المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند خادما متعدد المسارات يتصل بواجهات شبكة متعددة أو عناوين IP. إذا كان نظام التشغيل Windows Server 2008 أو Windows Server 2012 يستخدم عناوين IP متعددة، فلا يزال من غير المضمون أن يتم ربط الوكيل الرئيسي لبروتوكول إدارة الشبكة البسيط (SNMP) بعنوان IP المناسب.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

على سبيل المثال، في الأنظمة الموحدة لموجهات CCE أو أجهزة التوجيه/المسجل (Rogger)، قد تصل طلبات الحصول على SNMP إلى الواجهة العامة غير عالية الأولوية حتى بعد إرسال الاستجابات على الواجهة العليا العامة. كما يمكن إرسال إختبارات SNMP الصادرة باستخدام الواجهة العليا العامة، عندما تتوقع محطة إدارة الشبكة إختبارات SNMP التي يتم إرسالها باستخدام الواجهة العامة غير ذات الأولوية.

الحل

هناك طريقتان لربط وكيل SNMP الرئيسي بعنوان IP المناسب:

- استمر في إستخدام واجهة الشبكة العامة ذات الأولوية العالية وقم بتكوين محطة إدارة الشبكة لاستطلاع الواجهة العليا العامة.

- أستخدم إعداد الويب لتغيير عناوين IP للموجهات بحيث تستخدم الموجهات واجهة الشبكة العليا العامة لحركة المرور العامة (الأولوية العادية) والواجهة غير العليا العامة لحركة المرور ذات الأولوية العالية. تأكد من تحديد الأولوية المناسبة (عالية أو عادية) لجميع العقد.

العيوب تفتح تحديدا لهذا الغرض

يتطلب CSCut64902 UCCE SNMPD.exe المستند الذي يجب على IpAddr تحديده في إختبارات CSCut86375 UCCE SNMP التي يجب إرسالها على واجهة الأولوية العادية على Rogger