميل موازنا افتراضيا، ولكن عندما يقوم المستخدم بتحديد أداة مراقبة، يقوم موازن التحميل بإخراج جهاز العرض الافتراضي.

إنشاء خادم ظاهري

لإنشاء خادم ظاهري، انتقل إلى إدارة حركة مرور البيانات > موازنة الأحمال > الخوادم الظاهرية، وانقر فوق إضافة.

تحقق من الخدمات التي يجب اقترانها بهذه الخدمة الظاهرية.

في علامة التبويب أسلوب واستمرار، حدد أسلوب على الأقل اتصال، إستمرارية على هيئة SOURCEIP ومهلة على هيئة 40 دقيقة. وذلك لأن معدل تحديث التقارير السابقة الافتراضي تم تعيينه على 30 دقيقة؛ فأنت بحاجة إلى تكوين قيمة أكبر من معدل التحديث. إذا كنت تقوم بتكوين معدل تحديث مختلف للتقرير التاريخي، فعليك تغيير هذه القيمة أيضا.

إنشاء مجموعات الثبات

لإنشاء مجموعة الثبات، انتقل إلى إدارة حركة المرور > موازنة الأحمال > مجموعات الثبات، انقر فوق إضافة.

حدد الأسلوب كاتصال أقل، واستمرارية ك SOURCEIP ومهلة ك 40 دقيقة. وذلك لأن معدل تحديث التقارير السابقة الافتراضي تم تعيينه على 30 دقيقة؛ فأنت بحاجة إلى تكوين قيمة أكبر من معدل التحديث. إذا كنت تقوم بتكوين معدل تحديث مختلف للتقرير التاريخي، فعليك تغيير هذه القيمة أيضا.

بما أن كل خادم CUIC يستمع إلى ثلاثة منافذ، فأنت بحاجة لتضمين كل الخوادم الافتراضية الثلاثة هنا. إذا طلب عميل إلى HTTP 80 ميناء أي يكون بالفعل أرسلت إلى CUIC نادل خاص، فإن كل الطلبات من أن زبون يستهدف أن يدير 8081، 8444 يوجه إلى ال نفسه CUIC.

المرجع

1- http://support.citrix.com/proddocs/topic/netscaler/ns-gen-netscaler-wrapper-con.html