المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

المشكلة

الحل

المقدمة

يصف هذا وثيقة العملية أن يزود CUIC مستعمل إذون لتقرير معين.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مركز الذكاء الموحد من Cisco (CUIC)

- حلول مؤسسات مراكز الاتصال الموحدة من Cisco (UCCE)

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

المشكلة

كيف يتم تعيين أذونات المستخدم لتقرير معين؟

الحل

الخطوة 1. تكوين مستخدم جديد في Active Directory (AD) لاستخدامه في CUIC.

الخطوة 2. قم بتعيين دور مصمم التقرير لمستخدم AD من قبل مستخدم مسؤول CUIC. إذا قمت بتسجيل الدخول بدون دور مصمم التقرير، يبقى خيار التقارير غير متاح.

الخطوة 3. في هذا الوقت، يمكن لمستخدم AD تشغيل أي تقرير يحتوي على أذونات ل "كافة المستخدمين"

إذا كان لديك تقارير مخزون UCCE، لا يمكنك رؤية أي من هذه التقارير في هذا الوقت.

الخطوة 4. قم بتسجيل الدخول باستخدام مسؤول CUIC وقم بتعيين الأذونات لمستخدم AD.

الخطوة 5. عند هذه النقطة، يمكن لمستخدم AD تشغيل التقارير التي قمت بتعيين الأذونات لها.