المحتويات

المقدمة

الكلمات الأساسية

معلومات أساسية

المتطلبات الأساسية

كيفية تكوين إرسال إشارات ACM

التحقق من عمل إرسال إشارات قائمة التحكم في الوصول (ACM)

كيفية تكوين نص IM لأحداث ACM

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إستخدام إشارات وحدة التحكم في الوصول (ACM) إلى MicroWave على ASR 920.

الكلمات الأساسية

ميزة التحكم في الوصول (ACM) إلى الموجات الدقيقة وميزة الإدخال/الإخراج (IM) والتكوين وانخفاض الإشارة ومعيار ASR 920

معلومات أساسية

يعد تعديل الترميز القابل للتكيف للموجات الدقيقة (ACM) ميزة لإدارة أعطال الاتصال بشبكة إيثرنت تسمح بمراقبة سلوك إرتباطات الموجات الدقيقة [1]. عند الاستخدام مع برامج IM النصية، تتيح ميزة ACM للموجه إمكانية تغيير تكوينات الموجات الدقيقة بشكل ديناميكي إلى:

- تحسين التوجيه.

- التحكم في حالات الإزدحام.

- تمكين أوجه الحماية من الخسائر.

لنفترض أن عاصفة ثلجية نشطة قد انحسرت وأن قوة الإشارة قد انخفضت. عندما يكتشف ACM انخفاض الإشارة على إرتباط ميكروويف، يمكن أن يؤدي برنامج IM النصي الذي تم تكوينه على عقدة الوصول إلى IP/MPLS إلى تشغيل هذه الإجراءات [2]:

- ضبط قياس IGP لارتباط الموجات الصغرية لتعكس السعة الجديدة (المخفضة).

- قم بتغيير سياسات جودة الخدمة على الواجهة باتجاه إرتباط الموجة الدقيقة لضمان إرسال حركة مرور إعادة التوجيه السريع (EF).

- قم بإزالة الارتباط المخفض من التوجيه، وبالتالي فرض إعادة حساب المسار لحماية الخسارة.

المتطلبات الأساسية

لكي يعمل إرسال إشارات ACM، فإن بعض المتطلبات الأساسية الأساسية للاجتماع هي:

- يعمل ASR 920 بنظام التشغيل Cisco IOS® XE 3S أو 16 أو 17.

- يجب أن يدعم جهاز الإرسال والاستقبال الذي يعمل بالموجات الدقيقة في مخطط الشبكة تعديل النطاق الترددي المتكيف.

- يجب أن يدعم جهاز الإرسال والاستقبال الذي يعمل بالموجات الدقيقة امتداد Ethernet CFM لأجهزة الموجات الدقيقة كما هو محدد بواسطة Cisco.

- يجب أن تدعم جميع الأجهزة المتصلة مباشرة بجهاز الإرسال والاستقبال بالموجات الدقيقة وظائف خفض الإشارة (SD).

يمكن العثور على قائمة كاملة بالمتطلبات الأساسية في تكوين إرسال إشارات وحدة التحكم في الوصول (ACM) إلى القسم MicroWave ودمج وحدة التحكم في الوصول الفوري داخل [2].

كيفية تكوين إرسال إشارات ACM

تم تكوين إرسال إشارات ACM في جزأين. الجزء الأول هو مجموعة من أوامر التكوين العام، ويتم تكوين الجزء الثاني لكل مثيل خدمة.

تم تكوين مثيل الخدمة الذي سيتم إستخدامه مع إشارات ACM داخل واجهة مادية أو قناة منفذ.

أستخدم هذه الأوامر لتكوين إدارة التحكم في الوصول (ACM). إستبدال النص الغامق بقيم أو أسماء مخصصة.

ASR920(config)#ethernet CFM IEEE

ASR920(config)#ethernet cfm global

ASR920(config)#ethernet cfm domain MyCfmDomain مستوى 3

ASR920(config-ecfm)#service MyCustomerServiceInstance EVC MyEvc vlan 123 الإتجاه لأسفل

ASR920(config-ecfm-srv)#continuity-check

ASR920(config-ecfm-srv)#continuity-check interval 10s → فقط تتوفر خيارات معرفة مسبقا. هل تريد إستخدام ؟ للاطلاع على الخيارات المتوفرة. هذا أمر إختياري.

