المحتويات

المقدمة

معلومات أساسية

دققت المشكلة

إسترداد

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية الاسترداد من قواعد بيانات خادم الاستعداد ذات التوفر العالي (HA) لإدارة مراقبة الفيديو (VSM) التي تترك فارغة عند حذف تكوين HA.

معلومات أساسية

تستخدم ميزة HA في VSM النسخ المتماثل ل MySQL للإبقاء على كل من قواعد بيانات خوادم مدير العمليات (VSOM) متزامنة. يؤدي التكوين الأولي من HA إلى إستبدال قاعدة بيانات VSOM الخاصة بالخادم الاحتياطي بحيث يمكن نسخ لقطة من قاعدة بيانات الخادم الأساسي.

عند حذف HA، يتم مسح قاعدة البيانات الموجودة على الخادم الاحتياطي.

دققت المشكلة

أستخدم هذا الأمر من الجذر للتحقق من مسح قاعدة البيانات:

echo "تحديد object،name،objectType،vsmcsoftwareversion من الخادم؛" | /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql —default-file=/usr/BWhttpd/vsom_be/db/db.cnf VSOM

يجب أن يكون هناك على الأقل خط واحد يعود.

إسترداد

تتخذ عملية الاسترداد بضع خطوات من سطر الأوامر:

service cisco stop

/usr/BWhttpd/bin/init_vsom_mysql start

cd /usr/BWhttpd/cdaf_be/db/

bash database_create.sh

cd /usr/BWhttpd/vsom_be/db

bash database_create.sh

service cisco start

انتقل إلى صفحة تسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية (VSOM) وسجل الدخول كمسؤول باستخدام مسؤول كلمة المرور. قد يستغرق الأمر بضع دقائق حتى تتمكن قواعد البيانات من ترتيب نفسها وتكون جاهزة للتسجيل، لذا كن صبورا.

سيطلب منك النظام تعيين كلمة مرور المسؤول كما لو كانت عملية تثبيت جديدة.

بعد أن تقوم بضبط كلمة المرور وتأكد من أن خادم الاستعداد في حالة وظيفية، يمكنك الانتقال إلى الخادم الأساسي وإنشاء HA مرة أخرى.