المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

التحقق من الصحة

المقدمة

يصف هذا المستند عملية التكوين الخاصة بكيفية جدولة تقرير في مركز الذكاء الموحد (CUIC).

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- مدير تكوين إدارة الاتصالات الذكية (ICM) من Cisco

- تكوين خطة الطلب لبوابة الاتصالات الصوتية للعملاء (CVP) من Cisco

- Cisco Unified Intelligence Center Integration مع ICM DB(للتقارير.)

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى إصدارات البرامج التالية:

- ICM، الإصدار 11.6

- CUIC 11٫6

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

الخطوة 1. سجل الدخول إلى صفحة إدارة CUIC، أستخدم url : https://<عنوان IP الخاص بالموجه>:8444/cuicui/Main.jsp .

الخطوة 2. انقر فوق تكوين \ ثم انقر فوق مجدول .

الخطوة 3. يشير هذا إلى عنوان URL الخاص بطريقة العرض القديمة؛ https:/<ip address of cuic>:8444/cuic/Main.htmx؟open=scheduler .

الخطوة 4. طقطقة يخلق.

الخطوة 5. حدد اسم جدول، حدد التقرير الذي تريد الجدولة له، حدد المدة ونمط التكرار والتردد، أي عدد المرات المتوقع تشغيل التقرير فيها.

الخطوة 6. انقر فوق تعيين عامل التصفية:

أ. تحديد نطاق التاريخ والوقت؛

ب. تحديد وكيل في قائمة الوكلاء .

ج. انقر فوق موافق هناك بعد.

الخطوة 7. هناك خياران لإرسال التقرير (إما على هيئة EMAIK أو إلى موقع بعيد (المعروف أيضا باسم SFTP)؛ مثال يوضح الخيار حفظ إلى موقع بعيد.

تأكد عند النقر فوق إختبار الاتصال، تكون النتيجة التحقق الأخضر عبر الإنترنت .

الخطوة 8. بمجرد الانتهاء انقر فوق حفظ .

التحقق من الصحة

استخدم هذا القسم لتأكيد عمل التكوين بشكل صحيح.

للاختبار، انقر فوق تشغيل الآن (ارجع إلى الخطوة 8) وقم بالمراجعة في موقع SFTP للتحقق من توفر الملف (بتنسيق CSV) .