المحتويات

المقدمة

المشكلة: تعذر تخويل موجز ويب Facebook جديد

سبب جذري

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند مشكلة مسؤول، يتعذر عليه تخويل موجز ويب ل Facebook تم إنشاؤه على صفحة الويب الخاصة بإدارة SocialMiner.

الخطأ: لا يمكن تحميل URL: لم يتم تضمين مجال عنوان URL هذا في مجالات التطبيق. لتمكين تحميل عنوان URL هذا، أضف كافة المجالات والمجالات الفرعية الخاصة بالتطبيق إلى حقل "مجالات التطبيق" في إعدادات التطبيق الخاصة بك

المشكلة: تعذر تخويل موجز ويب Facebook جديد

عند إنشاء موجز ويب جديد على Facebook، يجب تخويله باستخدام صفحة المروحة الأصلية.

الإجراء:

1. قم بإنشاء موجز FB جديد، وحاول تخويله. يتم فتح القائمة المنبثقة مع ظهور الخطأ في الصورة.

2. يتعذر حفظ هذا والتخويل لموجز ويب.

بينما يتم تخويل موجز الويب الجديد هذا، تتلقى الخطأ الموضح في هذه الصورة :

سبب جذري

قام Facebook مؤخرا بإدخال تغيير في Redirect URI Validator حيث أنه مكن الفحص الدقيق ل Redirect URI، أي Strict = True يتم تشغيله بشكل افتراضي ويتم فرضه (لا يمكن تعطيله).

https://developers.facebook.com/blog/post/2017/12/18/strict-uri-matching/

الحل

لا يوجد حاليا حل بديل متاح حيث لم تعد شركة Cisco تدعم دمج موجز ويب SocialMiner على Facebook.

تم إهمال الميزة بحلول 1 أغسطس 2018.

يرجى الرجوع إلى الإشعار الميداني الرسمي على العنوان Cisco.com للحصول على مزيد من المعلومات حول هذا الأمر.

يتم تعقب هذا باستخدام معرف أخطاء Cisco - CSCvi57839  - SocialMiner: يتعذر تنفيذ تفويض صفحة مروحة Facebook الجديدة مع حدوث الخطأ: يتعذر تحميل URL