المحتويات

المقدمة

ما هو حجم بطاقة الفلاش المدمجة التي يمكنني إستخدامها في وحدة التحكم MCU أو ISDN GW الخاصة بي من Tandberg؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتصل هذه المقالة بمنتجات Cisco TelePresence MCU 4203، Cisco TelePresence MCU MSE 8420، Cisco TelePresence ISDN GW 3241 و Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321.

س. ما حجم بطاقة الفلاش المدمجة التي يمكنني إستخدامها في وحدة التحكم MCU أو ISDN GW الخاصة بي من Tandberg Codian؟

أ. إذا تم شحن الوحدة الخاصة بك بواسطة بطاقة فلاش مدمجة مثبتة بالفعل، فهذا أفضل وحدة يمكن إستخدامها، وهي الوحدة التي قام TANDBERG باختبارها. بالنسبة للوحدات التي لم تأت مع بطاقة فلاش مضغوطة مثبتة، يمكنك إستخدام بطاقة فلاش مضغوطة سعة 256 ميجابايت.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems