المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

التكوين

المهمة 1: التكوين الآمن للمكعب

المهمة 2: التكوين الآمن ل CVP

المهمة 3: التكوين الآمن ل CVB

المهمة 4: التكوين الآمن ل CUCM

تعيين وضع أمان CUCM على الوضع المختلط

تكوين ملفات تعريف أمان خط اتصال SIP ل CUBE و CVP

إقران ملفات تعريف أمان خط اتصال SIP بشبكات SIP ذات الصلة وتمكين SRTP

اتصال جهاز "الوكلاء الأمنين" ب CUCM

التحقق من الصحة

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية تأمين حركة مرور بيانات بروتوكول نقل الوقت الفعلي (SRTP) في تدفق المكالمات الشامل لمركز الاتصال (CCE).

المتطلبات الأساسية

وخارج نطاق إنشاء الشهادات واستيرادها من هذا المستند، لذلك يجب إنشاء الشهادات الخاصة ب Cisco Unified Communications Manager (CUCM) و Customer Voice Portal (CVP) Call Server و Cisco Virtual Voice Browser (CVB) و Cisco Unified Border Element (CUBE) واستيرادها إلى المكونات المعنية. إذا كنت تستخدم شهادات موقعة ذاتيا، فإن تبادل الشهادات يجب أن يتم بين مكونات مختلفة.

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- CCE

- CVP

- مكعب

- CUCM

- CVB

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى الإصدار 12.6 من Package Contact Center Enterprise (PCCE) و CVP و CVB و CVB، ولكنها تنطبق أيضا على الإصدارات السابقة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك قيد التشغيل، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

التكوين

ملاحظة: في تدفق المكالمات الشامل بمركز الاتصال، لتمكين بروتوكول RTP الآمن، يجب تمكين إشارات SIP الآمنة. لذلك، تتيح التكوينات الواردة في هذا المستند كلا من SIP الآمن و SRTP.

يوضح المخطط التالي المكونات المستخدمة في إشارات SIP و RTP في تدفق المكالمات الشامل لمركز الاتصال. عندما تأتي مكالمة صوتية إلى النظام، فإنها تأتي أولا من خلال بوابة الدخول أو المكعب، لذلك قم بتشغيل التكوينات على المكعب. بعد ذلك، قم بتكوين CVP و CVB و CUCM.

المهمة 1: التكوين الآمن للمكعب

في هذه المهمة، تقوم بتكوين CUBE لتأمين رسائل بروتوكول SIP و RTP.

التكوينات المطلوبة:

- تكوين TrustPoint افتراضي ل SIP UA

- تعديل نظائر الطلب لاستخدام TLS و SRTP

الخطوات:

1. افتح جلسة SSH إلى المكعب.

2. قم بتشغيل هذه الأوامر لجعل مكدس SIP يستخدم شهادة CA الخاصة بالمكعب. ينشئ المكعب اتصال SIP TLS من/إلى CUCM (198.18.133.3) و CVP (198.18.133.13):

Conf t Sip-ua Transport tcp tls v1.2 crypto signaling remote-addr 198.18.133.3 255.255.255.255 trustpoint ms-ca-name crypto signaling remote-addr 198.18.133.13 255.255.255.255 trustpoint ms-ca-name exit

3. قم بتشغيل هذه الأوامر لتمكين TLS على نظير الطلب الصادر إلى CVP. في هذا المثال، يتم إستخدام علامة نظير الطلب 6000 لتوجيه المكالمات إلى CVP:

Conf t dial-peer voice 6000 voip session target ipv4:198.18.133.13:5061 session transport tcp tls srtp exit

المهمة 2: التكوين الآمن ل CVP

في هذه المهمة، قم بتكوين خادم مكالمات CVP لتأمين رسائل بروتوكول SIP (SIP TLS).

الخطوات:

1. تسجيل الدخول إلى  UCCE Web Administration.

2. انتقل إلى  Call Settings > Route Settings > SIP Server Group.

