المحتويات

المقدمة

لماذا لا يقبل منتج TANDBERG Codian الخاص بي شهادة SSL الصالحة الخاصة بي؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتصل هذه المقالة ب Cisco TelePresence MCU 4203، Cisco TelePresence MCU MSE 8420، Cisco TelePresence IP VCR 2210، Cisco TelePresence VCR MSE 8220، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TelePresence MU منتجات Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 و Cisco TelePresence MSE 8000 و Cisco TelePresence MCU MSE 8510 و Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

س. لماذا لا يقبل منتج TANDBERG Codian الخاص بي شهادة SSL الصحيحة الخاصة بي؟

ألف - في بعض الأحيان، لا تقبل منتجات Tandberg Codian شهادات X.509 SSL التي تعمل على قطع معدات أخرى. هذا دائما تقريبا لأن ملف الشهادة و/أو المفتاح الخاص بك يفتقد لإرجاع النقل النهائي.

لتصحيح هذه المشكلة، افتح ملف الشهادة و/أو المفتاح وتحقق من وجود إعادة نقل في السطر الأخير من النص في الملف.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems