المحتويات

المقدمة

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

المكونات المستخدمة

تكوين SMTP على خادم CPAM

تكوين قاعدة التشغيل التلقائي من عميل CPAM

تكوين قاعدة التشغيل التلقائي من عميل CPAM

المقدمة

يوضح هذا المستند كيفية مراقبة بوابة مدير الوصول المادي (CPAM) من Cisco باستخدام قاعدة التشغيل التلقائي. إذا قام أي من البوابة بتغيير حالته إلى "لأسفل" أو "غير معروف"، يتم إعلامه عبر البريد الإلكتروني.

المتطلبات الأساسية

المتطلبات

توصي Cisco بأن تكون لديك معرفة بالمواضيع التالية:

- CPAM 1.4.x أو CPAM 1.5.x

- خادم ومنفذ SMTP

- عنوان البريد الإلكتروني

المكونات المستخدمة

لا يقتصر هذا المستند على إصدارات برامج ومكونات مادية معينة.

تم إنشاء المعلومات الواردة في هذا المستند من الأجهزة الموجودة في بيئة معملية خاصة. بدأت جميع الأجهزة المُستخدمة في هذا المستند بتكوين ممسوح (افتراضي). إذا كانت شبكتك مباشرة، فتأكد من فهمك للتأثير المحتمل لأي أمر.

تكوين SMTP على خادم CPAM

الخطوة 1. تسجيل الدخول إلى صفحة إدارة CPAM، كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 2. انتقل إلى إعداد > بريد إلكتروني، وقم بتكوين عنوان خادم بروتوكول نقل البريد البسيط (SMTP) وعنوان البريد الإلكتروني، كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 3. طقطقة تحديث.

الخطوة 4. انقر في إختبار. (يرسل خادم CPAM البريد الإلكتروني للاختبار إلى عنوان البريد الإلكتروني).

الخطوة 5. تسجيل الدخول إلى عميل CPAM

تكوين قاعدة التشغيل التلقائي من عميل CPAM

الخطوة 1. انتقل إلى الأبواب>الأجهزة، كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 2. انقر بزر الماوس الأيمن على برنامج تشغيل التشغيل التلقائي، حدد تحرير.

الخطوة 3. انتقل إلى إعدادات خادم SMTP وقم بملء جميع تفاصيل SMTP

- المضيف - عنوان خادم SMTP

- التحقق من إستخدام المصادقة

- اسم المستخدم - معرف المستخدم

- كلمة المرور

- المنفذ - 25

- عنوان البريد الإلكتروني للمرسل - عنوان البريد الإلكتروني للمستخدم أعلاه.

الخطوة 4. انتقل إلى الأحداث والتنبيهات>الإدخال والإخراج (IO) العالمي، كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 5. كما هو موضح في الصورة، انقر إضافة.

الخطوة 6. أدخل الاسم وحدد شجرة الموقع.

الخطوة 7. قم بتشغيل، حدد تحرير ثم الحدث

الخطوة 8. انقر في مرشح التحرير، كما هو موضح في الصورة:

انتقل إلى عام > رمز السجل.  إختيار رمز السجل هذا

- الجهاز: غير معروف

- وحدة التحكم في البوابة: لأسفل

- وحدة التحكم في البوابة: غير معروفة

- واجهة العبارة: أسفل

- الوحدة النمطية معطلة

- تحديد حدث من الأولوية

تحديد جهاز. أختر هذا النوع

- وحدة تحكم البوابة

- واجهة العبارة

- الوحدة النمطية للعبارة

- انتقل إلى الجهاز، واختر جميع البوابات.

الخطوة 9. ثم انقر فوق موافق

الخطوة 10. انقر فوق إضافة، حدد إجراء تقرير السلامة >البوابات غير المتصلة

الخطوة 11. انقر فوق حفظ وإغلاق.

الخطوة 12. انتقل إلى الإعلام، انقر فوق جديد، كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 13. حدد نوع EMAL.

الخطوة 14. انقر فوق إضافة، حدد عنوان بريد إلكتروني محدد وأدخل عنوان البريد الإلكتروني الذي سيتم إرسال الإخطار إليه (أيضا يمكن إضافة عنوان البريد الإلكتروني إلى نسخة مخفية و نسخة مخفية)، كما هو موضح في الصورة:

الخطوة 15. انقر فوق حفظ وإغلاق.

الخطوة 16. وانقر فوق OK.

تكوين قاعدة التشغيل التلقائي من عميل CPAM

إستدعاء قاعدة التشغيل التلقائي يدويا

1. انتقل إلى الأبواب > الأجهزة.

2. انقر بزر الماوس الأيمن على برنامج تشغيل التشغيل التلقائي.

3. انقر فوق قاعدة التشغيل التلقائي للاستدعاء، ثم حدد القاعدة gateway_offline. وانقر فوق OK.

يجب أن يتلقى عنوان البريد الإلكتروني الذي تم تكوينه مرفقا بقائمة العبارات غير المتصلة كمرفق.