استنادا إلى التكوينات الخاصة بك، لديك مجموعات خوادم SIP تم تكوينها ل CUCM و CVB و CUBE. أنت تحتاج أن يثبت يأمن SIP ميناء إلى 5061 لكل منهم. في هذا المثال، يتم إستخدام مجموعات خوادم SIP التالية:

- cucm1.dcloud.cisco.com ل CUCM

- vvb1.dcloud.cisco.com ل CVB

- cube1.dcloud.cisco.com  ل CUBE

3. انقر  cucm1.dcloud.cisco.com، ثم في  Members  علامة التبويب التي تظهر تفاصيل تكوينات مجموعة خوادم SIP. مجموعة SecurePort               إلى  5061 وانقر فوق Save.

4. انقر vvb1.dcloud.cisco.com ومن ثم في  Members  علامة التبويب، تعيين  SecurePort               إلى 5061  وانقر فوق  Save.

المهمة 3: التكوين الآمن ل CVB

في هذه المهمة، قم بتكوين CVB لتأمين رسائل بروتوكول SIP (SIP TLS) و SRTP.

الخطوات:

1. فتح Cisco VVB Admin  صفحة.

2. انتقل إلى  System > System Parameters.

3. على  Security Parameters مقطع، إختيار Enable من أجل  TLS (SIP) . حافظ على Supported TLS(SIP) version as TLSv1.2  وتختار  Enable  من أجل  SRTP.

4. انقر Update. انقر  Ok عند المطالبة بإعادة تشغيل محرك CVB.

5. تتطلب هذه التغييرات إعادة تشغيل محرك Cisco VVB. لإعادة تشغيل محرك VB، انتقل إلى  Cisco VVB Serviceability ، ثم انقر Go.

6. انتقل إلى  Tools > Control Center – Network Services.

7. نختار  Engine وانقر فوق  Restart.

المهمة 4: التكوين الآمن ل CUCM

لتأمين رسائل SIP و RTP على CUCM، قم بإجراء التكوينات التالية:

- تعيين وضع أمان CUCM على الوضع المختلط

- تكوين ملفات تعريف أمان خط اتصال SIP ل CUBE و CVP

- إقران ملفات تعريف أمان خط اتصال SIP بشبكات SIP الخاصة وتمكين SRTP

- اتصال جهاز "الوكلاء الأمنين" ب CUCM

تعيين وضع أمان CUCM على الوضع المختلط

يدعم CUCM وضعي أمان:

- الوضع غير الآمن (الوضع الافتراضي)

- الوضع المختلط (الوضع الآمن)

الخطوات:

1. سجل الدخول إلى واجهة إدارة CUCM.

2. عندما تقوم بتسجيل الدخول إلى CUCM، يمكنك الانتقال إلى System > Enterprise Parameters.

3. تحت  Security Parameters المقطع، تحقق مما إذا كان Cluster Security Mode تم تعيينه على 0.

4. إذا تم تعيين "وضع أمان نظام المجموعة" على 0، فهذا يعني تعيين وضع أمان نظام المجموعة على وضع غير آمن. تحتاج إلى تمكين الوضع المختلط من CLI.

5. افتح جلسة SSH إلى CUCM.

6. عند تسجيل الدخول الناجح إلى CUCM عبر SSH، قم بتشغيل هذا الأمر:

الوضع المختلط لنظام المجموعة CTL

7. النوع y وانقر فوق Enter عندما يطلب منك. يقوم هذا الأمر بتعيين وضع أمان نظام المجموعة إلى الوضع المختلط.

8. لكي تصبح التغييرات نافذة المفعول، قم بإعادة تشغيل Cisco CallManager و  Cisco CTIManager الخدمات.

9. لإعادة تشغيل الخدمات، قم بالتنقل وتسجيل الدخول إلى  Cisco Unified Serviceability.

10. بعد تسجيل الدخول الناجح، انتقل إلى  Tools > Control Center – Feature Services.

11. أختر الخادم ثم انقر فوق  Go.

12. تحت خدمات CM، أختر Cisco CallManager ، ثم انقر  Restart  زر أعلى الصفحة.

13. تأكيد الرسالة المنبثقة والنقر  OK. انتظر حتى يتم إعادة تشغيل الخدمة بنجاح.

14. بعد إعادة التشغيل الناجحة  Cisco CallManager، اختار  Cisco CTIManager ثم انقر  Restart زر إعادة التشغيل  Cisco CTIManager الخدمه.

15. تأكيد الرسالة المنبثقة والنقر  OK. انتظر حتى يتم إعادة تشغيل الخدمة بنجاح.

16. بعد إعادة تشغيل الخدمات الناجحة، للتحقق من تعيين وضع أمان نظام المجموعة على الوضع المختلط، انتقل إلى إدارة CUCM كما هو موضح في الخطوة 5. ثم تحقق من  Cluster Security Mode. والآن يجب تعيينها على  1.

تكوين ملفات تعريف أمان خط اتصال SIP ل CUBE و CVP

الخطوات:

1. سجل الدخول إلى واجهة إدارة CUCM.

2. بعد تسجيل الدخول الناجح إلى CUCM، انتقل إلى  System > Security > SIP Trunk Security Profile لإنشاء ملف تعريف أمان للجهاز ل CUBE.

3. في أعلى اليسار، انقر على إضافة جديد لإضافة ملف تخصيص جديد.

4. التكوين  SIP Trunk Security Profile  على أنها هذه الصورة ثم انقر  Save  في أسفل يسار الصفحة.

5. تأكد من تعيين  Secure Certificate Subject or Subject Alternate Name  إلى الاسم الشائع (CN) لشهادة CUBE كما يجب أن تتطابق.

6. انقر فوق  Copy  زر وتغيير  Name               إلى  SecureSipTLSforCVP. تغيير  Secure Certificate Subject  إلى CN الخاص بشهادة خادم الاتصال ب CVP كما يجب أن تطابق. انقر  Save  زر.

إقران ملفات تعريف أمان خط اتصال SIP بشبكات SIP ذات الصلة وتمكين SRTP

الخطوات:

1. في صفحة إدارة CUCM، انتقل إلى  Device > Trunk.

2. البحث عن خط اتصال المكعب. في هذا المثال، اسم خط اتصال المكعب هو  vCube ، ثم انقر  Find.

3. انقر  vCUBE لفتح صفحة تكوين خط اتصال vCUBE.

4. في  Device Information المقطع، تحقق من SRTP Allowed خانة الاختيار لتمكين SRTP.

5. تمرير لأسفل إلى SIP Information قسم، وتغيير  Destination Port               إلى  5061.

6. تغيير  SIP Trunk Security Profile               إلى  SecureSIPTLSForCube.

7. انقر  Save ثم  Rest               إلى save وتطبيق التغييرات.

8. انتقل إلى  Device > Trunk، للبحث عن خط اتصال CVP، في هذا المثال، اسم خط اتصال CVP هو  cvp-SIP-Trunk. انقر  Find.

9. انقر  CVP-SIP-Trunk لفتح صفحة تكوين خط اتصال CVP.

10. في  Device Information مقطع، تحقق  SRTP Allowed خانة الاختيار لتمكين SRTP.

11. تمرير لأسفل إلى  SIP Information القسم، قم بتغيير  Destination Port               إلى  5061.

12. تغيير  SIP Trunk Security Profile               إلى  SecureSIPTLSForCvp.

13. انقر  Save  ثم  Rest               إلى save وتطبيق التغييرات.

اتصال جهاز "الوكلاء الأمنين" ب CUCM

لتمكين ميزات الأمان للجهاز، يجب عليك تثبيت شهادة ذات أهمية محلية (LSC) وتعيين ملف تعريف الأمان لذلك الجهاز. يحتوي LSC على المفتاح العام لنقطة النهاية، والذي تم التوقيع عليه من قبل المفتاح الخاص CUCM CAPF. وهو غير مثبت على الهواتف بشكل افتراضي.

الخطوات:

1. تسجيل الدخول إلى  Cisco Unified Serviceability الواجهة.

2. انتقل إلى  Tools > Service Activation.

3. أختر خادم CUCM وانقر  Go.

