المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.

المقدمة

يصف هذا المستند إجراء جدولة إزالة قاعدة البيانات على خادم التقارير CVP (Cisco Unified Customer Voice Portal) عند عدم توفر خادم OAMP (وحدة التحكم في العملية).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج التالية:

- بوابة الاتصالات الصوتية الموحدة للعملاء (CVP) من Cisco

- وحدة تحكم التشغيل (OAMP)

التكوين

خطوات جدول قاعدة البيانات العادية (تصميم شبكة مرجع الحل)

الخطوة 1. انتقل إلى إدارة الأجهزة > خادم تقارير CVP.

الخطوة 2. حدد خادم التقارير بالنقر فوق الارتباط بحقل الاسم الخاص به أو على زر الاختيار الذي يسبقه ثم انقر فوق تحرير.

الخطوة 3. في نافذة "تحرير تكوين خادم التقارير"، حدد القائمة إدارة قاعدة البيانات في شريط الأدوات، ثم حدد حذف البيانات.

الخطوة 4. في "خادم التقارير"- صفحة حذف البيانات وتغيير وقت الاحتفاظ بالبيانات لكل فئة من فئات البيانات.

الخطوة 5. حدد الساعات والدقائق لتنفيذ عملية الإزالة كل يوم. يحدد هذا الوقت لعملية التطهير الرئيسية (الليلي) ويعين عملية إزالة منتصف اليوم ليتم تشغيلها بعد 12 ساعة.

الخطوة 6. قم بتعبئة كلمة مرور Informix وانقر حفظ ونشر.

تغيير وقت إزالة قاعدة بيانات خادم تقارير CVP بدون وحدة تحكم OAMP

الخطوة 1. يقوم تثبيت خادم التقارير بإنشاء ملف دفعة نافذة CVPURGE.BAT موجود في دليل C:\Cisco\CVP\bin.  يقوم ملف الدفعة هذا ببساطة بتشغيل رمز Java خلفي لبدء عملية إزالة قاعدة البيانات، والتي تمت جدولتها أيضا لتشغيلها من خلال مجدول النوافذ على كل خادم تقارير CVP فردي.

الخطوة 2. يوفر الآن خادم التقارير مهمتين لجدول الإطارات، CVPDBMidDayPurge و CVPDBNightlyPurge. تتوافق كل مهمة مع نشاط التطهير في منتصف اليوم ونشاط التطهير الليلي على التوالي، كما هو مذكور في الخطوة 5 من خطوات جدول قاعدة البيانات العادية.

الخطوة 3. تستخدم كلتا العمليتين نفس ملف CVPPURGE.BAT، ومع ذلك، يتم تضمين معلمات مختلفة في ملف الدفعة لأنشطة التطهير المختلفة. علاوة على ذلك، يمكن تغيير وقت إزالة قاعدة البيانات من خلال مهام مجدول النوافذ على خادم تقارير فردي.

التحقق من الصحة

لا يوجد حاليًا إجراء للتحقق من صحة هذا التكوين.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.