المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

معلومات أساسية

التكوين

التكوينات

التحقق من الصحة

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية إعداد نظام نظام تشغيل الصوت (VOS) من Cisco للحصول على عناوين متعددة في حقل شهادة الاسم البديل للموضوع (SAN) عندما لا تحتوي بيئة Cisco VOS على نموذج بنية الناشر - المشترك على سبيل المثال المستعرض الصوتي الظاهري (VVB).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- الشهادات الموقعة من CA

- شهادات موقعة ذاتيا

- واجهة سطر الأوامر Cisco VOS CLI

المكونات المستخدمة

- VVB

- إدارة نظام VOS من Cisco - إدارة الشهادات

- واجهة سطر الأوامر Cisco VOS CLI

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

معلومات أساسية

يتم نقل التكوين من خلال واجهة سطر أوامر Cisco VOS. وهذا يساعد المؤسسة على إستخدام صفحات الويب وتصفحها إما باستخدام اسم المضيف أو اسم المجال المؤهل بالكامل (FQDN) من خلال قناة الاتصال الآمنة. وبالتالي، لا يقوم المستعرض بالإبلاغ عن اتصال HTTP غير موثوق به.

التكوين

قبل أن تحاول إجراء هذا التكوين، تأكد من تشغيل هذه الخدمات وتشغيلها؛

- خدمة Tomcat من Cisco

- إعلام تغيير الشهادة من Cisco

- مراقبة انتهاء صلاحية شهادة Cisco

التكوينات

الخطوة 1. قم بتسجيل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) لنظام تشغيل VVB باستخدام بيانات الاعتماد.

الخطوة 2. تحتاج أولا إلى تعيين معلومات الشهادة قبل إنشاء CSR.

- تنفيذ  set web-security  على واجهة سطر الأوامر (CLI) الخاصة ب VVB.

set web-security <orgunit> <orgname> <locality> <state> [country] [alternatehostname1,alternatehostname2]

على سبيل المثال,  set web-security tac cisco bangalore karnataka IN vvbpri,vvbpri.raducce.com  كما هو موضح في هذه الصورة.

تعيين أمر أمان الويب

بعد ذلك، يطلب منك الإجابة Yes/No كما هو موضح في هذه الصورة.

ضبط تنفيذ أمر أمان الويب

- أدخِل  Yes

- قم بإعادة تشغيل خدمة Cisco Tomcat على عقدة Cisco VOS.

utils service restart Cisco Tomcat

الخطوة 3. إنشاء طلب توقيع شهادة Tomcat (CSR) عبر CLI. الأمر  set csr gen tomcat  يولد شهادة Tomcat من واجهة واجهة سطر الأوامر ل VOS.

الخطوة 4. تحقق من صفحة إدارة شهادة إدارة نظام تشغيل VVB، يتم إنشاء شهادة Tomcat CSR. انقر فوق  Download CSR  الخيار كما هو موضح في هذه الصورة.

شهادة Tomcat CSR

الخطوة 5. توفير شهادات CSR لفريق CA والحصول على الشهادة الموقعة من CA.

الخطوة 6. في هذه الصورة، تظهر الشهادة الموقعة من قبل CA حيث تظهر SAN العناوين المتعددة التي تم تكوينها من الأوامر المذكورة سابقا.

شهادة توقيع Tomcat CA

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

1. تسجيل الدخول إلى VOS Portal URL  صفحة، انقر  LOCK  تحقق من صحة العناوين المعرفة في حقل شهادة SAN.

2. حاول إستخدام العناوين المحددة في حقل شبكة التخزين (SAN) والتحقق من اتصال HTTP الآمن.

استكشاف الأخطاء وإصلاحها

يوفر هذا القسم معلومات يمكنك إستخدامها لاستكشاف أخطاء التكوين وإصلاحها.

جمعت هذا شهادة إدارة سجل مقياس سرعة من CLI منفذ وفتحت الحالة مع cisco TAC: file get activelog platform/log/cert*