4. فحص  Cisco Certificate Authority Proxy Function وانقر فوق  Save  لتنشيط الخدمة. انقر  Ok للتأكيد.

5. تأكد من تنشيط الخدمة ثم انتقل إلى إدارة CUCM.

6. بعد تسجيل الدخول الناجح إلى إدارة CUCM، انتقل إلى  System > Security > Phone Security Profile لإنشاء ملف تعريف أمان للجهاز الوكيل.

7. ابحث عن ملف تعريف الأمان الخاص بنوع جهاز الوكيل الخاص بك. في هذا المثال، يتم إستخدام هاتف ناعم، لذا أختر  Cisco Unified Client Services Framework - Standard SIP Non-Secure Profile. انقر أيقونة نسخ لنسخ ملف التعريف هذا.

8. إعادة تسمية ملف التعريف إلى  Cisco Unified Client Services Framework - Secure Profile.  Cقم بتغيير المعاملات كما في هذه الصورة ثم انقر فوق  Save  في أعلى يسار الصفحة.

9. بعد الإنشاء الناجح لملف تعريف جهاز الهاتف، انتقل إلى  Device > Phone.

10. انقر  Find لسرد جميع الهواتف المتوفرة، انقر فوق هاتف الوكيل.

11. يتم فتح صفحة تكوين هاتف الوكيل. بحث  Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information قسم. لتثبيت LSC، قم بتعيين  Certificate Operation               إلى  Install/Upgrade و  Operation Completes by إلى أي تاريخ في المستقبل.

12. بحث  Protocol Specific Information القسم وتغيير  Device Security Profile               إلى  Cisco Unified Client Services Framework – Secure Profile.

13. انقر  Save في أعلى يسار الصفحة. تأكد من حفظ التغييرات بنجاح، ثم انقر فوق  Reset.

14. تفتح نافذة منبثقة، انقر  Reset  لتأكيد الإجراء.

15. بعد تسجيل جهاز الوكيل مرة أخرى باستخدام CUCM، قم بتحديث الصفحة الحالية وتحقق من تثبيت LSC بنجاح. فحص  Certification Authority Proxy Function (CAPF) Information قسم،  Certificate Operation يجب تعيينها إلى  No Pending Operation و  Certificate Operation Status تم تعيينه على  Upgrade Success.

16. ارجع إلى الخطوات نفسها من الخطوة. 7 - 13 لتأمين أجهزة العملاء الآخرين التي تريد إستخدام SIP الآمن و RTP مع CUCM.

التحقق من الصحة

للتحقق من صحة RTP مؤمن بشكل صحيح، قم بتنفيذ الخطوات التالية:

1. قم بإجراء مكالمة إختبار لمركز الاتصال، واستمع إلى مطالبة IVR.

2. في نفس الوقت، افتح جلسة SSH إلى vCUBE، وقم بتشغيل الأمر التالي:

show call active voice brief

تلميح: تحقق مما إذا كان SRTP on بين المكعب و VVB (198.18.133.143). إذا كانت نعم، فهذا يؤكد أن حركة مرور RTP آمنة بين المكعب و VVB.

3. أجعل وكيلا متوفرا للرد على المكالمة.

.

4. يتم حجز العميل ويتم توجيه المكالمة إلى العميل. أجب على المكالمة.

5. يتم الاتصال بالوكيل. ارجع إلى جلسة SSH الخاصة بالمكعب vCUBE، ثم قم بتشغيل الأمر التالي:

show call active voice brief

تلميح: تحقق مما إذا كان SRTP on بين CUBE وهواتف العملاء (198.18.133.75). إذا كانت نعم، فهذا يؤكد أن حركة مرور RTP آمنة بين المكعب والوكيل.

6. أيضا، بمجرد اتصال المكالمة، يتم عرض قفل أمان على جهاز الوكيل. هذا أيضا يؤكد ال RTP حركة مرور يكون أمن.

للتحقق من تأمين إشارات SIP بشكل صحيح، ارجع إلى تكوين مقالة إرسال إشارات SIP الآمنة.