ASR920(config-ecfm-srv)#exit

ASR920(config-ecfm)#exit

ASR920(config)#ethernet evc MyEvc

ASR920(config-evc)#exit

ASR920(config)#int gig 0/0/0

ASR920(config-if)#no عنوان IP

ASR920(config-if)#no إيقاف التشغيل

ASR920(config-if)#service instance 123 ethernet MyEvc

ASR920(config-if-srv)#encapsulation dot1q 123

ASR920(config-if-srv)#rewrite مدخل بطاقة pop 1 متماثل

ASR920(config-if-srv)#bridge-domain 123

ASR920(config-if-srv)#cfm mep domain MyCfmDomain mpid 100

ASR920(config-if-srv)#end

ارجع إلى [2] و[3] لأوصاف الغرض من كل أمر.

من أجل تشغيل حدث ما، يمكن تكوين مؤقت إيقاف التشغيل وعتبة الفقد ومؤقتات الانتظار حتى الاستعادة (WTR). هذه المعلمات هي إعدادات إختيارية، ويتم تكوينها على مستوى الواجهة (المادية أو المنطقية) باستخدام الأوامر التالية:

ASR920(config)#int gig 0/0/0

ASR920(config-if)#ethernet الحدث ميكروويف إيقاف التشغيل 10

ASR920(config-if)#ethernet event microWave loss-threshold 15

ASR920(config-if)#ethernet event microWave wtr 16

ASR920(config-if)#end

يشير "إيقاف مؤقت" إلى المدة التي يجب أن يكون فيها إرتباط الموجات الدقيقة في حالة متدهورة قبل إعلانه كقيمة متدهورة. القيمة الافتراضية هي 0 ثانية.

يشير حد الفقد إلى عدد رسائل إعلام النطاق الترددي التي يجب إستلامها من جهاز الإرسال والاستقبال ASR 920 لإظهار الارتباط كإرتباط مخفض. القيمة الافتراضية هي 3 رسائل.

يشير مؤقت WTR إلى الوقت الذي يجب أن ينتظره الموجه قبل الإعلان عن إسترداد الإشارة من الحالة المتدهورة. وهذا يؤدي إلى منع وميض التدفق بسبب أحداث الاسترداد المتقطعة. القيمة الافتراضية هي 10 ثوان.

يمكن العثور على شرح تفصيلي للأوقات في [2] و[3].

التحقق من عمل إرسال إشارات قائمة التحكم في الوصول (ACM)

أستخدم هذه الأوامر للتحقق من عمل ACM:

حالة ميكروويف حدث الإيثرنت ASR920#show [interface gig 0/0/0]

إحصائيات الموجة الدقيقة لحدث الإيثرنت ASR920#show

يتم عرض نموذج إخراج من أمر الحالة هنا. هذا المخرج ل ACM يشكل على ثلاثة خدمة مثال مختلف ضمن ميناء-channel.

حالة ميكرويف حدث الإيثرنت ASR920#show

حالة النطاق الترددي للموجات الدقيقة ل port-channel10

الحالة: signal_degraded

وقت الانتظار: 10 ثوان

وقت الاستعادة: 10 ثوان

عتبة الخسارة: 2

إجمالي عدد مرات تلقي VSM: 64

إجمالي عدد مرات إسقاط VSM: 0

إجمالي عدد مرات تلقي BNM: 0

إجمالي عدد مرات إسقاط BNM: 0

عنوان المرسل 3c4c.d0c8.4705

الحالة: signal_degraded

الوقت المنقضي في هذه الحالة: 00:04:11

النطاق الترددي الاسمي: 598 ميجابت في الثانية

النطاق الترددي الحالي: 114 ميجابت في الثانية

أدنى عرض نطاق ترددي: 114 ميجابت في الثانية

آخر تلقي لرسالة VSM: بتاريخ 27 يناير 21:36:19.992

عدد مرات تلقي VSM: 27

عدد مرات إسقاط VSM: 0

فترة VSM: 10 ثوان

آخر BNM تم إستلامه: أبدا

عدد مرات تلقي BNM: 0

عدد مرات إسقاط BNM: 0

فترة BNM: 10 ثوان

مؤقت الاحتجاز: ليس قيد التشغيل

مؤقت الانتظار حتى الاستعادة: ليس قيد التشغيل

المؤقت الدوري: 23 ثانية متبقية

الانتقال إلى حالة متدهورة: 1

عنوان المرسل 3c4c.d0c8.f2c5

الحالة: signal_degraded

الوقت المنقضي في هذه الحالة: 00:02:53

النطاق الترددي الاسمي: 598 ميجابت في الثانية

النطاق الترددي الحالي: 114 ميجابت في الثانية

أدنى عرض نطاق ترددي: 114 ميجابت في الثانية

آخر تلقي لرسالة VSM: بتاريخ 27 يناير 21:36:18.548

عدد مرات تلقي VSM: 19

عدد مرات إسقاط VSM: 0

فترة VSM: 10 ثوان

آخر BNM تم إستلامه: أبدا

عدد مرات تلقي BNM: 0

عدد مرات إسقاط BNM: 0

فترة BNM: 10 ثوان

مؤقت الاحتجاز: ليس قيد التشغيل

مؤقت الانتظار حتى الاستعادة: ليس قيد التشغيل

المؤقت الدوري: 21 ثانية متبقية

الانتقال إلى حالة متدهورة: 1

عنوان المرسل 3c4c.d0c8.f2c6

الحالة: signal_degraded

الوقت المنقضي في هذه الحالة: 00:02:43

النطاق الترددي الاسمي: 598 ميجابت في الثانية

النطاق الترددي الحالي: 114 ميجابت في الثانية

أدنى عرض نطاق ترددي: 114 ميجابت في الثانية

آخر تلقي لرسالة VSM: بتاريخ 27 يناير 21:36:18.596

عدد مرات تلقي VSM: 18

عدد مرات إسقاط VSM: 0

فترة VSM: 10 ثوان

آخر BNM تم إستلامه: أبدا

عدد مرات تلقي BNM: 0

عدد مرات إسقاط BNM: 0

فترة BNM: 10 ثوان

مؤقت الاحتجاز: ليس قيد التشغيل

مؤقت الانتظار حتى الاستعادة: ليس قيد التشغيل

المؤقت الدوري: 21 ثانية متبقية

الانتقال إلى حالة متدهورة: 1

كيفية تكوين نص IM لأحداث ACM

عند إستخدام نصوص IM النصية مع إرسال إشارات ACM، يتم تشغيل البرنامج النصي بواسطة حدثين، أو حدث "الإشارة المخفضة" (SD)، أو حدث "الإشارة المخفضة" (clear-sd).

بالنسبة للحدث المخفض بالإشارة، يجب تكوين حد النطاق الترددي. يتم تعيين هذه العتبة في نص IM على قيمة عرض النطاق الترددي الاسمي. إذا كانت هذه القيمة غير معروفة، فإن دليل تكوين Cisco يوصي بقيمة 1000.

يجب أن يكون هناك SVI/BD واحد لكل إرتباط مادي. كما يلزم وجود برنامج نصي IM لكل رابط مادي.

هذا مثال على برنامج نصي ل IM يتم تشغيله عند انخفاض الإشارة (SD):

ASR920(config)#event مدير برمجية MyImScript_SignalDegraded

واجهة ASR920(config-applet)#event إثرنيت MicroWave SD GigabitEthernet 0/0/0 الحد 400

ASR920(config-applet)#action 1 syslog msg "أي إجراء مطلوب تنفيذه"

ASR920(config-applet)#action 2 syslog msg "على سبيل المثال، ضبط BW، سياسات جودة الخدمة، إيقاف الارتباط"

ASR920(config-applet)#end

هذا مثال على نص IM الذي يتم تشغيله عند مسح حالة الإشارة المخفضة (clear-sd):

ASR920(config)#event مدير برمجية MyScript_ClearedSignalDegraated

واجهة ASR920(config-applet)#event ethernet MicroWave clear-sd GigabitEthernet 0/0/0

ASR920(config-applet)#action 1 syslog msg "أي إجراء مطلوب تنفيذه"

ASR920(config-applet)#action 2 syslog msg "على سبيل المثال، الاستعادة إلى التكوين الأصلي"

ASR920(config-applet)#end

للحصول على أمثلة إضافية، ارجع إلى نموذج التكوينات في [2] و[3].