المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا المستند الخطوات لإزالة كائنات التقارير المقترنة بمصدر بيانات مما يسمح بإزالة مصدر البيانات في مركز الذكاء الموحد (CUIC) من Cisco.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- واجهة مستخدم مركز الذكاء الموحد (CUIC) من Cisco

- واجهة سطر أوامر CUIC (CLI)

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

لا يمكن إزالة مصدر البيانات الخاص بنظام متقاعد من CUIC إذا تمت الإشارة إليه بواسطة كائنات تقارير أخرى.

الحل

قبل حذف مصدر بيانات، يجب حذف كافة كائنات إعداد التقارير المقترنة بمصدر البيانات.

يمكن إستخدام هذه الاستعلامات عند تشغيلها عبر واجهة سطر الأوامر (CLI) لتحديد تعريفات التقارير ولوحات المعلومات والجداول المرتبطة بمصدر البيانات.

ملاحظة: تأكد من الحصول على النسخ الاحتياطي لنظام إستعادة البيانات بعد الكوارث (DRS) من أجل CUIC.

1. تعريف مصدر البيانات مع الاستعلام:

run sql select id, name from cuic_data:cuicdatasource

البحث عن اسم مصدر البيانات والتأشير على معرف مصدر البيانات

2. تحديد معرفات تعريف التقرير المقترنة بمصدر البيانات مع الاستعلام (معرف مصدر البيانات البديل من الاستعلام السابق):

run sql select id, name from cuic_data:cuicreportdefinition where datasourceid =  '

'

لاحظ تعريفات التقرير ومعرفات تعريف التقرير

3. تعريف التقارير المقترنة بكل تعريف تقرير مع الاستعلام (إستبدال معرفات تعريف التقرير من الاستعلام السابق):

run sql select id, parentcategoryid, name from cuic_data:cuicreport where reportdefinitionid = '

'

ملاحظة التقارير ومعرفات التقارير

4. تعريف عناصر واجهة المستخدم في لوحات المعلومات المقترنة بالتقارير مع الاستعلام (إستبدال معرفات التقارير من الاستعلام السابق):

run sql select id, name, parentdashboardid from cuic_data:cuicdashboardwidget where url like '%

%'

لاحظ معرفات لوحة المعلومات الأصلية

5. تعريف كل لوحة معلومات تقترن الودجات بالاستعلام (إستبدال معرفات لوحة المعلومات الأصلية من الاستعلام السابق):

run sql select id, name from cuic_data:cuicdashboardwidget where id = '

'

في واجهة المستخدم الرسومية CUIC، قم إما بإزالة لوحات المعلومات المحددة في الاستعلام أو إزالة واجهة المستخدم الخاصة بالتقرير من لوحة المعلومات وحفظها

6. تعريف الجداول المقترنة بكل تقرير مع الاستعلام (إستبدال معرفات التقارير من الاستعلام السابق في الخطوة 3):

run sql select id, scheduledreportname from cuic_data:cuicscheduledreports where reported = '

'

في واجهة المستخدم الرسومية CUIC، قم بإزالة الجداول المحددة في الاستعلام

7. في واجهة المستخدم الرسومية CUIC، قم بإزالة التقارير المحددة في الخطوة 3 وتعريفات التقارير المحددة في الخطوة 2 ثم قم بإزالة مصدر البيانات