المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

إنشاء مستودع FTP باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) ل ACS

إنشاء نسخة إحتياطية ل ACS باستخدام CLI (واجهة سطر الأوامر)

تكوين مستودع FTP باستخدام واجهة المستخدم الرسومية

جدولة النسخ الاحتياطية باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يصف هذا المستند العملية المستخدمة لإنشاء مستودع بروتوكول نقل الملفات (FTP) وتمكين النسخ الاحتياطية المجدولة باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) وواجهة المستخدم الرسومية (GUI) لخادم التحكم في الوصول الآمن من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Secure ACS، الإصدار 5.x.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

إنشاء مستودع FTP باستخدام واجهة سطر الأوامر (CLI) ل ACS

دخلت هذا أمر على ال CLI مع المعلومة ل FTP نادل ك.

acs/admin(config)# repository myrepository

acs/admin(config-Repository)#url ftp://101.10.10.1/

acs/admin(config-Repository)#username anonymous password plain anonymous

acs/admin(config-Reposotory)#exit

إنشاء نسخة إحتياطية ل ACS باستخدام CLI (واجهة سطر الأوامر)

النسخ الاحتياطي لنظام تشغيل محرك نشر التطبيقات والتطبيقات (ADE)

دخلت هذا أمر على ال CLI. يتضمن هذا الأمر تكوين ADE OS.

acs/admin#backup backup-name repository myrepository

تتضمن ملفات ACS الاحتياطية:

- قاعدة البيانات - تتضمن ملفات قاعدة البيانات البيانات المتعلقة ب ACS.

- ملف كلمة مرور قاعدة البيانات - dbcred.cal، موجود في /opt/ciscoacs/conf.

- مخزن الشهادات - موجود في /opt/ciscoACS/conf.

- قاعدة بيانات العارض - في حالة تمكين العارض في عقدة ACS التي تقوم بالنسخ الاحتياطي لها.

أدخل الأمر show backup history لعرض عمليات النسخ الاحتياطي وتحديد ما إذا كانت قد نجحت.

النسخ الاحتياطي للتطبيق فقط

دخلت هذا أمر:

acs/admin#acs backup backup-name repository myrepository

تكوين مستودع FTP باستخدام واجهة المستخدم الرسومية

انتقل إلى إدارة النظام > العمليات > مستودعات البرامج وأدخل المعلومات المتعلقة بخادم FTP الخاص بك في مستودع جديد أو قم بتحرير مستودع حالي.

جدولة النسخ الاحتياطية باستخدام واجهة المستخدم الرسومية (GUI)

يمكن جدولة عمليات النسخ الاحتياطي لتشغيلها على فترات زمنية محددة مسبقا. جدولة عمليات النسخ الاحتياطي من واجهة الويب الأساسية أو من خلال واجهة سطر الأوامر المحلية. تقوم ميزة النسخ الاحتياطية المجدولة بالنسخ الاحتياطي لبيانات تكوين ACS.

انتقل إلى إدارة النظام > العمليات > النسخ الاحتياطية المجدولة، وانقر فوق إنشاء وأدخل هذه المعلومات:

- بيانات النسخ الاحتياطي - يتضمن اسم الملف الذي تم إنشاؤه بواسطة النسخة الاحتياطية طابع الوقت ومعلومات نوع الملف الملحقة بالبادئة التي تم إدخالها.

- بادئة اسم الملف - أدخل اسم النسخة الاحتياطية ل ACS.

- المستودع - انقر فوق تحديد للفتح، وتفتح شاشة جديدة حيث يمكنك تخزين النسخة الاحتياطية.

- الوقت من اليوم - أختر الوقت المناسب.

في المثال التالي، اسم الملف هو acsbackup واسم المستودع هو myRepository.

بعد النقر فوق إرسال، تحقق من خادم FTP للتحقق من إنشاء النسخ الاحتياطي ل ACS ونقله بنجاح.

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

قم بمعاينة ملف /opt/CSCOacs/logs/acsbackup_instance.log للحصول على معلومات حول عملية النسخ الاحتياطي الأخيرة.

أدخل الأمر show backup history لعرض حالة عمليات النسخ الاحتياطي.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

لا تتوفر حاليًا معلومات محددة لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها لهذا التكوين.