المحتويات

المقدمة

لماذا أواجه مشكلة في مجاورة نادي تاندبرغ مع حارس بوابة تاندبرغ كوديان المدمج؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

تتصل هذه المقالة بمنتجات Cisco TelePresence MCU 4203 و Cisco TelePresence MCU MSE 8420 و Cisco TelePresence IP VCR 2210 و Cisco TelePresence VCR MSE 8220 و Cisco TelePresence MCU 4505 و Cisco TelePresence Video Communication Server Expressway و Cisco TelePresence MCU MSE 850.

س. لماذا أواجه مشكلة في مجاورة سيارة Tandberg VCS مع حارس بوابة Tandberg Codian المدمج؟

أ. تقوم أجهزة قليلة جدا مثل VCS من Tandberg بإرسال عنصر معرف نقطة نهاية في LRQ. قبل الإصدار 2.3 من Codian MCU، قام برنامج حماية البوابة المضمن بالتحقق من عنصر معرف نقطة النهاية هذا، ولأنه يعتقد أن الجهاز كان نقطة نهاية، رفض الطلب إذا لم يتم تسجيل المعرف.

من MCU الإصدار 2.3(1.0) وما بعده لم يعد التحقق يتم إجراؤه. إذا كنت تواجه صعوبة بجوار برنامج حماية البوابة المضمن على وحدة تحكم مدمجة (MCU) من Codian، فقم بترقية وحدة التحكم بالمجال (MCU) إلى أحدث إصدار متوفر على موقع الويب.

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems