المحتويات

المقدمة

كيف أقوم بتكوين TMS ووحدة تحكم في الإدارة بالموجات (MCU) من Tandberg للعمل معا؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتصل هذه المقالة بمنتجات Cisco TelePresence MCU 4203 و Cisco TelePresence MCU MSE 8420 و Cisco TelePresence MCU 4505 و Cisco TelePresence Management Suite و Cisco TelePresence MCU MSE 8510.

س. كيف يمكنني تكوين TMS و MCU ل Tandberg Codian للعمل معا؟

أ. اتبع هذه التعليمات.

إعداد وحدة معالجة مركزية (MCU) كوديان للإضافة إلى TMS

1. في الشبكة > الخدمات تأكد من تمكين منفذ SNMP وتثبيته على المنفذ 161.

2. في الشبكة > SNMP تأكد من إعداد مجتمع RO و RW و Trap على العام والخاص والعام على التوالي.

3. في الإعدادات > Gatekeeper تأكد من تعيين إستخدام H.323 Gatekeeper على "مطلوب" ومن تحديد بادئة خدمة مناسبة (راجع المعرفات الرقمية في TMS أدناه).

4. إذا كان ذلك مطلوبا، قم بتكوين إعدادات SIP الخاصة بوحدة التحكم MCU: انتقل إلى الإعدادات > SIP وتأكد من تعيين إعدادات تسجيل SIP للسماح بتسجيل المؤتمر.

5. في الشبكة > المنفذ A، قم بتكوين اسم مضيف ل MCU لديك. (إذا كانت TMS ترغب في إدارة وحدة التحكم في الإرسال/الاستقبال (MCU) لديك باستخدام المنفذ B، ثم قم بتكوين اسم المضيف في الشبكة > المنفذ B).

إضافة MCU إلى TMS

1. في TMS، انتقل إلى الأنظمة > المتصفح وانقر فوق إضافة أنظمة.

2. أدخل عنوان IP أو اسم DNS لوحدة التحكم MCU للموصل.

3. إذا كان مطلوبا، فأدخل اسم مستخدم وكلمة مرور بالنقر على إعدادات متقدمة وإكمال الحقول.

4. انقر فوق Next (التالي).

5. يجب أن يعثر TMS على نظامك. إذا ظهرت لك رسالة تفيد بتوفير كلمة مرور غير صحيحة، فحدد تحرير النظام وأدخل/أعد إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور. طقطقة حفظ.

6. يجب إرجاعك إلى شاشة تشير إلى إضافة النظام الخاص بك. انقر فوق إنهاء إضافة الأنظمة.

معرفات رقمية في TMS

بالنسبة ل H.323، نوصي بتكوين وحدة MCU للكوديان لاستخدام بادئة خدمة قبل إضافة النظام إلى TMS.

عندما تقوم TMS بإنشاء مؤتمر على وحدة معالجة مركزية، فإنها تقوم بتعيين معرف رقمي لذلك المؤتمر. في حالة وجود أكثر من وحدة معالجة مركزية (MCU) واحدة، قد تقوم TMS بتعيين نفس المعرف الرقمي لأكثر من مؤتمر واحد (في وحدات معالجة مركزية مختلفة)، ومع ذلك، من خلال تحديد بادئة فريدة لتسجيلات وحدة التحكم بالمخزون (MCU) لكل وحدة معالجة مركزية (الإعدادات > برنامج حماية البوابة)، من الممكن التأكد من عدم فشل التسجيلات والاتصالات.

بدلا من ذلك، قم بتغيير المعرفات الرقمية التي يستخدمها TMS عند إنشاء المؤتمرات. للقيام بذلك:

1. انتقل إلى Systems وحدد وحدة التحكم في الوصول عن بعد (MCU) في الجزء الأيسر

2. انقر إعدادات ثم إعدادات موسعة.

3. بالنسبة لمعرف الاجتماع الأول، حدد أول معرف رقمي يتم إستخدامه على MCU هذا.

4. حدد خطوة معرف الاجتماع.

5. طقطقة حفظ.

ويساوي عدد معرفات الاجتماعات التي يمكن أن تستخدمها TMS عدد منافذ وحدة التحكم في إدارة الهيكل (MCU)؛ فعلى سبيل المثال، يوجد 40 منفذ فيديو و 40 منفذ صوت، وبالتالي الحد الأقصى لعدد معرفات الاجتماعات هو 80. ويجب ألا تتداخل هذه مع تلك الخاصة بوحدات MCU الأخرى ما لم يتم تحديد بادئة خدمة.

في بعض الأحيان، تبلغ TMS عن فشل تسجيل حارس بوابة من وحدة التحكم في إدارة الهيكل (MCU)، حتى على الرغم من تقارير وحدة التحكم في الوصول عن نجاح جميع عمليات تسجيل حراس البوابة.

إستخدام TMS مع SIP

بالنسبة إلى SIP، يوصى باتباع الإجراء المذكور أعلاه لضمان عدم تعارض معرفات الاجتماعات بين وحدات التحكم في الوصول للوسائط (MCU) لأن بادئات الخدمة غير مدعومة في SIP. ويوصى أيضا بتمكين تسجيل SIP الخاص بالمؤتمر. للقيام بذلك:

1. في TMS، انتقل إلى Systems وحدد MCU في الجزء الأيسر.

2. انقر إعدادات ثم إعدادات موسعة.

3. لتسجيل SIP الخاص بالمؤتمر، حدد "تشغيل".

4. طقطقة حفظ

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems