المحتويات

المقدمة

ما هو خط الدبوس في الكبل التسلسلي للكوديان؟

معلومات ذات صلة

المقدمة

يتعلق هذا المقال ب Cisco TelePresence MCU 4203، Cisco TelePresence MCU MSE 8420، Cisco TelePresence IP VCR 2210، Cisco TelePresence VCR MSE 8220، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TelePresence ISDN GW MSE 8321، Cisco TeleIP presence منتجات GW 3510 و Cisco TelePresence MCU 4505 و Cisco TelePresence Supervisor MSE 8050 و Cisco TelePresence MSE 8000 و Cisco TelePresence MCU MSE 8510 و Cisco TelePresence Advanced Media Gateway 3610.

س. ما هو قرع الكبل التسلسلي لكوديان؟

ج.

طرف RJ45

يتصل ب

إناث DB9

1

—

8

2

—

6

3 MCU TX

—

2

4 دينار وطني

—

5

5 دينار وطني

—

5

الطراز 6 MCU RX

—

3

7

—

4

8

—

7

معلومات ذات صلة

- الدعم التقني والمستندات - Cisco Systems