المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

إعادة ضبط كلمة مرور حساب المسؤول على خادم VSM 7.x

VSOM 7.2 والإصدارات اللاحقة

VSOM 7.0

إعادة ضبط كلمة مرور الحساب الجذر على خادم VSM 6.x لتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية

تغيير كلمة مرور مسؤول محلي على VSM 7.x

تغيير كلمة مرور جذر واجهة سطر الأوامر على VSM 6.x

المقدمة

يشرح هذا المستند كيفية إعادة ضبط واجهة المستخدم الرسومية (GUI) وكلمات مرور حساب تسجيل الدخول إلى واجهة سطر الأوامر (CLI) على خادم مراقبة الفيديو (VSM) 6.x/7.x من Cisco

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

لا توجد متطلبات خاصة لهذا المستند.

المكونات المستخدمة

تستند المعلومات الواردة في هذا المستند إلى Cisco Video Surveillance Server 6.x و 7.x

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

إعادة ضبط كلمة مرور حساب المسؤول على خادم VSM 7.x

VSOM 7.2 والإصدارات اللاحقة

باستخدام VSM 7.2 تتم إضافة برنامج نصي لإعادة ضبط كلمة مرور مسؤول إدارة عملية مراقبة الفيديو (VSOM) إلى المسؤول الافتراضي.

الخطوة 1. قم بإنشاء جلسة عمل طبقة آمنة (SSH) إلى خادم مراقبة الفيديو من Cisco من خلال تطبيق مثل PuTTY، ومصادقة مع حساب الإدارة المحلية.

الخطوة 2. قم بتشغيل الأمر sudo su - لتغيير وضع المستخدم المتميز.

الخطوة 3. قم بتشغيل الأمر المحدد لتغيير كلمة المرور.

لينكس:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/resetAdminUser.sh

يؤدي هذا إلى تغيير كلمة المرور إلى المسؤول.

الخطوة 4. سجل الدخول إلى واجهة واجهة المستخدم الرسومية (GUI) الخاصة ب VSOM لتغيير كلمة المرور إلى كلمة المرور المطلوبة.

VSOM 7.0

إذا نسيت كلمة مرور المسؤول ل VSOM، فأعد ضبط كلمة المرور إلى Cisco123 عن طريق تسجيل الدخول إلى سطر أوامر خادم VSOM على أنه 'localadmin' واتبع الخطوات:

الخطوة 1. قم بإنشاء جلسة SSH إلى خادم مراقبة الفيديو من Cisco من خلال تطبيق مثل PuTTY، والمصادقة باستخدام حساب المسؤول المحلي.

الخطوة 2. قم بتشغيل الأمر sudo su - لتغيير وضع المستخدم المتميز.

الخطوة 3. قم بتشغيل الأمر المحدد لتغيير كلمة المرور.

linux:~ # /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/bin/mysql -S /usr/BWhttpd/vsom_be/db/mysql/data/mysql.sock vsom -e "تحديث مجموعة معلومات المستخدم = 'f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07' حيث الاسم = 'admin'؛"

سيؤدي هذا إلى تغيير كلمة مرور حساب المسؤول ل VSOM إلى Cisco123.

إعادة ضبط كلمة مرور الحساب الجذر على خادم VSM 6.x لتسجيل الدخول إلى واجهة المستخدم الرسومية

تختلف كلمة مرور جذر واجهة المستخدم الرسومية (GUI) على VSM 6.x عن كلمة مرور تسجيل الدخول لجذر نظام التشغيل CLI Linux.

الخطوة 1. قم بإنشاء جلسة SSH إلى خادم مراقبة الفيديو من Cisco من خلال تطبيق مثل PuTTY، والمصادقة باستخدام الحساب الجذر. كلمة مرور حساب الجذر الافتراضية هي secure4u.

الخطوة 2. قم بالاتصال ب mysql وقم بتشغيل الأمر mysql.

سترى نافذة مطالبة mysql كما هو موضح في الشكل.

الخطوة 3. قم بالاتصال بقاعدة بيانات BAS من خلال الأمر use bas؛

الخطوة 4. تغيير كلمة المرور للحساب الجذر باستخدام الأوامر المحددة:

تحديث bas_users set كلمة مرور ="7dd163e61a2c9505e4cd914ac28ded7e" حيث id = 1؛

سيقوم هذا الأمر بتغيير كلمة المرور إلى secure4u.

أو

تحديث bas_users set كلمة مرور ="f591bf1b4decb98d39089f5d66261e07" حيث المعرف = 1؛

سيقوم هذا الأمر بتغيير كلمة المرور إلى Cisco123.

تغيير كلمة مرور مسؤول محلي على VSM 7.x

الخطوة 1. قم بإنشاء جلسة SSH إلى خادم مراقبة الفيديو من Cisco من خلال تطبيق مثل PuTTY، والمصادقة باستخدام حساب المسؤول المحلي.

الخطوة 2. اكتب الأمر password وأدخل كلمة المرور الحالية ثم كلمة المرور الجديدة.

تغيير كلمة مرور جذر واجهة سطر الأوامر على VSM 6.x

ال CLI الجذر كلمة يستعمل أن يدون إلى Linux على VSM 6.x مختلف من ال gui الجذر login كلمة.

الخطوة 1. قم بإنشاء جلسة SSH إلى خادم مراقبة الفيديو من Cisco باستخدام تطبيق مثل PuTTY، والمصادقة باستخدام الحساب الجذر. كلمة مرور حساب الجذر الافتراضية هي secure4u.

الخطوة 2. استعملت الأمر كلمة أن يغير الجذر كلمة.