المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

سؤال

إجابة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية عرض إحصائيات قسم البيانات (POD) لخدمة السياق لوحدة تحكم عمليات بوابة صوت العميل (CVP).

تمت المساهمة بواسطة ناتاليا فوينتيس فوينتيس، مهندس TAC من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- خدمة السياق

- خادم CVP

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى CVP، الإصدار 11.6

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

سؤال

كيف يتم عرض إحصائيات POD لحساب خدمة السياق على OAMP؟

إجابة

في سجلات لغة الترميز الخارجية الصوتية (VXML)، ابحث عن ملخص إحصائيات عميل خدمة سياق السلسلة. يسرد هذا الملخص جميع عمليات POD التي تم إجراؤها في النصف ساعة الأخيرة، ويتألف التقرير من عدد عمليات POD وزمن الوصول الذي تم تحقيقه لكل عملية، وما إلى ذلك.